
          ^t-=>  T E R M I N A T E - K O N F I G U R A T I O N  <=-^n

 Terminate ist kinderleicht zu konfigurieren. Alle Optionen sind bereits
 für die bestmögliche Performance voreingestellt - Du solltest sie nur
 verändern, wenn Du ihre Funktion verstehst und eine andere Einstellung
 als die Standardeinstellung benötigst.

 Wenn Du bei der Konfiguration einen Fehler machst und der Computer
 wegen falscher Einstellungen abstürzen sollte, kannst Du Terminate mit
 dem ^b/CONFIG^n-Schalter starten. Damit wird nur auf die Konfiguration
 zugegriffen und Terminate danach wieder verlassen, ohne daß etwa der
 Comport initialisiert würde oder ähnliches.

   ^bDie verschiedenen Kommandozeilen-Schalter werden später beschrieben.^n

                     ^m╒══╡^t Change configuration ^m╞╕
                     │ ^nScreen and colors        ^m│
                     │^r Communications setup     ^m│
                     │ ^nGeneral options          ^m│
                     │ ^nToggles                  ^m│
                     │ ^nModem and dialing        ^m│
                     │ ^nFilenames and paths      ^m│
                     │ ^nProtocol options         ^m│
                     │ ^nEmulation/keyboard setup ^m│
                     │ ^nHost settings            ^m│
                     │ ^nLogin strings/scripts    ^m│
                     │ ^nUsers/IEMSI/Security     ^m│
                     │ ^nPoint system             ^m│
                     │ ^nCost management          ^m│
                     │ ^nRegistration info        ^m│
                     │ ^nWrite setup to disk      ^m│
                     ╘══════════════════════════╛^n
                     

 ^bScreen and colors^n

  Hier können alle Dinge verändert werden, die sich auf die Videoausgabe
  beziehen: Farben, Fenster, Videomodus, Codepage etc.

 ^bCommunications setup^n

  Dies ist eines der wichtigsten Menüs: Die serielle Verbindung korrekt
  einzurichten, ist eigentlich die erste Aktion, die Du beim Setup eines
  Terminalprogramms ausführen solltest.

 ^bGeneral options^n

  In diesem Menü richtest Du Terminate Deinen Wünschen entsprechend ein
  und belegst die Funktionstasten mit Befehlen für den Aufruf externer
  Programme.

 ^bToggles^n

  Hier können viele Optionen wie Mouse, Sound u.s.w. ein- und
  ausgeschaltet werden.

 ^bModem and dialing^n

  Nachdem Du Dein Modem richtig angeschlossen hast, kannst Du es hier
  auf die beste Leistung trimmen. Viele gebräuchliche Modems
  erscheinen mit ihren Parametern bereits in einer Liste und können so
  übernommen werden. Die Liste wird ständig erweitert.

 ^bFilenames and paths^n

  Hier legst Du hier die Verzeichnisse fest, in die empfangene Daten
  geschrieben (Download) oder aus denen Daten verschickt werden sollen
  (Upload). Hier werden auch die externen Programme wie der Texteditor
  definiert.

 ^bProtocol options^n

  Einrichtung interner und externer Protokolle. Protokolle werden für
  die Datenübertragung zwischen Deinem und anderen Systemen benutzt.
  Am gebräuchlichsten ist zur Zeit ZMODEM. Es ist besonders effizient
  und startet das Download automatisch. Außerdem ist es in der Lage,
  nach einem unerwarteten Abbruch der Datenübertragung bei der nächsten
  Verbindung die Übertragung an gleicher Stelle fortzusetzen; es muß
  also nicht die ganze Datei noch einmal von vorn übertragen werden.

 ^bEmulation setup^n

  Wie soll Terminate eintreffende Zeichen behandeln? ANSI ist wohl die
  weltweit am meisten verbreitete Emulation, weil sie unkompliziert ist.
  Wenn Du ANSI gewählt hast und Terminate z.B. die Sequenz ESC2J (ESC=#27)
  empfängt, wird der Bildschirminhalt gelöscht. Terminate benutzt in der
  Standardeinstellung AVATAR mit einem ANSI fallback, d.h. es versteht
  sowohl AVATAR- als auch ANSI-Steuerzeichen zugleich.
  Ich empfehle diese Einstellung.

 ^bHost settings^n

  Host-Modus bedeutet, daß Terminate auf eingehende Anrufe reagiert und
  sich bestimmte Anrufer in Dein System einloggen können.

