                                  Ecran n°1

- Chaque question tient sur une ligne. Répondez au moyen des seules
  touches indiquées en rouge à la ligne du bas de l'écran :
  - par une lettre, indifféremment minuscule ou majuscule,
  - par une valeur numérique,
  - au moyen des flèches gauche et droite.

- Le programme vous avertit si vous indiquez un nombre d'échantillons N
  qui dépasse la capacité mémoire de votre PC.
  A la seconde ligne, l'option "Fichiers" permet l'emploi d'une valeur de
  N deux fois plus élevée, mais limite la capacité d'affichage graphiques
  (cf. Manuel).

- La troisième ligne gère le mode de visualisation des filtres par le module
  "Graphiques" : option "DERNIER" dernier filtre en amont,
                 option  "TOTAL" ensemble des filtres amont.

- Si vous êtes équipé d'un disque virtuel, désignez le pour stocker des
  informations provisoires : le programme les y placera plus rapidement.

- La sortie du programme se fait normalement en tapant  "q" à la dernière
  ligne. Les paramètres de cet écran seront alors mis en mémoire pour la
  prochaine session.
  En cours de calcul, si nécessaire, sortie immédiate par Ctrl C, la touche
  des majuscules et celle du pavé numérique étant inactivées.

- Vous reviendrez à cet écran après chaque calcul du canal. La valeur des
  paramètres des différents modules (écrans 2 et 3) sera conservée, ce qui
  vous permettra de reprendre le calcul avec une valeur de N différente,
  placer une pause entre les modules, etc.

- La touche PGUP permet l'accès aux écrans de numéro supérieur, la touche
  PGDN permet le retour à cet écran.

