NAME    FreeDisk

DESCRIPTION 'Free Disk Display by Harold Long'

            ;Adapted from 'Free Memory Display by Charles Petzold'

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024        ; Must be non-zero to use Local memory manager
STACKSIZE   4096        ; Must be non-zero for SS == DS
                        ; suggest 4k as minimum stacksize
EXPORTS                 ; Must export all procedures called by Windows
    WndProc  @1		; (ordinal numbers use less resident memory)
