Copyright: Thursday, November 19, 1998 14:40:56


Affiche la liste de tous les éléments que vous pouvez synchroniser et préparer en vue d'une utilisation sans connexion. Par exemple, vous pouvez synchroniser des dossiers partagés sur un autre ordinateur et des abonnements à Internet. Cliquez ici pour activer la case à cocher située en regard de chaque élément que vous voulez synchroniser.


Cliquez ici pour afficher une vue détaillée de l'élément sélectionné dans le groupe Cochez la case pour chaque élément que vous voulez synchroniser. Chaque élément peut proposer des informations ou des paramètres supplémentaires que vous pouvez personnaliser. Si le bouton est estompé, cela signifie que les informations et paramètres supplémentaires ne sont pas disponibles.


Cliquez ici pour indiquer le moment souhaité pour la synchronisation. Vous pouvez configurer Windows pour que la synchronisation s'effectue automatiquement lorsque vous connectez ou déconnectez l'ordinateur, lorsque votre ordinateur est inactif ou à des heures planifiées de la journée.


Permet de commencer la synchronisation des éléments sélectionnés dans le groupe Cochez la case pour chaque élément que vous voulez synchroniser.


Permet de fermer cette boîte de dialogue.


Permet d'indiquer si Windows doit synchroniser automatiquement tous les éléments sélectionnés dans le groupe Synchroniser les éléments sélectionnés suivants lorsque vous connectez votre ordinateur.


Permet d'indiquer si Windows doit synchroniser automatiquement tous les éléments sélectionnés dans le groupe Synchroniser les éléments sélectionnés suivants lorsque vous déconnectez votre ordinateur.


Permet d'indiquer si une liste d'éléments à synchroniser doit vous être proposée avant que la synchronisation automatique au moment de la connexion/déconnexion ne commence. Vous pouvez choisir de synchroniser tous les éléments, d'ignorer certains éléments ou d'annuler la synchronisation automatique.


Permet d'indiquer si Windows doit synchroniser les fichiers lorsque l'ordinateur est inactif.


Cliquez ici pour définir des paramètres d'inactivité avancés, tels que la durée pendant laquelle l'ordinateur doit rester inactif avant que la synchronisation ne commence et la fréquence à laquelle les éléments doivent être synchronisés.


Cliquez sur les flèches de défilement pour indiquer la durée pendant laquelle l'ordinateur doit rester inactif avant que Windows ne synchronise automatiquement les éléments non connectés.


Permet d'indiquer si Windows doit répéter la synchronisation lorsque l'ordinateur est inactif.


Cliquez sur les flèches de défilement pour indiquer la fréquence à laquelle Windows doit synchroniser les éléments non connectés lorsque l'ordinateur est inactif. Si vous voulez que vos éléments soient souvent synchronisés, entrez une valeur faible. Toutefois, n'oubliez pas qu'une synchronisation fréquente augmente le trafic réseau.


Permet d'indiquer si Windows doit synchroniser les éléments lorsque l'ordinateur fonctionne sur batteries. Étant donné que Windows accède fréquemment au disque dur pendant la synchronisation, les batteries se déchargent plus rapidement.


Affiche la liste des planifications de synchronisation que vous avez ajoutées. Une planification de synchronisation comprend les éléments à synchroniser, la date, l'heure et la fréquence de la synchronisation, ainsi qu'une description de la planification. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier n'importe quelle planification dans cette liste en la sélectionnant, puis en cliquant sur le bouton approprié.


Permet de démarrer l'Assistant Synchronisation planifiée qui vous aide à créer une planification de synchronisation. Sélectionnez les éléments qui doivent être synchronisés, puis planifiez la synchronisation à l'heure qui vous convient.


Permet de supprimer la planification sélectionnée de la liste.


Cliquez ici pour afficher ou modifier les paramètres définis pour la planification sélectionnée.


Espace permettant d'entrer un nom descriptif pour la planification.


Affiche la liste des types de connexion réseau disponibles pour cet ordinateur.


Affiche la liste de tous les éléments pouvant être synchronisés. Cliquez ici pour activer la case à cocher de l'élément que vous voulez synchroniser.


Affiche la liste des types de connexion réseau disponibles pour cet ordinateur.


Affiche la liste de tous les éléments pouvant être synchronisés. Cliquez ici pour activer la case à cocher située en regard de l'élément que vous voulez synchroniser pendant cette synchronisation planifiée.


Permet d'indiquer si Windows doit connecter automatiquement votre ordinateur au réseau approprié si aucune connexion réseau n'est disponible pendant une synchronisation planifiée.


Permet d'indiquer si cette synchronisation planifiée doit avoir lieu uniquement lorsque vous êtes connecté à cet ordinateur. Si un autre utilisateur est connecté à l'ordinateur pendant la synchronisation planifiée, ou si personne n'est connecté, la synchronisation n'a pas lieu.


Permet d'indiquer si cette synchronisation planifiée doit avoir lieu lorsque n'importe quel utilisateur est connecté (ou lorsqu'aucun utilisateur n'est connecté). Étant donné que la synchronisation utilise votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour être exécutée, vous devez indiquer ces informations dans les zones Exécuter en tant que, Mot de passe et Confirmer le mot de passe. Si vous n'indiquez pas un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, la synchronisation planifiée n'a lieu que lorsque vous êtes connecté à cet ordinateur.


Espace permettant d'entrer votre nom d'utilisateur. Vous devez également indiquer un mot de passe dans les zones Mot de passe et Confirmer le mot de passe. Si vous n'indiquez pas un nom d'utilisateur et un mot de passe valides, la synchronisation planifiée n'a lieu que lorsque vous êtes connecté à cet ordinateur.


Espace permettant d'entrer un mot de passe (14 caractères au maximum). Les mots de passe respectent la casse.


Espace permettant d'entrer à nouveau votre mot de passe pour vérification. Les mots de passe respectent la casse.


Indique la progression de la synchronisation.


Cliquez ici pour afficher d'autres informations relatives aux éléments qui sont synchronisés. Vous pouvez également modifier les paramètres de synchronisation et ignorer un élément afin qu'il ne soit pas synchronisé.


Affiche l'état de synchronisation de chaque élément. Par exemple, lorsqu'un dossier partagé est synchronisé, la colonne d'état indique Arrêté, Ignoré, Synchronisation, Réussi ou En échec.

Vous pouvez également ignorer un élément en le sélectionnant dans la liste, puis en cliquant sur Ignorer.


Permet d'ignorer la synchronisation d'un élément de la liste. Si le bouton Ignorer est désactivé, cliquez sur un élément, puis sur Ignorer. Pour ignorer plusieurs éléments, appuyez sur CTRL, cliquez sur chaque élément, puis sur Ignorer.


Cliquez ici pour afficher une vue détaillée de l'élément sélectionné qui est synchronisé. Chaque élément peut proposer des informations ou des paramètres supplémentaires que vous pouvez personnaliser. Si le bouton est désactivé, cela signifie qu'il n'existe aucune information ou paramètre supplémentaire à afficher.


Permet d'arrêter la synchronisation de tous les éléments. Pour arrêter la synchronisation d'un seul élément, cliquez sur Détails pour agrandir la boîte de dialogue (si nécessaire), puis sur Ignorer.


Permet d'afficher les messages consignés pendant la synchronisation.


Permet d'afficher en alternance la progression et les résultats de la synchronisation.


« Fixe » la boîte de dialogue à l'écran afin qu'elle ne se ferme pas automatiquement une fois la synchronisation terminée.