NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 概要

 既存のリダイレクタを削除する

 優先サーバーを設定する

 印刷オプションを設定する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

 プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare 資源を表示する

 コマンド プロンプトを使って現在のネットワーク接続を表示する

 NetWare パスワードを変更する

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 Windows NT ログオン スクリプトを設定する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 サポートされる 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーション

 MS-DOS 16 ビット NetWare ユーティリティ

 MS-DOS NetWare 対応アプリケーション

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 NWLink を構成する

 トークン リング ネットワーク上のルーティング

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする

 ゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定する

 ゲートウェイ サービスを使って NetWare ファイル資源を共有する

 ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 NetWare 資源を使う

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 ユーザー環境を管理する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング

 NetWare ゲートウェイ サービスが開始されない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare サーバーが見つからない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare 4.x サーバーが見えない

 ログオンするたびに、パスワードの入力を求めるメッセージが表示される

 ファイル マネージャから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 コマンド プロンプトから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 プリント マネージャで NetWare 印刷待ち行列が表示されない

 NetWare 対応アプリケーションが正しく動作しない

 NetWare ログイン スクリプトが実行されない

 NetWare マップ ユーティリティがメモリ割り当てエラーで異常終了する


目次 - すべてのトピック
NetWare ゲートウェイ サービスのヘルプ

目的

 NetWare ゲートウェイ サービスを構成する

 概要

 既存のリダイレクタを削除する

 優先サーバーを設定する

 印刷オプションを設定する

 NetWare 資源を使う

 ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

 プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

 コマンド プロンプトを使って NetWare 資源を表示する

 コマンド プロンプトを使って現在のネットワーク接続を表示する

 NetWare パスワードを変更する

 Windows NT Server コンピュータを NetWare ゲートウェイとして使う

 Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする

 ゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定する

 ゲートウェイ サービスを使って NetWare ファイル資源を共有する

 ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

 ユーザー環境を管理する

  Windows NT ログオン スクリプトを設定する

 NetWare リンク (NWLink) を構成する

 NWLink を構成する

 トークン リング ネットワーク上のルーティング

 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーションを実行する

 サポートされる 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーション

 MS-DOS 16 ビット NetWare ユーティリティ

 MS-DOS NetWare 対応アプリケーション

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング

 NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング

 NetWare ゲートウェイ サービスが開始されない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare サーバーが見つからない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare 4.x サーバーが見えない

 ログオンするたびに、パスワードの入力を求めるメッセージが表示される

 ファイル マネージャから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 コマンド プロンプトから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 プリント マネージャで NetWare 印刷待ち行列が表示されない

 NetWare 対応アプリケーションが正しく動作しない

 NetWare ログイン スクリプトが実行されない

 NetWare マップ ユーティリティがメモリ割り当てエラーで異常終了する


NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング

ゲートウェイ サービスで生じる問題の多くは、ネットワーク アダプタ カードや NetWare ゲートウェイ サービス自体が適切に組み込まれていないことが原因です。まず最初に、ネットワーク カードの組み込みおよび構成が正しく行われているかどうかと、既存の NetWare リダイレクタが削除されているかどうかを調べます。

ネットワーク カードの構成を修正したり、NetWare リダイレクタを削除するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。詳細については、コントロール パネル ヘルプの「ネットワーク アダプタ カードとソフトウェアを組み込む」を参照してください。

次に挙げる問題が生じた場合には、対応する項目をクリックすると、詳細なヘルプが表示されます。

 NetWare ゲートウェイ サービスが開始されない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare サーバーが見つからない

 NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare 4.x サーバーが見えない

 ログオンするたびに、パスワードの入力を求めるメッセージが表示される

 ファイル マネージャから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 コマンド プロンプトから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

 プリント マネージャで NetWare 印刷待ち行列が表示されない

 NetWare 対応アプリケーションが正しく動作しない

 NetWare ログイン スクリプトが実行されない

 NetWare マップ ユーティリティがメモリ割り当てエラーで異常終了する

関連項目

既存のリダイレクタを削除する


NetWare ゲートウェイ サービスが開始されない

ゲートウェイ サービスは、NWLink を使って NetWare ファイル サーバーおよびプリント サーバーと通信を行います。以前使用していた NetWare リダイレクタを削除し、NWLink を組み込んだ場合は、NWLink が正常に起動するかどうか検査します。

NWLink が起動することを検査するには

コントロール パネルの [サービス] をダブルクリックします。

サービスの一覧が表示されます。NetWare ゲートウェイ サービスの状態が [開始] になっていないときは、NetWare ゲートウェイ サービスを選択して [開始] ボタンをクリックします。NetWare ゲートウェイ サービスがすでに開始されているときは、Service Control Managerにあるイベントのシステム ログをイベント ビューアで調べます。

システム ログを調べるには

1.	プログラム マネージャの [管理ツール] グループの [イベント ビューア] アイコンをダブルクリックします。

2.	[イベント ビューア - システム ログ] ダイアログ ボックスの [ソース] 欄で、[Service Control Manager] または [NWLinksys] を探します。

3.	イベントの詳細については、該当するログ エントリをダブルクリックします。

4.	[イベントの詳細] ダイアログ ボックスで、次に示すメッセージのいずれかを探します。メッセージが見つかった場合、この [ヘルプ] ウィンドウ内で該当するテキストをクリックすると、詳細情報が表示されます。

NWLink サービスは、次のエラーのために開始できなかった NWLinksys サービスに依存します: 指定されたファイルが見つかりません

アダプタ "cardname" にバインドできませんでした

NetWare ゲートウェイ サービスは次のエラーのために終了しました: 指定されたファイルが見つかりません

5.	[イベントの詳細] ダイアログ ボックスの [閉じる] ボタンをクリックします。

6.	[ログ] メニューの [イベント ビューアの終了] コマンドを選びます。

関連項目

既存のリダイレクタを削除する

NWLink を構成する


システム ログ

システム ログは、プログラム マネージャの [管理ツール] グループに含まれるイベント ビューアが生成するログの中の 1 つです。イベント ビューアには、システム、セキュリティ、およびアプリケーションに関するイベントが記録されます。


システム ログ エラー メッセージ: Service Control Manager

NWLink IPX/SPX 互換トランスポート プロトコルが正しく組み込まれていません。

コントロール パネルの [ネットワーク] を使って、NWLink を再度組み込みます。トランスポートの組み込みについては、コントロール パネルのオンライン ヘルプの「ネットワーク アダプタ カードとソフトウェアを組み込む」を参照してください。


システム ログ エラー メッセージ: NWLinksys

使用中のアダプタ カードが誤動作するか、その設定値が正しくありません。

アダプタ カードが正しく動作しているときは、コントロール パネルの [ネットワーク] を使って、アダプタ カードの設定値を検査します。正しいアダプタ カードが NWLink に結合されていないか、または Windows NT の NetWare サービスが使用中のコンピュータに以前に組み込まれていた場合には、アダプタ カードが ODI ドライバに結合されている可能性があります。後者の場合には、ODI ドライバからアダプタ カードの結合を解除して、NDIS ドライバに結合します。結合 (バインド) の詳細については、コントロール パネルのオンライン ヘルプの「ネットワークのバインドを構成する」を参照してください。


システム ログ エラー メッセージ: Service Control Manager

ゲートウェイ サービスが正しく組み込まれていません。

コントロール パネルの [ネットワーク] を使って、ゲートウェイ サービスを削除し、再度組み込みを行ってください。ゲートウェイ サービスを削除したら、組み込み直す前に必ずコンピュータを再起動してください。


NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare サーバーが見つからない

NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare サーバーが見つからないときは、サーバーのフレームの種類が正しくない可能性があります。

フレームの種類は、NetWare サーバーの AUTOEXEC.NCF ファイルのネットワーク アダプタのロードを指示する "load" 行に指定されています。このファイルを調べて、サーバーに正しいフレームの種類を使っているかどうかを検査してください。

たとえば、サーバーの AUTOEXEC.NCF ファイルのネットワーク アダプタ の "load" 行が次のようになっている場合を考えてみましょう。

load 3C503 FRAME=ETHERNET_802.3 NAME=ETH

この例では、サーバーは、生の 802.3 フレーム フォーマットを受け入れる 3Com 503 ethernet アダプタに結合されています。

使用している Windows NT コンピュータのネットワーク アダプタ カードに設定されたフレームの種類を表示するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。詳細については、コントロール パネルのオンライン ヘルプの「ネットワーク アダプタ カードとソフトウェアを組み込む」を参照してください。

関連項目

NWLink を構成する


NetWare ゲートウェイ サービスは開始されるが、NetWare 4.x サーバーが見えない

NetWare ゲートウェイ サービスは、NetWare 4.x バインダリ エミュレーションをサポートします。使用している NetWare 4.x サーバー ディレクトリに設定したバインダリ コンテキストに、サーバーに対するアクセス権を与える Windows NT ユーザーが含まれていることを確認してください。

NetWare 4.x サーバー上でバインダリ コンテキストを表示または設定するには、SERVMAN NetWare ロード可能モジュール (NLM) をロードしてから、[SET BINDERY CONTEXT] パラメータを表示および設定します。あるいは、コンソールで set と入力して [Miscellaneous SET] パラメータを表示することもできます。詳細については、ご使用の NetWare 4.x サーバーに付属しているマニュアルを参照してください。


