        
               Tapez la lettre majuscule des choix suivants :

Aide       : affiche cet écran
Modif.     : redéfinition du type du graphique
Pres.      : divers choix de présentation (graduations, marges, etc.)
Oeil       : diagramme de l'oeil ou non
Zoom       : dilate l'axe des abscisses dans un rapport 2
Ret.       : contracte  le  même  axe   dans un rapport 2
reTrace    : graphique initial, éditions à l'extérieur du cadre
             conservées
Quitte     : (ou touche Esc) suite du programme
PRTSCR     : (touche PrtScrn) impression de l'image, si logiciel
             ad hoc chargé
F2         : curseur visible ou non
F10        : mode normal (cet écran) ou mode édition.
             Le mode édition vous permet d'ajouter un titre, des
             commentaires, la définition des axes de coordonnées, etc.
             Pour ce faire, déplacez le curseur, éditez (lettres,
             chiffres, etc.), effacez au moyen des touches ESPACE
             ou Backspace. Aide supprime toutes les éditions.

Autres choix :




F3 : affichage ou non du cadre entourant la zône graphique.
F4 : réduction de la hauteur du graphique dans un rapport 1+X.
     Chacune des 5 premières frappes de F4 augmente X de 0.1,
     la sixième annule X, etc.
     Utile pour faire apparaître le haut de certains gabarits.
F5 : termine le graphique avant sa fin normale, et permet de passer
     au module suivant.
F6 : en coordonnées CE seulement, rend plus ou moins visibles les points
     de la constellation.
     Pour les graphiques créés dans un module particulier (courbes du taux
     d'erreur, du gain différentiel, etc.) F6 affiche soit une ligne reliant
     les points calculés, soit uniquement ces points.
F7 : permet de modifier les couleurs du graphique. Dès la sortie du module,
     les couleurs reprennent leurs valeurs nominales

