Produktinformation

Opalis VarioX4 Module Manager Version 1.5

Der ModuleManager ist ein Hilfsprogramm zum Einfügen und Entfernen neuer Programmkomponenten (Module) in die Basisversion von Opalis VarioX4.


Sicherung / Wiederherstellen

Bevor der ModulManager ein neues Modul integriert, wird die gegenwärtige Opalis-Programmumgebung gesichert, um sie, falls gewünscht, zu einem späteren Zeitpunkt wiederherstellen zu können.

Mit dem Dialog Sicherung Wiederherstellen bestimmen Sie, welche der gespeicherten Programmumgebungen wiederhergestellt werden soll.

Hinweis: Wenn noch kein Modul nachinstalliert wurde (autom. Backup) oder wenn noch keine Sicherung per Menüauswahl vorgenommen wurde (manuelles Backup) ist die Backup-Liste leer.


Modulverwaltung

Der Dialog Modulverwaltung informiert über die installierten Module und deren Parameter.

Modultyp: Interne Modulkennziffer, durch die das Basisprogramm feststellen kann, in welcher Ebene das Modul angesiedelt ist, und welche Funktion es ausübt.

Modul ID: Interne Modulkennziffer, durch die das Basisprogramm feststellen kann, in welcher Ebene das Modul angesiedelt ist, und welche Funktion es ausübt.

Modul Anbieter: Werden Module von Fremdherstellern angeboten, so bekommt der Anbieter eine eigene ID zugeteilt.

Modul Flags: Interne Schalter, über in dem Modul bestimmte Eigenschaften aktiviert werden. Die Bedeutung der einzelnen Schalter ist modulabhängig.

Modul Ladedatum: Gibt den Zeitpunkt an, an dem das Modul installiert wurde.

Modulname: Bezeichnung des Moduls

Modulpfad: Der Dateiname des Moduls

Anwendungsname: Unter diesem Namen sind die Module in der Ini-Datei gespeichert. Der Anwendungsname für alle Opalis-Module ist VARIOX4_OPALIS

Modulliste: Liste aller Module, die in der Ini-Datei unter dem selektierten Anwendungsnamen installiert sind.

Alle Einstellungen sind für den Benutzer nicht änderbar, da jede Änderung ein unvorhersehbares Verhalten des Moduls hervorrufen kann. Die Einstellungen stellen jedoch eine Hilfe für die Fehlerdiagnose dar, falls Sie einmal unsere Hotline in Anspruch nehmen müssen.


Tastenbelegung

Taste      	Belegung

F1         	Hilfe

Alt+F5     	Wiederherstellen

Alt+F4     	Programm beenden

Alt+F10    	Maximale Größe