ログオンするたびに、パスワードの入力を求めるメッセージが表示される

自分のクレデンシャルを入力して Windows NT にログオンしたとき、NetWare の優先サーバーのパスワードが Windows NT のパスワードと異なると、NetWare ゲートウェイ サービスは優先サーバーのパスワードの入力を求めるメッセージを表示します。

優先サーバーのパスワードの入力を求めるメッセージを表示しないようにするには、NetWare の優先サーバーと Windows NT のパスワードを同じものにします。パスワードを変更するには、コマンド プロンプトで setpass コマンドを入力します。

関連項目

NetWare パスワードを変更する


ファイル マネージャから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

デフォルトでは、NetWare ゲートウェイ サービスは優先サーバーの認証に使われるクレデンシャルを使ってほかの NetWare サーバーにアクセスします。アクセス権のある NetWare サーバーのファイルを表示するには、すべての NetWare サーバーのクレデンシャルを同じものに設定します。クレデンシャルを同じものに設定するには、コマンド プロンプトで setpass コマンドを入力します。

それぞれの NetWare サーバーに対し、同じクレデンシャルを使いたくない場合は、ファイル マネージャの [ネットワーク ドライブの接続] ダイアログ ボックスの [ユーザー名] ボックスにその NetWare サーバーで使っているユーザー名を入力すると、サーバーのパスワードの入力を求めるメッセージが表示されます。

関連項目

NetWare パスワードを変更する


コマンド プロンプトから NetWare サーバーへのアクセスが拒否される

デフォルトでは、NetWare ゲートウェイ サービスは優先サーバーの認証に使われるクレデンシャルを使ってほかの NetWare サーバーにアクセスします。アクセス権のある NetWare サーバーのファイルを表示するには、すべての NetWare サーバーのクレデンシャルを同じものに設定します。クレデンシャルを同じものに設定するには、コマンド プロンプトで setpass コマンドを入力します。

すべてのサーバー上で自分の NetWare クレデンシャルを同じものに設定したくない場合は、コマンド プロンプトで次のように入力します。

net use drive: \\nwserver_name\volume_name  /user:username  password

関連項目

NetWare パスワードを変更する


プリント マネージャで NetWare 印刷待ち行列が表示されない

プリント マネージャで、印刷待ち行列 (プリント キュー) が存在する NetWare サーバーを選択しても、NetWare プリント サーバー上のクレデンシャルが優先サーバー上のクレデンシャルと一致していないと、待ち行列が表示されません。NetWare ゲートウェイ サービスは、優先サーバーのクレデンシャルを使って印刷待ち行列にアクセスします。

プリント マネージャで NetWare 印刷待ち行列が表示されない場合は、ファイル マネージャを使って、NetWare ファイル サーバーを表示できるかどうかを調べます。表示できない場合は、NetWare ゲートウェイ サービスが開始されているかどうかを調べます。

アクセス権のある NetWare サーバーで印刷待ち行列を表示するには、サーバーに対する認証接続を作成しなければなりません。コマンド プロンプトで setpass コマンドを入力して、すべての NetWare サーバー上のクレデンシャルを同期させます。

使用している NetWare ファイル サーバーのクレデンシャルと優先サーバーのクレデンシャルを同じものに設定したくない場合は、コマンド プロンプトで次のように入力します。

net use port: \\nwserver_name\volume_name  /user:username  password

関連項目

NetWare ゲートウェイ サービスが開始されない

NetWare パスワードを変更する

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


NetWare 対応アプリケーションが正しく動作しない

NetWare ゲートウェイ サービスは NetWare 対応アプリケーションをすべてサポートしているわけではありません。使用しているアプリケーションが現在のバージョンの Windows NT でサポートされているかどうかを確認してください。サポートされるアプリケーションは、 ＭS-DOS ベースおよび Windows 16 ビット ベースの NetWare 対応アプリケーションの一部と、NetWare 2.2、3.11、または 3.12 とともに配布される 16 ビット ユーティリティの一部です。

まれに、アプリケーションがファイルを互換モードで開く必要があることがあります。ファイルを互換モードで開くと速度が大幅に低下するアプリケーションがあるので、NetWare クライアント サービスは、通常ファイルを排他モードで開きます。ファイルを互換モードで開くには、AUTOEXEC.NT ファイル内の、NW16.EXEをロードする行に -c を追加してください。その後、ログオフして再びログオンしてください。

関連項目

サポートされる 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーション


NetWare ログイン スクリプトが実行されない

NetWare ゲートウェイ サービスは、NetWare スクリプト言語をサポートしません。ただし、Windows NT は固有のログオン スクリプトを持っています。

関連項目

Windows NT ログオン スクリプトを設定する


NetWare マップ ユーティリティがメモリ割り当てエラーで異常終了する

16 ビット プログラム用のデフォルトの環境が小さすぎるため、NetWare map ユーティリティによって作成されるマッピング テーブルを格納することができません。[コマンド プロンプト] ウィンドウの永続的なコマンド インタプリタとして COMMAND.COM を指定し、ウィンドウに割り当てられたデフォルトの環境サイズを再設定する必要があります。4,096 バイトの環境があれば、NetWare ユーティリティ、マッピング テーブル、およびコマンド インタプリタを格納するのに十分です。

環境をこのように変更するには、CONFIG.NT に次の行を入力します。

shell=%systemroot%\system32\command.com /e:4096

この行を実行すると、ウィンドウが開かれている限り、または別の shell コマンドを発行するまでは、COMMAND.COM がウィンドウのコマンド インタプリタとなり、ウィンドウで実行している 16 ビット プログラムに 4,096 バイトが永続的に割り当てられます。


NWLink

NetWare リンク IPX/SPX 互換トランスポート プロトコル。Novell ネットワークで使われるインターネットワーク パケット交換 (IPX) プロトコルと逐次パケット交換 (SPX) プロトコルを実装しています。


TDI

トランスポート ドライバ インターフェイス。Windows NT トランスポートで使われる 32 ビット インターフェイスで、これが実装されていると、ネットワーク アプリケーションはトランスポートの特性を意識しないですみます。


NDIS

ネットワーク ドライバ インターフェイス規約。ネットワーク アダプタ ドライバおよびトランスポートで使われる標準インターフェイスで、これが実装されていると、ネットワーク アダプタ ドライバおよびトランスポートは、ネットワーク アダプタ カードまたはトランスポート プロトコルの特性を意識しないですみます。Windows NT には NDIS 3.0 が実装されています。


Microsoft ネットワーク クライアント

Microsoft ネットワーク上でクライアントとして機能するコンピュータ。Microsoft ネットワーク クライアントは、Windows NT Workstation、および LAN Manager 2.x を実行するコンピュータを含みます。


NetWare ゲートウェイ サービスの概要

NetWare ゲートウェイ サービスを使うと、Windows NT コンピュータ から NetWare サーバー上のファイル資源や印刷資源にアクセスできます。また、ゲートウェイを作成すると、NetWare クライアント ソフトウェアを持たない Microsoft ネットワーク クライアントとの間で NetWare 資源を共有できます。さらに、Windows NT コンピュータから NetWare ユーティリティや NetWare 対応アプリケーションの一部を実行することもできます。


ゲートウェイ

Microsoft ネットワーク クライアントが NetWare サーバー上にあるファイル資源や印刷資源にアクセスできるようにする機構。Microsoft ネットワーク クライアントにとっては、ファイル ゲートウェイを介してアクセスされる NetWare ボリュームまたはディレクトリは、Windows NT コンピュータによって共有されるディスクまたはディレクトリのように見えます。また、プリント ゲートウェイを介してアクセスされる NetWare 印刷待ち行列は、Windows NT コンピュータによって共有されるほかのプリンタと同じように見えます。


優先サーバーを設定する

優先サーバーは、Windows NT にログオンしたときに、デフォルトで接続される NetWare サーバーで、デフォルトのクレデンシャルが、使用している NetWare ユーザー アカウントと一致しているかどうかを調べる NetWare サーバーです。ファイル マネージャおよびプリント マネージャを使って資源を参照するときに、優先サーバーに照会すれば、ネットワーク上で使用可能な資源についての情報が得られます。

優先サーバーを設定しない場合は、[<なし>] を選びます。この場合、もっとも近くにある利用可能な NetWare サーバーにログオンし、NetWare ネットワークとはそのサーバーを介してやりとりします。通常は、一定数のユーザーしか許容されないサーバー上で接続が確立されないように、優先サーバーを指定することをお勧めします。

優先サーバーを設定または変更するには

1.	コントロール パネルの [GSNW] をダブルクリックします。

2.	[優先サーバーの選択] 一覧から、優先 NetWare サーバーの名前を選択するか、[<なし>] を選んで、[OK] ボタンをクリックします。

Windows NT は、認証のために、選択した NetWare サーバーにユーザー名とパスワードを送信します。


印刷オプションを設定する

フォームフィード、印刷通知、および見出しページについての印刷オプションを設定できます。デフォルトでは、フォームフィードは禁止され、印刷ジョブが完了すると通知メッセージが表示され、見出しページが印刷されるようになっています。

