NAME    SysGraph

DESCRIPTION 'System Queue Load Display by Barry Press'

STUB 'WINSTUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

HEAPSIZE    1024        ; Must be non-zero to use Local memory manager
STACKSIZE   4096        ; Must be non-zero for SS == DS
                        ; suggest 4k as minimum stacksize
EXPORTS                 ; Must export all procedures called by Windows
    WndProc        @1	; (ordinal numbers use less resident memory)
    AboutDlgProc   @2