 ^bLogin strings/scripts^n

  Anstelle von komplizierten Scripts, die kompiliert werden müssen,
  bietet Terminate eine Menge eingebauter Mini-Scripts, mit deren Hilfe
  Du Dich in fast jedes normale Mailboxsystem einloggen kannst. 
  Folgende Versionen werden zusätzlich eine leicht verständliche und 
  leistungsfähige Skriptsprache (zur Zeit im Betastadium). 

 ^bUsers/IEMSI/Security^n

  Hier legst Du bis zu 10 verschiedene Benutzerprofile fest. Jedes kann
  zum Anrufen eines Systems, als Einstellung fuer einen Anrufer im
  Hostmode oder im Point-System verwendet werden.

 ^bPoint system^n

  Konfiguration Deines FIDO-Pointsystems. Als Teilnehmer dieses Netzes
  kannst Du elektronische Post und Programmdateien empfangen und
  verschicken.

 ^bCost management^n

  Dieser Punkt erlaubt Dir, sehr exakt die Kosten für das Anrufen
  anderer Systeme errechnen zu lassen.

 ^bRegistration info^n

  Lies bitte diese Information, wenn Du noch nicht als Benutzer von
  Terminate registriert bist. Wenn Du registrierter Benutzer bist, prüfe
  hier, ob Deine persönlichen Daten korrekt sind.

 ^bWrite setup to disk^n

  Wenn "Autosave config" im Menü "Toggles" aktiviert ist, wird Deine
  Konfiguration automatisch gespeichert, sobald Du das Konfigurations-
  menü verläßt. Auf diese Weise bleiben Deine Einstellungen auch dann
  erhalten, wenn Dein Computer beim Ausführen externer Programme
  abstürzt.

   ^bKOMMANDOZEILEN - SCHALTER^n

 ^h/CONFIG^n

  Konfiguriert nur die .CFG-Datei und verläßt Terminate danach ohne
  jede Initialisierung.

 ^h/F^n

  Startet den Dateimanager und beendet dann Terminate.

 ^h/HOST^n

  Startet Terminate und wechselt in den Host-Modus. Kann in die
  Autoexec.bat eingebunden werden für den Fall, daß Du Terminate im
  Host-Modus starten möchtest, nachdem ein externes Programm versehent-
  lich ein Reboot ausgeführt hat.
  Wenn Du Terminate von einem Mailer wie Portal of Power aus aufrufst,
  solltest Du außerdem den ^h/LOGIN^n-Schalter verwenden, der einen User
  einloggt und dann den Host-Modus und Terminate verläßt.
  Kommandozeile für den Mailer: ^hTERMINAT /HOST /LOGIN^n.

 ^h/POINT^n

  Direktstart im Pointsystem und Abbruch zu DOS, wenn die Esc-Taste
  gedrückt wird.

 ^h/C:filename.ext^n

  Ruft eine alternative Konfigurationsdatei auf. Hier können auch
  Umgebungsvariablen festgelegt werden, die beim Öffnen der Datei
  ersetzt werden.
  (Network:/C:TERMINA%NET%.CFG)

 ^h/NOCARD^n

  Bewirkt, daß die Soundkarte nicht getestet oder benutzt wird.
  Dein System könnte abstürzen, wenn dieser Schalter nicht benutzt wird,
  obwohl Du keine Soundkarte installiert hast. Auch beim Betrieb mit
  Microsoft Windows sollte er benutzt werden; andernfalls könnte Windows
  Fehlermeldungen wie "Gerätetreiber ist bereits in Verwendung" ausgeben.

 ^h/SKIP^n

  Überspringt den Systeminfo- und PS/2-Test. Diese Tests beanspruchen
  allerdings nur Mikrosekunden und sollten nur ausgeschaltet werden,
  wenn das System während der Startphase von Terminate Probleme hat.

 ^h/DISK^n

  Damit wird erzwungen, daß die Overlay-Dateien nicht in den
  Arbeitsspeicher geladen, sondern von der Festplatte gelesen werden.
  Nur bei besonders schnellen Festplatten zu empfehlen.

 ^h/BUF:xxx^n

  Wenn Du die Overlays nicht in den Arbeitsspeicher laden läßt, kannst
  Du den Overlay-Buffer erhöhen (diese Aktion verringert allerdings den
  unteren Speicherbereich). Der xxx-Wert gibt an, wieviele Kilobyte zur
  vorherigen Buffergröße addiert werden sollen. Der Buffer kann nicht
  kleiner sein als die kleinste Overlay-Datei.