Windows NT にログオンしているときは、設定した印刷オプションは自分のユーザー アカウントにだけ有効です。設定値は、使用している Windows NT コンピュータからアクセスするすべての NetWare 印刷待ち行列に影響します。オプションは、capture ユーティリティを使って NetWare サーバー上で使用できるオプションに相当します。

印刷オプションを設定するには

1.	コントロール パネルの [GSNW] をダブルクリックします。

2.	[印刷オプション] グループ ボックスで、次の操作を行います。

それぞれの印刷ジョブの終わりに、1 ページ排出するには、[フォーム フィードの追加] チェック ボックスをオンにします。

文書を印刷し終わったときに、Windows NT コンピュータ上に通知メッセージが表示されないようにするには、[印刷終了通知] チェック ボックスをオフにします。

見出しページが印刷ジョブの前に印刷されないようにするには、[見出しを印刷] チェック ボックスをオフにします。

3.	印刷オプションの設定が終了したら、[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

最新表示間隔を設定する


優先サーバー

優先サーバーは、Windows NT にログオンしたときにデフォルトで接続される NetWare サーバーです。優先サーバーはユーザー クレデンシャルを有効化するので、優先サーバーに照会すれば、NetWare ネットワーク上で利用可能な資源についての情報を得られます。


フレームの種類

ネットワーク上の IPX/SPX パケットの形式。NetWare ゲートウェイ サービスでサポートされるネットワーク トポロジは、Ethernet、Token Ring、ArcNet、および FDDI です。サポートされるフレームの種類は、Ethernet II、Ethernet 802.3、802.2、SNAP、および ArcNet です。


Windows NT レジストリ

Windows NT コンピュータについての構成およびシステム情報を格納するデータベース。レジストリは、MS-DOS および Windows ベースのワークステーションで使われる CONFIG.SYS、AUTOEXEC.BAT、および *.INI ファイルに代わるものです。


トークン リング ネットワーク上のルーティング

NWLink を使うコンピュータは、ノード アドレスが ソース ルーティング テーブルにない IPX/SPX ブロードキャスト パケットまたは IPX/SPX パケットを受信すると、デフォルトでは、パケットをシングル ルート ブロードキャスト フレームとして転送します。

トークン リング環境のルーティングに影響する NWLink パラメータは、コマンド ライン ユーティリティ IPXROUTE.EXE (IPXRoute) を使って現在の Windows NT セッションに合わせて修正できます。IPXRoute は、MS-DOS ベースのクライアント向けの Novell のコマンド ライン ユーティリティ ROUTE.EXE と同じ機能を備えています。

IPXRoute は、トークン リング ネットワーク上で NWLink のソース ルーティング変数を管理します。組み込まれるのは、NWLink トランスポート プロトコルがトークン リング ネットワークのアダプタ カードに結合されているときだけです。

IPXRoute パラメータは、Nevoll が提供する ROUTE.EXE ユーティリティのパラメータに相当します。以下に完全な構文を示しますが、コマンド リファレンスのオンライン ヘルプも参照してください。

IPXRoute 構文

ipxroute board=n [clear] [def] [gbr] [mbr] [remove=xxxxx]

board=n

変更するパラメータをもつネットワーク アダプタ カードを指定します。

clear

ソース ルーティング テーブルを消去します。

def

パケットのメディア アクセス コントロール (MAC) アドレスがソース ルーティング テーブルにない場合に、パケットを ALL ROUTES ブロードキャスト フレームとして転送します。

gbr

ブロードキャスト アドレス (FFFFFFFFFFFF) にアドレス指定される汎用ブロードキャスト パケットを ALL ROUTES ブロードキャスト フレームとして転送します。

mbr

マルチキャスト アドレス (C000xxxxxxxx) にアドレス指定されるマルチキャスト ブロードキャスト パケットを ALL ROUTES ブロードキャスト フレームとして転送します。

remove=xxxxx

ソース ルーティング テーブルから指定されたノード アドレスを削除します。

注 :	IPXRoute ユーティリティは、現在の Windows NT セッションのパラメータだけを変更します。ログオフすると、設定値は保存されません。NWLink パラメータを永続的に変更するには、レジストリでパラメータを設定しなければなりません。


ソース ルーティング テーブル

トークン リング ネットワーク上のそれぞれのノードのアドレスが入っているテーブル。


NWLink を構成する

NWLink トランスポートが結合されるアダプタとネットワークが使うフレームの種類を選択できます。デフォルトでは、NWLink は、NWLink が結合されているネットワーク アダプタ カードが使うフレームの種類を自動的に検出します。NWLink が 802.2 タイプのフレームを検出した場合、またはネットワーク トラフィックをまったく検出しない場合には、フレームの種類は 802.2 に設定されます。それ以外の場合には、検出したフレームに一致するフレームの種類に設定されます。

通常はデフォルト値を変更する必要はありません。組み込み後に、NWLink を別のネットワーク アダプタ カードに結合したり、フレームの種類を手動で変更したり、または同じネットワーク カード上で 1 つまたは複数のフレームの種類を使用する場合には、次の手順に従います。

NWLink を構成するには

1.	コントロール パネルの [ネットワーク] をダブルクリックします。

2.	[組み込まれているネットワーク ソフトウェア] 一覧から [NWLink IPX/SPX 互換トランスポート] を選択し、[構成] ボタンをクリックします。

3.	[NWLink IPX/SPX プロトコルの構成] ダイアログ ボックスの [アダプタ] 一覧から、トランスポートをバインドするアダプタ カードの名前を選択します。

4.	[フレーム種類の自動検出] (デフォルト値)、または [フレーム種類の手動選択] のどちらか一方を選んで、ネットワーク上の IPX/SPX パケットのフレーム フォーマット を指定します。

5.	[OK] ボタンをクリックして、[NWLink IPX/SPX プロトコルの構成] ダイアログ ボックスを閉じ、もう一度 [OK] ボタンをクリックして [ネットワークの設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

6.	変更内容を有効にするため、コンピュータの再起動を求めるメッセージが表示されます。[再起動する] ボタンをクリックして、コンピュータを再起動します。

NWLink の調整可能な追加パラメータはレジストリに格納されています。ほとんどの場合、デフォルト値を修正する必要はありません。

関連項目

トークン リング ネットワーク上のルーティング


ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

ファイル マネージャを使って、Microsoft と NetWare の両方のネットワーク上の資源を参照し、それらに接続することができます。NetWare ネットワークの方がネットワーク検索順序が最初の場合 (デフォルトの設定)、NetWare ネットワーク上のサーバーの一覧が自動的に [共有ディレクトリ] 一覧に表示されます。

NetWare ボリュームを選択すると、NetWare サーバーは、ユーザー名とパスワードを認証した後、そのディレクトリへのアクセス権を付与します。サーバーがアカウントのクレデンシャルを認証できない場合は、表示される [ネットワーク クレデンシャルの入力] ダイアログ ボックスにユーザー名とパスワードを入力して [OK] ボタンをクリックします。

ファイル マネージャを使って NetWare ドライブに接続するには

1.	[ディスク] メニューの [ネットワークの接続] コマンドを選ぶか、ツール バーの [ネットワークの接続] ボタンをクリックします。

2.	ファイル マネージャは、[ドライブ] 一覧に最初の空きドライブ名を表示します。表示されたドライブ名を接続先として使うか、または [ドライブ] ボックスから別のドライブ名を選びます。

3.	次に示す方法のいずれかを使って、[パス] 一覧でネットワーク パスを選択します。

接続するディレクトリが、以前接続したパスの中の最新の 10 個に含まれているときは、[パス] 一覧からそれを選択します。

[共有ディレクトリ] ボックスを参照して、ネットワーク パスを選択します。NetWare ネットワーク上では、サーバー、ボリューム、およびディレクトリがツリー構造になっています。ボリュームとディレクトリは両方とも共有ディレクトリ アイコンで表されます。アイコンをクリックすると、一覧が展開表示されます。たとえば、ディレクトリを選べば、サブディレクトリが表示されます。

[パス] ボックスに共有ディレクトリの名前を直接に入力します。NetWare サーバーの場合、UNC または NetWare 構文のいずれかを使って名前を入力します。NetWare サーバーの名前はわかっても、ボリュームの名前がわからない場合には、[パス] ボックスに円記号を 2 つ入力し、そのすぐ後にサーバー名を指定して、[OK] ボタンをクリックします。サーバーの最初のボリューム ディレクトリの名前が [パス] ボックスに追加され、[共有ディレクトリ] ボックスにサーバーのボリュームがすべて表示されるので、ここから必要なボリュームを選びます。

4.	デフォルトでは、ログオン時に使ったユーザー名とパスワードを使って接続されます。別のユーザー名で接続するには、それを [ユーザー名] ボックスに入力します。

5.	[OK] ボタンをクリックします。パスワードが必要な場合は、[ネットワーク パスワードの入力] ダイアログ ボックスが表示されるので、そこにパスワードを入力します。

関連項目

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


デフォルトのクレデンシャル

優先サーバーに接続するときに使うユーザー名とパスワード。別の NetWare サーバー上にある資源に接続する場合、別のユーザー名またはパスワードを指定しないかぎり、デフォルトのクレデンシャルがそのサーバーに渡されます。


