;
;
;

NAME            PMEDIT5 	WINDOWAPI
PROTMODE
HEAPSIZE        1024
STACKSIZE       8192
EXPORTS         WndProc
                OpenProc
                SaveasProc
                AboutProc
                FindProc
                GotoProc