 ^h/NOXMS^n

  Terminate versucht grundsätzlich, XMS-Speicher statt des langsameren
  EMS zu verwenden.
  Mit diesem Schalter kannst Du Terminate anweisen, EMS zu benutzen.

 ^h/DIAL:xxx^n

  Verbindet Dich nach dem Start sofort mit der angegebenen Nummer aus dem
  Telefonbuch.

 ^h/BOSS[:x]^n

  Wählt die Nummer Deines Fido-Bossnodes und sendet / empfängt Daten.
  Das x gibt an, welcher Boss angerufen wird.
  Bei /BOSS oder /BOSS:0 werden alle Boss' angerufen, bei denen Autodial
  aktiviert wurde.

 ^h/CALL:node/name^n

  Durchsucht die Nodeliste nach eine Nodenummer oder einem Such-String
  und wählt die erste übereinstimmende Nummer an.

 ^h/FIX^n

  Durchsucht und berichtigt die BIOS data area nach Angaben über die
  seriellen Ports. Speichert die Standardwerte für die COM-Ports im
  unteren Speicherbereich und auch das BIOS equipment flag, wodurch das
  Vorhandensein von 4 COM-Ports simuliert wird.
  Terminate selbst benötigt dies nicht, aber es gibt externe Utilities,
  die darauf zurückgreifen könnten.

 ^h/SCRLEN:xxx /SCRCOL:xxx^n

  Unter Umständen kann Terminate den Videomodus nicht richtig
  erkennen, so daß Du Probleme mit der Bildschirmgröße bekommen
  könntest. Mit diesen Parametern kannst Du die erforderliche /
  gewünschte Größe erzwingen. Wähle die Werte bitte nicht größer
  als die tatsächliche Größe des Bildschirms, da sonst unverhersehbare
  Ergebnisse auftreten könnten.

 ^h/DEVICE:x^n

  Erzwingt einen Terminate device beim Start.

 ^h/PORT:x^n

  Erzwingt einen COM-Port beim Start.

 ^h/BAUD:x^n

  Erzwingt eine Baudrate beim Start.

 ^h/TASK:x^n

  Wenn Terminate Deine Multitasking-Umgebung nicht automatisch erkennt,
  kannst Du hiermit einen der unten aufgeführten Multitasker vorgeben.
  Terminate wird die entsprechenden Routinen aufrufen und die
  erforderlichen Zeitscheiben freigeben.

   1 = OS/2
   2 = Windows
   3 = DESQview
   4 = TaskView
   5 = TopView
   6 = DoubleDos
   7 = Virtual

 ^h/MODE:x^n

  Legt folgende Videomodi fest: 0=Mono,1=CGA,2=EGA,3=MCGA,4=VGA.
  Terminate versucht nun nicht mehr automatisch, den Videoadapter zu erkennen,
  und verläßt sich auf Deine Angabe.

 ^h/UPG^n

  Erstellt eine UPGRADE.CFG mit allen Standardwerten. Diese Datei wird
  beim Aktualisieren älterer Terminate-Versionen benutzt, aber Du
  kannst UPG auch zu Testzwecken benutzen, indem Du Terminate mit dem
  Befehl TERMINAT /C:UPGRADE.CFG startest.

  ^h/NOIMPORT^n

   Importiert nicht automatisch die Konfiguration von anderen Programmen.
   In INSTALL.DOC stehen genauere Informationen zum Thema "Import". 

 ^hErrorlevels^n

  ^hFatal errors^n       255

   Out of memory, runtime errors, fatal read error from disk.

  ^hOverlay errors^n     254

   Ein Problem beim Laden oder Benutzen von Overlays trat auf.

  ^hPassword error^n     253

   Das Startup-Passwort war nicht korrekt. 

  ^hLock error^n         252

   Das Programm wurde aus einem anderen Pfad gestartet als erlaubt.

  ^hOut of diskspace^n   251

   Es ist weniger freier Platz auf der Festplatte, als definiert.

  ^hInactivity^n         250

   Terminate war länger inaktiv als vorher angegeben.

  ^hSemaphore exit^n     249

   Das Semaphore-File wurde verändert, was Terminate zum Beenden zwingt.

  ^hHostmode shutdown^n  248

   Alt-X im Hostmodus oder /LOGIN /EXIT in der Kommandozeile.

  ^hNo errors^n            0

   Normale Beendung. Keine Fehler.