UNC

汎用名前付け規則 (Universal Naming Convention)。リモート コンピュータ上で資源を指定するための標準構文。UNC 名では、サーバー名の前に円記号を 2 つ付けて、続いて円記号をはさんでサーバー上のボリュームまたはディレクトリ ポイントの名前というふうに入力します。たとえば、ファイル サーバー NW4 の THOR ボリュームにディレクトリ WINAPPS\WORD がある場合、UNC 名は \\NW4\THOR\WINAPPS\WORD になります。


コマンド プロンプトを使って NetWare 資源を表示する

net view コマンドを使うと、NetWare ネットワーク上のファイル サーバーおよびボリュームを表示できます。NetWare ファイル サーバーの一覧を表示するには、コマンド プロンプトで次のように入力します。

net view /network:nw

特定の NetWare ファイル サーバー上のボリュームを表示するには、次のように入力します。

net view  \\<NetWare サーバー名>  /network:nw

たとえば、NetWare サーバー NW4 上のボリュームを表示するには、次のように入力します。

net view \\nw4 /network:nw

関連項目

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

コマンド プロンプトを使って現在のネットワーク接続を表示する

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

net use コマンドを使うと、NetWare ファイル サーバーおよび印刷待ち行列に接続できます。NetWare サーバーのボリューム、ディレクトリ、および印刷待ち行列はその UNC 名で表されます。接続するには、Microsoft Windows ベースのネットワークで共有資源に接続するときと同じコマンド構文を使います。

コマンド プロンプトを使って NetWare ボリュームに接続するには

NetWare ファイル サーバーに接続するための net use コマンドは、MS-DOS ベースの NetWare ワークステーションの map コマンドに相当します。net use コマンドの構文は、次のとおりです。

net use <ドライブ>: <UNC名または NetWare名>

たとえば、UNC 名を使って、NW4 というサーバー上の THOR ボリュームのディレクトリ \data\mydata を G ドライブにリダイレクトするには、次のように入力します。

net use G: \\nw4\thor\data\mydata

ボリュームの接続時に次に使用可能なドライブ名を使うには、構文の中でドライブ名をアスタリスク (*) に置き換えます。

「\\<サーバー名>\<ボリューム名>[\<ディレクトリ名>...] のパスワードが無効です。」というエラー メッセージは、Windows NT にログオンするときに使用したユーザー名とパスワードを優先サーバーが認証できないことを示しています。有効なユーザー名とパスワードで接続するには、次の構文を使って、有効なユーザー名とパスワードをコマンドに追加します。

/user: <ユーザー名> <パスワード>

たとえば、G ドライブを使って NW4 というサーバー上の THOR ボリュームの中のディレクトリ \data\mydata に、marshmallow というパスワードで anniep として接続するには、次のように入力します。

net use G: \\nw4\thor\data\mydata /user:anniep marshmallow

パスワードの入力を求めるプロンプトを表示させるには、パスワードをアスタリスク (*) に置き換えます。プロンプトに対してパスワードを入力しても、画面には表示されません。

関連項目

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare 資源を表示する

コマンド プロンプトを使って現在のネットワーク接続を表示する

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


コマンド プロンプトを使って現在のネットワーク接続を表示する

パラメータを指定せずに net use コマンドを実行すると、現在のネットワーク接続の一覧が表示されます。表示形式は、次のようになります。

ステータス	ローカル名	リモート名	ネットワーク名
－	E:	\\nw4\sys	NetWare or Compatible Network
OK	F:	\\win_nt\droot	Microsoft Windows Network
－	H:	\\netware40\thor\apps	NetWare or Compatible Network

関連項目

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare 資源を表示する

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にすると、Microsoft ネットワーク クライアントは、NetWare 接続ソフトウェアをロードしなくても、NetWare サーバー上にあるファイルや印刷待ち行列にアクセスできます。ゲートウェイを介して共有される NetWare 資源は、Microsoft ネットワーク クライアントにとっては Windows NT Server コンピュータ自体にある共有資源のように見えます。

NetWare ゲートウェイ サービスは、Windows NT Server コンピュータからユーザー アカウントを使ってログオンすることによって、優先サーバーに対して認証された接続を作成します。NetWare 資源へのアクセスはすべて、このようにして行われます。ゲートウェイ接続をいったん使用可能にすれば、Windows NT をシャットダウンするか、共有資源から切断するか、ゲートウェイを使用不能にするまで、ゲートウェイ接続をそのまま使用できます。Windows NT Server コンピュータからログオフしても、それだけでは、ゲートウェイが使用不能になったり、共有資源が切断されることはありません。

注 :	優先 NetWare サーバーとの接続に使うユーザー アカウントは、NetWare NTGATEWAY グループのメンバーでなければなりません。NetWare ネットワーク上の資源にアクセスするときは、ユーザー アカウントと NTGATEWAY グループの両方のトラスティ権利に従います。

ゲートウェイを使用可能にしたり、アクセス権を設定するには、Administrators グループまたは Power Users グループのメンバーとして Windows NT Server コンピュータにログオンしなければなりません。

ゲートウェイをアクティブにするには

1.	コントロール パネルの [GSNW] をダブルクリックします。

[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスが表示されます。

2.	[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスで、[ゲートウェイ] ボタンをクリックします。

3.	[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックスで、[ゲートウェイを使用する] チェック ボックスをオンにします。

4.	[ゲートウェイ アカウント] ボックスに NetWare ファイル サーバー上の自分のゲートウェイ アカウントの名前を入力します。[パスワード] ボックスと [パスワード再入力] ボックスの両方に、ゲートウェイ アカウントのパスワードを入力します。

これで、NetWare ファイル資源および印刷資源を Microsoft ネットワークを介して共有できるようになりました。

関連項目

ゲートウェイ サービスを使って NetWare ファイル資源を共有する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する


ゲートウェイ サービスを使って NetWare ファイル資源を共有する

ゲートウェイをアクティブにすると、NetWare ボリュームやディレクトリを Microsoft ネットワーク クライアントと共有できます。このとき、Microsoft ネットワーク クライアントには、NetWare 資源が Windows NT Server コンピュータ上の共有ディレクトリとして見えます。NetWare サーバー上のクレデンシャルが、ゲートウェイをアクティブにするために使ったクレデンシャルと一致する場合は、NetWare サーバーすべての NetWare 資源を共有できます。

NetWare サーバー上のクレデンシャルとゲートウェイをアクティブにするために使ったクレデンシャルが異なる場合に、NetWare サーバー上の資源を共有するには、最初にファイル マネージャまたは net use コマンドを使って、NetWare サーバーへの接続を確立しなければなりません。

注 :	使用している Windows NT Server コンピュータ上で NetWare ファイル資源を共有するには、ゲートウェイが使用可能になっていなければなりません。

ゲートウェイ サービスを使って NetWare ファイル資源を共有するには

1.	コントロール パネルの [GSNW] をダブルクリックします。

2.	[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスで [ゲートウェイ] ボタンをクリックします。

3.	[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックスで [追加] ボタンをクリックします。

4.	[新規共有] ダイアログ ボックスで、次の操作を行います。

使用しているコンピュータに接続するときに表示される共有名を入力します。

共有する NetWare ボリュームまたはディレクトリの ネットワーク パスを入力します。

[ドライブ] 一覧に表示されたデフォルトのドライブを受け入れるか、または別のドライブを選びます。

5.	[OK] ボタンをクリックします。

Windows NT は、NetWare ボリュームへの接続を作成します。すると、ユーザーは共有資源に接続したり、NetWare 資源を使うことができます。ユーザーには、NetWare 資源が NetWare サーバーではなく、使用しているコンピュータにあるように見えます。

ユーザー アクセスを管理する場合は、共有資源を作成するときにそれに対してアクセス権を設定しておきます。

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする

ゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する


ゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定する

NetWare ゲートウェイ サービスを使って NetWare ボリュームまたはディレクトリを共有しておくと、Windows NT Server コンピュータ上のほかの共有ディレクトリの場合と同じように、ファイル マネージャを使ってゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定できます。アクセス権は NetWare ゲートウェイ サービスを使っても設定できます。

NetWare ゲートウェイ サービスを使ってゲートウェイ共有のためのアクセス権を設定するには

1.	コントロール パネルの [GSNW] をダブルクリックします。

2.	[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスで [ゲートウェイ] ボタンをクリックします。

3.	[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックスに表示される共有名の一覧から、アクセス権を設定する共有資源を選択し、[アクセス権] ボタンをクリックします。

4.	[NWC ゲートウェイ] ダイアログ ボックスで [アクセス権] ボタンをクリックして、特定のグループしかゲートウェイにアクセスできないようにします。

[共有資源のアクセス権] ダイアログ ボックスに、ゲートウェイ共有資源にアクセス権を持つユーザーおよびグループと、それぞれのアクセス権の種類が表示されます。

5.	権限のあるユーザーの一覧からユーザーまたはグループを削除するには、一覧からユーザーまたはグループを選択し、[削除] ボタンをクリックします。

6.	ユーザーまたはグループのアクセス権を修正するには、一覧からユーザーまたはグループを選択し、[アクセス権の種類] 一覧から該当するアクセス権を選択します。

7.	権限のあるユーザーの一覧にユーザーまたはグループを追加するには、[追加] ボタンをクリックします。

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスに、コンピュータ上のローカル グループ、または [コンピュータ名] 一覧にアスタリスク (*) 付きで表示される Windows NT Server ドメインの中のローカル グループが表示されます。別のドメインにあるグループを表示するには、[コンピュータ名] 一覧からドメイン名を選びます。ドメインが表示されるのは、使用しているコンピュータが Windows NT Server ドメインのメンバーである場合だけです。[コンピュータ名] 一覧に表示されるドメインは、使用中のドメインと信頼関係があります。

