Copyright: Printia XL Help V1.1 L12
Citation: COPYRIGHT (C) FUJITSU LIMITED 1994


Printia LASER XL HELP

Printia LASER XL ヘルプ目次

 目次:

プリンタの設定

   給紙方法

   データ転送方式

   スムージング

文書設定

   用紙

   印字方向

   コピー部数

高度なオプション

   解像度

   用紙オプション

   デフォルト

 ヘルプの使い方索引を表示するには、[PF1]又は[F1]キーを押してください。


 [プリンタの設定]ダイアログのヘルプ

 以下のヘルプ項目があります:

 給紙方法

 データ転送方式

 スムージング

 ヘルプの使い方索引を表示するには、[PF1]又は[F1]キーを押してください。


 [文書設定]ダイアログのヘルプ

 以下のヘルプ項目があります:

 用紙

 印字方向

 コピー部数

 ヘルプの使い方索引を表示するには、[PF1]又は[F1]キーを押してください。


 [高度なオプション]ダイアログのヘルプ

 以下のヘルプ項目があります:

 解像度

 用紙オプション

 デフォルト

 ヘルプの使い方索引を表示するには、[PF1]又は[F1]キーを押してください。


 給紙方法

プリンタの給紙方法の設定を行います。

注意!! ｢HOPPER2｣｢HOPPER3｣ はオプションの拡張給紙ユニットを取り付けた時のみ使用可能です。又｢HOPPER3｣はXL-5600で取り付けることができます。

○自動給紙機能使用

自動給紙機能使用を選んだ場合、用紙サイズだけを指定すると、プリンタが指定された用紙サイズと一致する給紙口を検索し自動選択します。

ただし、このプリンタの給紙口の検索はホッパーに対してしか行われないため｢手差し｣は使用されません。｢手差し｣にも用紙をセットして使いたい場合は、｢給紙口ごとの用紙の設定」をお使いください。

○給紙口ごとの用紙の設定

実際にプリンタの給紙口にセットされている用紙を選んでください。

給紙口に用紙がセットされていない場合には、用紙名に(なし)を選んでください。

拡張給紙ユニットが取り付けられておらず、｢HOPPER2｣｢HOPPER3｣ が使用不可能な時は、用紙名に(なし)を選んでください。

詳しくは、お使いになっている、プリンタの取り扱い説明書を参照してください。


 データ転送方式

プリンタのデータ転送の方法を指定します。

○圧縮あり

プリンタに送るデータの圧縮、または部分圧縮をおこないます。

ディザのかかった写真画像などを出力する場合には、圧縮効率が低くなりますので、｢圧縮なし｣の方が高速に印刷できることがあります。

○圧縮なし

プリンタに送るデータの圧縮をおこないません。


 解像度

印刷時のドットの密度を指定します。

XL-5000/5600の場合は300dpiを指定してください。

XL-5100/5000 (+8MB)/5600 (+8MB)の場合は600dpi又は300dpiを指定してください。

備考 XL-5000/5600は、１インチ当たり３００ﾄﾞｯﾄの解像度 (300dpi機) ですが、拡張RAMモジュール８ＭＢを取り付けることにより 600/300dpi機 になり、600dpiを指定することが可能になります。この場合ドライバはそれぞれXL-5000 (+8MB)/5600 (+8MB)を選んでください。

詳しくは、お使いになっている、プリンタの取り扱い説明書を参照してください。


 印刷方向

印刷用紙上での座標系を決めます。

 [ 縦(ポートレート) ]

  印刷用紙の左上を原点として右方向をＸ軸，下方向をＹ軸とします。

 [ 横(ランドスケープ) ]

  印刷用紙の左下を原点として上方向をＸ軸，右方向をＹ軸とします。


コピー部数
[コピー部数]

文書のコピー部数を指定します。

[コピー部数]ボックスに、印刷する部数を指定します。


 用紙オプション

｢フリー｣用紙のサイズを設定します。

｢フリー｣用紙のサイズの幅・高さの欄に、用紙のサイズをミリメートル単位で設定してください。

設定するサイズは、幅100～297mm, 高さ148～420mmの範囲で設定できます。デフォルトは、幅210mm, 高さ297mmで｢Ａ４｣用紙と同じです。

｢フリー｣用紙を使用する場合、[プリンタ設定]ダイアログの給紙方法で、｢給紙口ごとの用紙の設定」を選び，手差しに｢フリー｣用紙を選んでください。


 用紙

実際に印刷に使用されるデフォルトの用紙を設定します。

ここで選ばれている用紙は、アプリケーションから印刷するときのデフォルトです。そのため、この用紙がプリンタのいずれかの給紙口にセットされ、[プリンタの設定]ダイアログの給紙方法で設定されていることが必要です。


 スムージング

プリンタのスムージング機能を使用するかどうかの設定です。使用する場合はチェックしてください。

スムージングを設定することにより、解像度300dpiのものは600dpi相当、解像度600dpiのものは1200dpi相当となります。


デフォルト
[デフォルト]

[高度なオプション]ダイアログの設定を、デフォルト値(初期設定値)にもどします。