Enterprise Management Products - Overview

What is Comprehensive?

Enterprise System

& Network Management

Fault/Performance

Management

Storage

Management

Software

Management

Configuration

Management

Workload

Management

Security

Accounting

Help Desk

Support Services

Mirroring, striping, journaling, failover

Backup/Restore

Desktop Caching

Disaster Recovery

Integration

Outsourcing

Automatic OS Installation

Software Distribution

Software License Mgt

Version Control

Application Mgt User, Group, Print, Port,

Host, DB, Policy Mgt

Classing & Topology Mgt

Live Performance Data Analysis

Historical Logging/Analysis Event Definition & Management

Trouble Ticketing

Bug DB Browsing

Asset Mgt

Usage Billing

Firewalls

Authentication

Authorization

Job Scheduling

Load Balancing

Enterprise Management Products - Overview

Solstice Comprehensive Solutions

Solstice

Fault/Performance

Management

Solstice SunNet Manager

Solstice Cooprative Consoles

Solstice Enterprise Manager

Storage

Management

Solstice DiskSuite

Solstice Backup

Solstice High

Availability Suite Q3

Software

Management

Solstice JumpStart

Solstice Basic

Object Admin Q4

Configuration

Management

Solstice Admintools

SolarNet PC-Admin

Workload

Management

Solstice Job

Scheduler Q3

Security

Solstice FireWall-1

Accounting

Solstice Asset

Management Q4

Help Desk

Solstice

Help Desk Q4

SunNetworks

SunService

Comprehensive

Professional Services:

Support Services

Enterprise Management Products - Overview

Integration - Simplify the Complexity

Multi-vendor Integration

Common "Launcher"

Unified User Interface

Application-to-Application Sharing

Drag & Drop

Common Data Storage

Multi-Protocol

Standards Efforts

Charter Members: DMTF; MIC

File #

  File #

   File #

     File #

       File #

        File #

          File #

            File #

             File #

               File #

                                                                                         File #

                                                                                          File #

                                                                                            File #

                                                                                                     File #

                                                                                                       File #

                                                                                                File #

                                                                                                  File #

                                                                                                   File #

                                                                                                     File #

                                                                                          File #

                                                                                            File #

                                                                                             File #

Common Launcher Application - Application

Sharing

Common Data Storage Drag & Drop

Enterprise Management Products - Overview

Scalable and Distributed

Modular Design

Scales to the Enterprise

Distributed Management Applications

Distributed Management Services

Distributed Management of Objects

PC

Enterprise Management Products - Overview

Heterogeneous

Manage any device in the Enterprise

Protocol Independant

Services (Database, etc)

Applications on Multiple Desktops

Wide Area

Network

Mini/Mainframes Legacy Systems

PC LAN

Novell Netware

UNIX Workgroups Servers

Routers/Telco

Equipment

Services

(Database, etc)

Enterprise Management Products - Overview

Multi-Platform

Applications on Leading Desktops

Solaris Based Management Services

SPARC x86 PowerPC

SPARC x86 PowerPC

Management Services

Solaris

Management Applications

Solaris MS Windows