8.	[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの中の各オプションを使うと、ユーザーを表示したり、グループ内のユーザーを探したり、グループまたはユーザーが属しているドメインを探すことができます。詳細については、この [ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの中の [ヘルプ] ボタンをクリックするか、F1 キーを押します。

9.	[共有資源のアクセス権] ダイアログ ボックスの中の権限のあるユーザーの一覧にグループまたはユーザーを追加するには、[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスで、追加するグループまたはユーザーを選び、[追加] ボタンをクリックします。

グループやユーザーの名前は [名前の追加] ボックスに直接に入力することもできます。それぞれの名前はセミコロンで区切り、スペースは入れません。追加したいグループまたはユーザーが [コンピュータ名] 一覧に表示されるコンピュータまたはドメインにない場合は、コンピュータ名またはドメイン名の後にグループ名またはユーザー名を続けて入力し、sales\anniep のように、それぞれの名前は円記号で区切ります。

10.	ユーザーやグループをアクセス権一覧に追加する場合は、[アクセス権の種類] 一覧を使って、[名前の追加] ボックスに表示されるグループまたはユーザーに対するアクセス権を選択します。

11.	[OK] ボタンをクリックします。

12.	[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックスで [OK] ボタンをクリックします。

13.	[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスで [OK] ボタンをクリックします。

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

共有ディレクトリのアクセス権を設定する

NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング


アクセス権

ユーザーまたはグループに許容されている、ディレクトリ、ファイル、プリンタなどの共有資源に対するアクセス権の種類。たとえば、ファイルまたはディレクトリに対しては、アクセス権なし、読み取り、変更、およびフル コントロールのアクセス権が付与されます。


ゲートウェイ アカウント

NTGATEWAY というグループに属する NetWare ユーザー アカウント。このアカウントは、Windows NT Server コンピュータから NetWare サーバーに認証接続を作成するのに使われます。

ゲートウェイ アカウントには、NetWare サーバー上で最大限のアクセス権を付与できます。


NTGATEWAY

ゲートウェイを作成するのに使うアカウントが属する NetWare サーバー上のグループ。


ネットワーク パス

ネットワーク上の共有資源の位置。ネットワーク パスの汎用名前付け規則 (Universal Naming Convention) 構文では、コンピュータ名の前に円記号を 2 つ付けて、その後に円記号で区切ってボリューム名とディレクトリおよびサブディレクトリの名前が続きます。

たとえば、NW4 というサーバーの THOR ボリュームのディレクトリ\DATA\SYS は、\\nw4\thor\data\sys のように指定します。


Windows NT ログオン スクリプトを設定する

ログオンするたびに同じ方法で特定の NetWare 資源に接続するようにしたい場合には、ログオン スクリプトを使って接続を行います。ログオン スクリプトは、Windows NT Workstation コンピュータ上のユーザーの場合にはプログラム マネージャの [管理ツール] グループの中のユーザー マネージャを使って指定し、Windows NT Server コンピュータ上のユーザーの場合にはドメイン ユーザー マネージャを使って指定します。

ログオン スクリプトの詳細については、ドメイン ユーザー マネージャのヘルプを参照してください。

関連項目

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する


ログオン スクリプト

ユーザーがログオンするたびに実行されるバッチ ファイル (.BAT または .CMD)。1 つのログオン スクリプトを複数のユーザー アカウントに割り当てることもできます。


サポートされる 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーション

ゲートウェイ サービスでサポートされる MS-DOS 16 ビット ユーティリティまたは MS-DOS NetWare 対応アプリケーションの一覧については、下記のいずれかの項目を選択してください。サポートされるのは、下記の項目に一覧表示されるユーティリティとアプリケーションだけです。ユーティリティ名およびアプリケーション名とともに既知の問題点を示してあります。

NetWare 対応アプリケーションは、Intel、MIPS、および Alpha AXP プラットフォームでサポートされます。

関連項目

MS-DOS 16 ビット NetWare ユーティリティ

MS-DOS NetWare 対応アプリケーション


MS-DOS 16 ビット NetWare ユーティリティ

Windows NT の net use コマンドまたはファイル マネージャを使うと、NetWare の attach、login、および logout ユーティリティと同じ機能を実行できます。また、Windows NT net view コマンドを使うと、NetWare の slist ユーティリティと同じ機能を実行できます。

MS-DOS ベースのアプリケーションや Windows ベースのアプリケーションで特定のポートへの印刷が必要である場合、net use コマンドを使うと、印刷用の capture コマンドと同様の機能を実行できます。また、プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続できます。

ユーティリティ	問題点
chkvol	なし
colorpal	なし
dspace	なし
flag	なし
flagdir	なし
fconsole	なし
filer	なし
grant	なし
help	なし
listdir	なし
map	なし
ncopy	なし
ndir	なし
pconsole	なし
psc	なし
pstat	なし
rconsole	4.x サーバーから rconsole を実行すると、サーバーに表示されない
remove	なし
revoke	なし
rights	なし
security	なし
send	なし
session	サーチパスのマッピングがサポートされず、常にルートとして対応付ける
setpass	なし
settts	なし
slist	なし
syscon	なし
tlist	なし
userlist	なし
volinfo	更新間隔 = 5 の場合、コマンドの実行がきわめて遅くなる
whoami	なし
関連項目

ファイル マネージャを使って NetWare 資源に接続する

コマンド プロンプトを使って NetWare ファイル資源に接続する

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


MS-DOS NetWare 対応アプリケーション

アプリケーション	バージョン	前提条件
Lotus Notes(R), SPX 接続性オプション	3.0	NWIPXSPX.DLL、NETWARE.DRV、および NWNETAPI.DLL  ロード前に NetWare サーバーへの接続が必要 MIPS および Alpha AXP上では TBMI2 が必要
NetWare 3270 LAN Workstation for MS-DOS	3.0	なし
NetWare 3270 LAN Workstation for Windows	1.2	Intel プラットフォームでのみ動作する
NetWare SAA ゲートウェイに対する Attachmate Extra! for MS-DOS	3.1	バッチ ファイル
Attachmate 3270 ゲートウェイに対する Attachmate Extra! for MS-DOS	3.1	バッチ ファイル
NetWare SAA ゲートウェイに対する Attachmate Extra! for Windows	3.5	TSR
Attachmate 3270 ゲートウェイに対する Attachmate Extra! for Windows	3.5	TSR
Novell SAA に対する DCA(TM) IRMA(TM) LAN for MS-DOS	2.1.0	なし
Btrieve(R) リクエスタ (BREQUEST.EXE)	6.10a	TSR
NetWare システム向け Gupta SQLBase	5.1.3	Btrieve のサポート NWIPXSPX.DLL、NETWARE.DRV、および NWNETAPI.DLL ロード前に NetWare サーバーへの接続が必要 Intel プラットフォームでのみ実行可能


NWIPXSPX.DLL

16 ビット Windows 対応のアプリケーションと NetWare 対応アプリケーションの多くは、Novell の NWIPXSPX.DLL を必要とします。Microsoft Windows 3.x でアプリケーションを使ったことがあり、Windows NT にも同じコンピュータを使う場合には、NWIPXSPX.DLL はすでにシステム上に組み込まれています。アプリケーションを起動したときにこのファイルが見つからないときには、コマンド プロンプトで path を入力して、パス上に NWIPXSPX.DLL があるかどうかを調べてください。見つからない場合には、Novell から NWIPXSPX.DLL を入手して、\systemroot\SYSTEM32 ディレクトリにコピーします。

MIPS または Digital Alpha AXP プラットフォーム上でこのようなアプリケーションを実行する場合は、Novell から NWIPXSPX.DLL を入手して、\systemroot\SYSTEM32 ディレクトリにコピーする必要があります。

NWIPXSPX.DLL を Windows NT コンピュータにコピーしたり、パス文を修正する必要がある場合、変更内容を有効にするには、一度ログオフしてからログオンし直さなければなりません。


NETWARE.DRV、NWNETAPI.DLL、および NWCALLS.DLL

NetWare アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を使って NetWare コア プロトコル (NCP) パケットを送受信する NetWare 対応アプリケーションは、NETWARE.DRV および NWNETAPI.DLL または NetWare の最新バージョン用の NWCALLS.DLL のいずれかを必要とする場合があります。

NetWare ゲートウェイ サービスを組み込むと、NETWARE.DRV が \systemroot\SYSTEM32 ディレクトリに組み込まれます。Windows の MS-DOS ベース バージョンを使う同じコンピュータ上で、以前に NetWare 対応アプリケーションを使ったことがある場合は、NWNETAPI.DLL または NWCALLS.DLL がコンピュータ上に組み込まれているはずです。アプリケーションが NWNETAPI.DLL または NWCALLS.DLL を探せないときは、該当するファイルがコンピュータに組み込まれていて、検索パスの中に含まれているかどうかを確認してください。Digital Alpha AXP または MIPS プラットフォーム上でアプリケーションを実行しているときやコンピュータ上にこのような .DLL ファイルが見つからないときには、Novell にお問い合わせの上、該当するファイルを入手し、\systemroot\SYSTEM32 ディレクトリにコピーします。

NetWare ゲートウェイ サービスとともに組み込まれているバージョンの NETWARE.DRV では NetWare 対応アプリケーションをロードできないときには、NETWARE.DRV を、Novell から提供されている、日付が 10/27/92 でファイル サイズが 126,144 バイトの対応ファイルに置き換えます。

このようなファイルを Windows NT コンピュータにコピーした場合や、現在の Windows NT 作業セッション中にパス文を修正した場合、変更内容を有効にするには、一度ログオフしてからログオンし直さなければなりません。


NetWare サーバーへの接続

優先サーバーを設定しておらず、どの NetWare サーバーにも接続していない場合には、最初に NetWare サーバーへの接続を作成しておかなくてはなりません。


Btrieve

リクエスタ BREQUEST.EXE を必要とする MS-DOS ベースのアプリケーションまたは 16 ビットの Windows ベースのアプリケーションを実行している場合には、アプリケーションが Btrieve リクエスタを見つけられるように、\systemroot\SYSTEM32 にある AUTOEXEC.NT ファイルを修正しなければなりません。コンピュータ上の BREQUEST.EXE の格納場所を探して、その情報を AUTOEXEC.NT ファイルに追加します。

たとえば、BREQUEST.EXE が C:\BTRIEVE ディレクトリの中にある場合は、次の行を AUTOEXEC.NT に追加します。変更内容を有効にするには、一度ログオフしてからログオンし直します。

lh c:\btrieve\brequest.exe


MIPS および Alpha プラットフォーム

NetWare 対応アプリケーションが NWIPXSPX.DLL を必要とする場合、MIPS または Digital Alpha AXP プラットフォーム上でアプリケーションを実行するには、Novell の提供する TBMI2.COM ファイルが \systemroot\SYSTEM32 になければなりません。

AUTOEXEC.NT では、vwipxspx を参照する行の後に、次の行を挿入します。

lh \systemroot\system32\tbmi2.com

次に、Windows NT から一度ログオフしてからログオンし直します。


Attachmate Extra! for MS-DOS

Extra! バッチ ファイルがコンソール ウィンドウから実行される場合は、Extra! の初期化後に Extra! ホット キーが動作するように、バッチ ファイルの先頭行を command /c にします。


Attachmate Extra! for Windows の IPX/SPX 接続

Attachmate Extra! for Windows は、メモリ常駐 (TSR) ユーティリティである IPXINTFC を必要とします。この TSR を AUTOEXEC.NT によってロードしてから、DOSX TSR をロードします。

たとえば、Attachmate Extra! for Windows が C:\EXTRAWIN サブディレクトリに組み込まれている場合、AUTOEXEC.NT に次の 3 行がこの順序で指定されるようにします。

lh c:\extrawin\ipxintfc

REM Install DPMI support

lh \systemroot\system32\dosx

変更内容を有効にするには、一度 Windows NT からログオフしてからログオンし直します。


NetWare パスワードを変更する

1 つまたは複数の NetWare サーバー上のパスワードを変更できます。複数のサーバー上のパスワードを変更する場合は、すべてのサーバーに接続してから setpass コマンドを実行します。

1 つの NetWare サーバー上のパスワードを変更するには

1.	[メイン] プログラム グループのコマンド プロンプトを起動し、net use コマンドを使って NetWare サーバーの SYS: ボリュームに接続します。

2.	コマンド プロンプトで、NetWare サーバーのドライブに変更し、cd \public と入力して、PUBLIC ディレクトリをカレント ディレクトリにします。

3.	コマンド プロンプトで、setpass と入力した後、パスワードを変更する NetWare サーバーの名前を続けて入力します。

たとえば、NWSERVER というサーバーのパスワードを変更するには、setpass nwserver と入力します。

4.	プロンプトが表示されたら、古いパスワードを入力します。

5.	プロンプトが表示されたら、新しいパスワードを入力します。

6.	プロンプトが表示されたら、新しいパスワードをもう一度入力して確認します。

パスワードが正しく変更されたことをサーバーが確認します。

7.	古いパスワードを使用しているほかの NetWare サーバーに接続している場合は、それらの NetWare サーバーの一覧が表示され、それらについてもパスワードを変更するかどうかをたずねるプロンプトが表示されます。

さらにパスワードを変更するには、y と入力して Enter キーを押します。パスワードをそのままにしておくには、n と入力して Enter キーを押します。

関連項目

サポートされる 16 ビット ユーティリティおよび NetWare 対応アプリケーション


プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

Microsoft ネットワーク上の共有プリンタに接続する場合と同じように、プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続できます。NetWare ネットワークがネットワーク検索順序の 1 番目にある場合には、NetWare ネットワーク上のサーバーの一覧が自動的に [共有プリンタ] 一覧に表示されます。[共有プリンタ] 一覧を隠すには、[展開して表示] チェック ボックスをオフにします。

ネットワーク検索順序を変更するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続するには

1.	[プリンタ] メニューの [プリンタの接続] コマンドを選ぶか、ツール バーの [プリンタの接続] ボタンをクリックします。

2.	[プリンタの接続] ダイアログ ボックスで、[共有プリンタ] 一覧からプリンタを選択するか、コンピュータの名前と印刷待ち行列の名前を [プリンタ] ボックスに入力して、[OK] ボタンをクリックします。

NetWare ネットワークの場合、[共有プリンタ] 一覧には、サーバーと印刷待ち行列が表示されます。表示を展開するには、項目をダブルクリックします。たとえば、サーバー名をダブルクリックすれば、印刷待ち行列が表示されます。[共有プリンタ] 一覧から印刷待ち行列を選択すると、[プリンタ] ボックスに入力されます。

名前を入力するときは、コンピュータ名の前に 2 つの円記号 (\\) を付け、コンピュータ名と印刷待ち行列の名前とは 1 つの円記号 (\) で区切ります。たとえば、nw4 という NetWare サーバー上で printer1 という印刷待ち行列を指定するには、\\nw4\printer1 と入力します。

3.	プリンタ ドライバを NetWare 印刷待ち行列に対してローカルに使用できない場合は、プリント マネージャはプリンタ ドライバの組み込みを求めるメッセージを表示します。[OK] ボタンをクリックして処理を続行します。プリンタ ドライバの組み込みの詳細については、プリント マネージャ ヘルプを参照してください。

これで、Windows NT プリンタの場合とまったく同じように、NetWare 印刷待ち行列に印刷できます。

プリント ジョブ情報が頻繁に更新される場合は、プリント マネージャが生成するネットワーク トラフィックはかなりの量になります。更新間隔を長くすれば、トラフィックの量を減少できます。デフォルト値は 60 秒です。間隔を大きくするには、最新表示間隔のレジストリパラメータを変更します。

関連項目

コマンド プロンプトを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

印刷オプションを設定する

最新表示間隔を設定する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する


コマンド プロンプトを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する

定義済みポートに直接に書き込みを行うアプリケーションを実行している場合は、NetWare capture ユーティリティと同じように、net use コマンドを使って、NetWare 印刷待ち行列をポートに関連付けることができます。たとえば、サーバー NW4 の MEMOS という NetWare 印刷待ち行列に LPT1 からの出力をリダイレクトするには、次のように入力します。

net use lpt1 \\nw4\memos

これは、次に示す NetWare capture コマンドに相当します。

capture q=memos s=nw4 l=1

net use コマンドを使って出力をリダイレクトしたときは、次に示すように、copy コマンドを使ってプリンタへのフォーマットを必要としないファイルを送信できます。

copy myfile.txt lpt1

次に示すように、ファイルを印刷待ち行列に直接にコピーすることもできます。

copy myfile.txt \\nw4\memos

関連項目

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

ゲートウェイをいったんアクティブにすると、NetWare 印刷待ち行列を Microsoft ネットワーク クライアントと共有できます。Microsoft ネットワーク クライアントには、NetWare 待ち行列が Windows NT Server コンピュータ上の共有プリンタとして見えます。

NetWare サーバー上のクレデンシャルとゲートウェイをアクティブにするために使ったクレデンシャルが異なる場合に、NetWare サーバー上の資源を共有するには、最初にファイル マネージャまたは net use コマンドを使って、NetWare サーバーへの接続を確立しなければなりません。NetWare サーバーへのログオンに使用するユーザー アカウントは、NetWare サーバーの NTGATEWAY グループのメンバーでなければなりません。

注 :	Windows NT Server コンピュータ上で NetWare 印刷待ち行列を共有するには、ゲートウェイが使用可能になっていなければなりません。

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有するには

1.	プリント マネージャから、共有する NetWare 印刷待ち行列のプリンタ アイコンまたはウィンドウを選択します。

2.	[プリンタ] メニューの [プリンタ情報] コマンドを選ぶか、ツール バー上の [プリンタ情報] ボタンをクリックします。

3.	[プリンタ情報] ダイアログ ボックスで [ネットワーク上で共有] チェック ボックスをオンにします。

[共有名] ボックスで、プリント マネージャが MS-DOS 名前付け規則に準じるプリンタの共有名を作成します。MS-DOS ベースのコンピュータはこのプリンタに接続できます。共有名を編集する場合、Windows NT ネットワークに MS-DOS が動作するクライアントがあるときは、MS-DOS 名前付け規則に準拠するようにしてください。

4.	[設置場所] ボックスにプリンタの設置場所についての説明を入力し、ネットワーク ユーザーに文書が印刷されるプリンタの場所を知らせます。[設置場所] ボックスの内容はユーザー向けで、Windows NT やゲートウェイ サービスでは使われません。

5.	[OK] ボタンをクリックします。

関連項目

プリント マネージャを使って NetWare 印刷待ち行列に接続する


最新表示間隔を設定する

プリント マネージャが NetWare プリント サーバーの印刷ジョブの状態を更新する間隔はユーザーが管理できます。デフォルトの最新表示間隔は 60 秒です。印刷ジョブについての情報が更新されるたびにネットワーク トラフィックが生成されます。生成されるトラフィックを少なくするには、最新表示間隔を長くします。もっと頻繁に更新を行うには、最新表示間隔を短くします。

デフォルトでは、最新表示間隔を設定するパラメータはレジストリに設定されていません。最新表示間隔を 60 秒以外の値に設定するには、次のようにして [Timeout] パラメータをレジストリに追加します。パラメータを追加しておけば、その値を編集できます。

注意 :	レジストリに対して間違った変更や削除を行ってしまうと、Windows NT が損傷してシステムが正しく動作しなくなることがあります。レジストリの中のエラーを訂正できない場合は、元のシステム ディスクから Windows NT を組み込み直す必要があります。

[Timeout] パラメータをレジストリに追加するには

1.	プログラム マネージャの [アイコン] メニューの [ファイル名を指定して実行] コマンド、またはファイル マネージャの [ファイル] メニューの [名前を指定して実行] コマンドを選びます。

2.	ダイアログ ボックスの [コマンド ライン] ボックスに regedt32 と入力して、[OK] ボタンをクリックします。

3.	次のキーまでレジストリ ツリーを下層に移動します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
\Providers\NetWare(R) Network

4.	[編集] メニューの [値の追加] コマンドを選びます。

5.	[値の追加] ボックスに Timeout と入力します。

6.	[データ タイプ] 一覧から REG_DWORD データ タイプを選択します。

7.	[OK] ボタンをクリックします。

8.	[DWORD エディタ] ダイアログ ボックスの [基数] グループ ボックスから [10進数] オプション ボタンを選び、[データ] ボックスに最新表示間隔をミリ秒単位で入力した後、[OK] ボタンをクリックします。

タイムアウトの値は、少なくとも 10000 (10 秒) 以上でなければなりません。自動最新表示機能をオフに切り替えるには、[基数] グループ ボックスの [16進数] オプション ボタンを選んで、[データ] ボックスに FFFFFFFF と入力します。

9.	[OK] ボタンをクリックします。


最新表示間隔

プリント マネージャの内で、未処理の印刷ジョブについての情報を更新する間隔。


クレデンシャル

ユーザー アカウントに割り当てられたユーザー名とパスワード。


NetWare の優先サーバーを選択する

[優先サーバー] 一覧から、優先サーバーとして使う NetWare サーバーの名前を選択します。


パスワードを入力する

優先サーバーとして選択した NetWare サーバーのパスワードを入力します。

NetWare パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されるのは、使用している Windows NT のパスワードと優先 NetWare サーバーのパスワードが同一でない場合です。使用している Windows NT のパスワードと NetWare サーバーのパスワードを同一にしておけば、パスワードを入力し直さなくても、NetWare サーバーにアクセスできます。


共有ディレクトリのアクセス権を設定する

ゲートウェイ共有を介してファイルおよびディレクトリに次のようなアクセス権を設定できます。

 アクセス権なし (なし)

 読み取り

 変更

 フル コントロール (All)

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


アクセス権なし (なし)

共有ボリューム、そのサブディレクトリ、およびそのファイルにアクセスできません。


読み取り

次のことができます。

ファイル名、ディレクトリ名、およびサブディレクトリ名を表示する。

共有ボリュームのディレクトリおよびサブディレクトリに変更する。

ファイルの中のデータを表示したり、アプリケーション ファイルを実行する。


変更

次のことができます。

ファイル名、ディレクトリ名、およびサブディレクトリ名を表示する。

共有ボリュームのディレクトリおよびサブディレクトリに変更する。

ファイルの中のデータを表示したり、アプリケーション ファイルを実行する。

ファイル、ディレクトリ、およびサブディレクトリを共有ボリュームに追加する。

ファイルの中のデータを変更する。

サブディレクトリおよびファイルを削除する。


フル コントロール (All)

次のことができます。

ファイル名、ディレクトリ名、およびサブディレクトリ名を表示する。

共有ボリュームのディレクトリおよびサブディレクトリに変更する。

ファイルの中のデータを表示したり、アプリケーション ファイルを実行する。

ファイル、ディレクトリ、およびサブディレクトリを共有ボリュームに追加する。

ファイルの中のデータを変更する。

サブディレクトリおよびファイルを削除する。

アクセス権を変更する (NTFS ファイルとディレクトリのみ)。

所有権を取得する (NTFS ファイルとディレクトリのみ)。


[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックス

[NetWare ゲートウェイ サービス] ダイアログ ボックスの中の各オプションは、もっとも頻繁に使う NetWare サーバーを選択したり、印刷機能を制御するときに使います。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

 [ユーザー名]

 [優先サーバー]

 [フォーム フィードの追加]

 [印刷終了通知]

 [見出しを印刷]

 [ゲートウェイ]

 [概要]

関連項目

優先サーバーを設定する

印刷オプションを設定する

ゲートウェイ サービスを使って NetWare 印刷資源を共有する

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[ユーザー名]

現在ログオンしているユーザーの名前が表示されます。設定するオプションは表示されるユーザーにのみ適用されます。


[ゲートウェイ] ボタン

ファイル ゲートウェイを使用可能にし、NetWare ボリュームを共有するには、[ゲートウェイ] ボタンをクリックします。


[見出しを印刷]

このチェック ボックスがオンになっている (デフォルトの設定) と、文書を区切るために見出しページが印刷されます。

見出しページの印刷を停止するには、[見出しを印刷] チェック ボックスをオフにします。


[印刷終了通知]

このチェック ボックスがオンになっている (デフォルトの設定) と、文書の印刷終了時に、Windows NT コンピュータ上に通知メッセージが表示されます。

文書の印刷終了時に通知メッセージが表示されないようにするには、[印刷終了通知] チェック ボックスをオフにします。


[フォーム フィードの追加]

このチェック ボックスがオフになっている (デフォルトの設定) と、文書が終わったとき、フォーム フィードがそれ以上プリンタに送信されません。

文書の終わりに 1 ページ排出するようにプリンタに指示するには、[フォーム フィードの追加] チェック ボックスをオンにします。


[概要]

NetWare ゲートウェイ サービスの組み込みおよび構成、NetWare 資源の使用、NWLink の組み込み、構成、および調整についての情報が表示されます。

ヘルプを起動するには、[概要] ボタンをクリックします。


[優先サーバー]

Windows NT アカウントにログオンしたときに、デフォルトで接続される NetWare サーバーの名前が表示されます。優先サーバーは、NetWare ネットワーク上で使用可能な資源についての情報の照会先になるサーバーです。

優先サーバーを変更するには、[優先サーバーの選択] 一覧から別のサーバーの名前を選択します。


NetWare ゲートウェイ サービス

Windows NT ネットワークのユーザーが NetWare ネットワーク上の資源にアクセスしたり、それを利用できるようにします。


[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックス

[ゲートウェイの構成] ダイアログ ボックスは、ゲートウェイを使用可能にして、ユーザーが NetWare のファイル資源や印刷資源を共有できるようにするときに使います。また、NetWare ボリュームおよびディレクトリを共有したり、NetWare ボリュームおよびディレクトリ上でアクセス権を設定するときにも使います。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスについての情報が表示されます。

 [ゲートウェイを使用する]

 [ゲートウェイ アカウント]

 [パスワード]

 [パスワード再入力]

 [共有名]

 [追加] ボタン

 [削除] ボタン

 [アクセス権] ボタン

関連項目

共有ディレクトリのアクセス権を設定する

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[ゲートウェイを使用する]

ファイル ゲートウェイを使用可能にするには、このチェック ボックスをオンにします。


[ゲートウェイ アカウント]

ゲートウェイ アカウントは、NetWare サーバー上の NTGATEWAY と呼ばれるグループに属するユーザー アカウントです。このアカウントは、使用している Windows NT Server コンピュータから NetWare サーバーへの認証接続を作成するのに使われます。

自分のゲートウェイ アカウントのユーザー名を入力します。


[パスワード]

自分のゲートウェイ アカウントのパスワードを入力します。


[パスワード再入力]

[パスワード] ボックスに入力したパスワードを再入力します。


[共有名]

[共有名] ボックスには、ゲートウェイ アカウントを使って作成された共有 NetWare ファイル資源の名前が表示されます。Microsoft ネットワーク クライアントは、共有 NetWare ファイル資源の内容がまるで自分の Windows NT Server コンピュータ上にあるかのように、これらの共有資源に接続できます。


[追加] ボタン

NetWare ボリュームまたはディレクトリをさらに追加共有するには、[追加] ボタンをクリックします。


[削除] ボタン

ユーザーをネットワークから切断したり、選択した NetWare ファイル資源の共有を停止したりするには、[削除] ボタンをクリックします。

注意 :	[削除] ボタンは、警告なしに共有資源からすべてのユーザーを切断するため、ユーザーがデータを損失することがあります。共有資源から切断する場合には前もってユーザーに警告を出すことをお勧めします。


[アクセス権] ボタン

共有資源に対するユーザー アクセスを制御するには、[アクセス権] ボタンをクリックします。


[新規共有]

指定した NetWare ボリュームの共有資源を作成します。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

 [共有名]

 [ネットワーク パス]

 [ドライブ]

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[共有名]

[共有名] ボックスには、共有ディレクトリに接続するようにユーザーが指定できる共有名が表示されます。MS-DOS ワークステーションを接続するには、共有名は 8 文字を超えてはなりません。Windows NT ネットワークの場合は、共有名の長さは最大 12 文字です。

共有名を入力します。


[ネットワーク パス]

ネットワーク パスには、NetWare サーバーの名前の前に円記号を 2 つ付けて、その後に円記号で区切って NetWare ボリュームの名前を指定します。

たとえば、NetWare サーバー THOR 上で SYS ボリュームを共有するには、\\thor\sys と入力します。

NetWare ボリュームへのパスを入力します。パスの中にドライブ名は含めないでください。


[ドライブ]

デフォルトでは、新しいゲートウェイ共有のドライブ名は、アルファベットの中の最後の未使用文字です。たとえば、最初のゲートウェイ共有は普通はドライブ Z にリダイレクトされます。


[共有資源のアクセス権]

[共有資源のアクセス権] ダイアログ ボックスは、グループおよびユーザーのアクセス権を設定したり、変更するときに使います。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

 [共有資源]

 [所有者]

 [名前]

 [アクセス権の種類]

 [追加] ボタン

 [削除] ボタン

関連項目

共有ディレクトリのアクセス権を設定する

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[共有資源]

ファイルおよびサブディレクトリへのアクセスを制御するときに媒介となる共有ディレクトリの名前が表示されます。


[所有者]

共有ディレクトリの所有者の名前は表示されません。共有ディレクトリの所有権はアクセス権の設定の可否には影響しません。


[名前]

グループおよびユーザーの名前と、その現在のアクセス権が表示されます。

アクセス権を変更するには、グループまたはユーザーを選択して、[アクセス権の種類] 一覧からアクセス権を選択します。


[アクセス権の種類]

使用可能なアクセス権の一覧が表示されます。設定できるアクセス権は、アクセス権なし、読み取り、変更、およびフル コントロールです。

アクセス権を変更するには、[名前] ボックスからグループまたはユーザーを選択し、アクセス権を選択します。


[追加] ボタン

グループまたはユーザーをアクセス権の一覧に追加するには、[追加] ボタンをクリックします。


[削除] ボタン

アクセス権の一覧からグループまたはユーザーを削除するには、グループまたはユーザーを選択して、[削除] ボタンをクリックします。


[ユーザーとグループの追加]

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスを使って、共有のアクセス権の一覧にグループまたはユーザーを追加します。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

 [コンピュータ名]

 [名前]

 [追加] ボタン

 [ユーザーの表示] ボタン

 [メンバー] ボタン

 [検索] ボタン

 [名前の追加]

 [アクセス権の種類]

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[コンピュータ名]

[名前] 一覧に表示されているグループのドメインまたはコンピュータの名前が表示されます。ローカル グループは、アスタリスク (*) のついた名前のコンピュータまたはドメインで表示されます。

ドメインまたはコンピュータのグループまたはユーザーを表示するには、そのドメイン、または、そのコンピュータを選択します。


[名前]

現在のドメインまたはコンピュータに属するグループまたはユーザーが表示されます。

アクセス権一覧にグループまたはユーザーを追加するには、追加するグループ名またはユーザー名を [名前] 一覧で選択して、[追加] ボタンをクリックします。


[追加] ボタン

アクセス権一覧にグループまたはユーザーを追加するには、追加するグループ名またはユーザー名を [名前] 一覧で選択して、[追加] ボタンをクリックします。


[ユーザーの表示] ボタン

現在のドメインまたはコンピュータに属しているユーザーの名前を [名前] 一覧に表示するには、[ユーザーの表示] ボタンをクリックします。


[メンバー] ボタン

グループの内容を表示するには、そのグループを [名前] 一覧で選択して、[メンバー] ボタンをクリックします。


[検索] ボタン

グループまたはユーザーを追加するには、そのグループまたはユーザーのアカウントが入っているドメインを知っていなければなりません。

グループまたはユーザーが属するドメインを検索するには、[検索] ボタンをクリックします。


[名前の追加]

アクセス権一覧に追加しようとしているグループとユーザーの名前が表示されます。

グループまたはユーザーを [名前の追加] 一覧に追加するには、追加するグループ名またはユーザー名を [名前] 一覧で選択して、[追加] ボタンをクリックします。

または、[名前の追加] 一覧にグループとユーザーの名前をセミコロンで区切って入力します。グループまたはユーザーのアカウントが、[コンピュータ名] 一覧に表示されたコンピュータまたはドメイン上になければ、その場所を指定してください。コンピュータ名またはドメイン名の後に、グループ名またはユーザー名を円記号 1 個で区切って入力します。


[アクセス権の種類]

利用できるアクセス権の一覧が表示されます。

アクセス権を設定するには、[名前] 一覧からグループまたはユーザーを選択して、アクセス権を選択し、[OK] ボタンをクリックします。


[ローカル グループのメンバー]

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスで選択したローカル グループのメンバーが表示されます。

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの [名前の追加] ボックスにグループを含めるには、[追加] ボタンをクリックします。

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの [名前の追加] ボックスに一覧表示されたメンバーの一部を含めるには、メンバーの一部を選択して [追加] ボタンをクリックします。

Windows NT Server ネットワーク上では、ローカル グループのメンバーであるグローバル グループの一覧が表示されます。

グローバル グループのメンバーを表示するには、グループを選んで、[メンバー] ボタンをクリックします。

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[グローバル グループのメンバー]

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスまたは [ローカル グループのメンバー] ダイアログ ボックスで選択したグローバル グループのメンバーが表示されます。

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの [名前の追加] ボックスにグループを含めるには、[追加] ボタンをクリックします。

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスの [名前の追加] ボックスにリストされたメンバーの一部を含めるには、メンバーの一部を選択して、[追加] ボタンをクリックします。

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[アカウントの検索]

ユーザーまたはグループをアクセス権の一覧に追加するときには、ユーザーまたはグループのアカウントが入っているドメインの名前を知らなければなりません。Windows NT Server ネットワーク上でアカウントのドメインを探すときは、[アカウントの検索] ダイアログ ボックスを使います。

次のボタンのいずれかをクリックすると、このダイアログ ボックスに関する情報が表示されます。

 [ユーザーまたはグループの検索]

 [すべて検索]

 [条件付き検索]

 [検索] ボタン

 [追加] ボタン

関連項目

Windows NT Server コンピュータ上でゲートウェイを使用可能にする


[ユーザーまたはグループの検索]

[ユーザーまたはグループの検索] ボックスに、アカウントを検索したいグループまたはユーザーの名前を入力します。


[すべて検索]

一覧表示されているすべてのドメインでアカウントを検索するには、[すべて検索] ボタンをクリックします。


[条件付き検索]

1 つまたは複数のドメインでアカウントを検索するには、ドメイン名を [条件付き検索] 一覧から選択します。


[検索] ボタン

検索対象のグループまたはユーザー、およびドメインを選択したら、[検索] ボタンをクリックして検索を開始します。


[追加] ボタン

[ユーザーとグループの追加] ダイアログ ボックスで、[名前の追加] 一覧にユーザーまたはグループを追加するには、[検索結果] 一覧でユーザーまたはグループを選択して、[追加] ボタンをクリックします。


既存のリダイレクタを削除する

Windows NT の NetWare サービスに相当する Novell の既存の NetWare リダイレクタが組み込まれている場合には、まず最初に既存のリダイレクタを削除して、コンピュータを再起動し、ゲートウェイ サービスを組み込み直します。

既存の NetWare リダイレクタを削除するには

1.	コントロール パネルの [ネットワーク] をダブルクリックします。

2.	[ネットワークの設定] ダイアログ ボックスの [組み込まれているネットワーク ソフトウェア] 一覧から既存の NetWare リダイレクタ ソフトウェアの名前を選択し、[削除] ボタンをクリックします。

3.	ソフトウェアを削除するかどうかの確認を求めるメッセージが表示されたら、[はい] ボタンをクリックします。

4.	[ネットワークの設定] ダイアログ ボックスの [OK] ボタンをクリックします。

5.	ネットワーク構成の変更内容が有効になるように、コンピュータを再起動します。

関連項目

NetWare ゲートウェイ サービスのトラブルシューティング