ターミナルのヘルプｰｰ縮小表示
ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


[ファイル]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[新規作成]

現在の設定をすべて取り消して最初の状態に戻します。

設定を変更したときは、変更した設定の保存もできます。

[開く]

設定の入ったファイルを開きます。このファイルをターミナル ファイルと呼びます。

設定を変更したときは、変更した設定の保存もできます。

[上書き保存]

変更した設定をターミナル ファイルに保存します。元のターミナル ファイルは上書きされます。

[上書き保存]コマンドを選んでも、そのまま続けて作業できます。

[名前を付けて保存]

ファイル名を指定して設定を保存します。

新しく設定した内容をターミナル ファイルに名前を付けて保存できます。また、現在のターミナル ファイルに新しい名前を付けて保存できます。

[プリンタの設定]

プリンタの印刷方法を設定します。

印刷に使うプリンタも選べます。設定できる項目は、選んだプリンタによって違います。

[ターミナルの終了]

ターミナルを終了します。

終了する前に、変更した設定を保存できます。


[編集]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[コピー]

ターミナルのウィンドウ中で、選択した文字をクリップボードにコピーします。ウィンドウの内容は変えずに、それまでのクリップボードの内容を置き換えます。

クリップボードにコピーした文字をホスト コンピュータに送るには、[貼り付け]コマンドを使います。

[貼り付け]

クリップボードの内容をホスト コンピュータに送ります。

[選択した範囲の送信]

選択した文字をホスト コンピュータに送ります。

[すべての範囲を選択]

ターミナルのウィンドウと逆スクロールのためのバッファ中のすべての文字を選びます。

[バッファのクリア]

逆スクロールのためのバッファの内容をクリアします。


[設定]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[電話番号]

ホスト コンピュータに接続するための、電話番号、接続までの待ち時間、リダイヤルなどを設定します。

[端末エミュレーション]

エミュレートする端末の機種を設定します。

端末の機種は[ダム端末]、[VT-100互換]、[VT-52互換]の各オプション ボタンから選びます。

[端末の設定]

ターミナルの各種設定を決めます。

文字の表示方法、カーソルの形、逆スクロールのためのバッファの行数、文字コードの変換方法、復帰(CR)の解釈方法などを設定できます。

[ファンクション キー]

ファンクション キーに文字列と制御コードを割り当てます。

[テキスト ファイルの転送方法]

フロー制御、自動的に改行を入れる文字数、文字の送信単位を1文字にするか1行にするかなど、テキスト ファイルの転送方法を設定します。

[バイナリ ファイルの転送方法]

バイナリ ファイルの転送方法のプロトコルに XModem/CRCを使うかKermitを使うかを設定します。

[通信条件]

通信速度、データ長、ストップ ビット、パリティ、フロー制御、キャリアの検出などの通信条件を設定します。

[モデムのコマンド]

使っているモデムの種類とそのコマンドを設定します。

[通信内容をプリンタに出力]

受信した文字とキー入力を印刷するかどうかを設定します。

[通信時間の計測]

ターミナルの通信時間を計るか、現在の時刻を表示するかを切り替えます。

[ファンクション キーを表示]または[ファンクション キーを隠す]

ファンクション キーとタイマーや時刻を、ターミナルのウィンドウの一番下に表示するかどうかを指定します。


[電話]メニューのコマンド

[ダイヤル]

ホスト コンピュータに電話をかけて接続します。

[回線の切断]

ホスト コンピュータとの接続を切ります。


[転送]メニューのコマンド

ヘルプのウィンドウにスクロール バーが表示されているときは、ウィンドウに入りきらない情報があります。入りきらない情報を読むときは、スクロール バーを使ってください。

[テキスト ファイルの送信]

テキスト ファイルをホスト コンピュータに送ります。

ファイル名のほかに、復帰(CR)のあとの改行(LF)を取り除くかどうかを指定できます。また、復帰(CR)のあとに改行(LF)を追加するかどうかを指定できます。

[テキスト ファイルの受信]

テキスト ファイルをホスト コンピュータから受信します。

ファイル名のほかに、受信したテキストを現存のファイルに追加するかどうかを指定できます。また、一部の制御コードを保存するかどうかなどを指定できます。

[テキスト ファイルの表示]

テキスト ファイルを、送信前または受信後にターミナルのウィンドウに表示します。

ファイル名のほかに、復帰(CR)のあとの改行(LF)を取り除くかどうかを指定できます。また、復帰(CR)のあとに改行(LF)を追加するかどうかを指定できます。

[バイナリ ファイルの送信]

バイナリ ファイルをホスト コンピュータに送ります。

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを送ります。

[バイナリ ファイルの受信]

バイナリ ファイルをホスト コンピュータから受信します。

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを受信します。

[一時停止]

テキスト ファイルの転送を一時停止します。

[再開]

テキスト ファイルの転送を再開します。

[中止]

テキスト ファイルやバイナリ ファイルの転送を中止します。


電話番号を設定する

ターミナルがかける電話番号を設定するには

1.	[設定]メニューの[電話番号]コマンドを選びます。

2.	[電話番号]テキスト ボックスに電話番号を入力します。

かっことハイフンを入力できますが、入力しなくてもかまいません。

3.	必要な項目を設定し、[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[接続までの待ち時間]	ターミナルがホスト コンピュータからの接続信号を待つ秒数を設定します（最小待ち時間は 60 秒）。リモート モデムが話し中の場合や、サービスを受けている場合には、ただちに応答しないことがあります。
[タイムアウト時にリダイヤルする]	電話が通じなかったときに、その電話番号にもう一度かけ直します。
[接続したことを音で知らせる]	正しくつながったときに、音を鳴らします。
将来使用するために電話番号の設定を保存するときは、ターミナル ファイルに保存しなければなりません。

関連項目

ターミナル ファイルを開く

ターミナル ファイルを保存する


端末エミュレーションを設定する

ターミナルを使用すれば、コンピュータはホスト コンピュータから要求された端末の機種をエミュレートできます。

端末の機種を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末エミュレーション]コマンドを選びます。

2.	端末の機種を選びます。

どの端末を使ったらよいかがよくわからないときには、[VT-100互換]オプション ボタンを選んでください。[ダム端末]オプション ボタンを選ぶと、ホスト コンピュータが制御コードのうち、復帰(CR)、バックスペース、タブだけを受信するものとみなします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

選択を確認した後、コンピュータ、キーボード、および端末が指定端末と同様に動作するように、システムが調整されます。

以下にターミナルのVT-100互換機能で、サポートするＥＳＣシーケンス等を示します。

　　ESC(I	　　G0集合に半角カタカナ文字を指示

　　ESC(J	　　G0集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC(H	　　G0集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC)I	　　G1集合に半角カタカナ文字を指示

　　ESC*I	　　G2集合に半角カタカナ文字を指示

　　ESC+I	　　G3集合に半角カタカナ文字を指示

　　ESC(A	　　G0集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC(B	　　G0集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC)A	　　G1集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC)B	　　G1集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC)J	　　G1集合にJIS ROMAN文字を指示

　　ESC+"0	　　G3集合に漢字を指示

　　ESC$+1	　　G3集合に漢字を指示

　　ESC$+@	　　G3集合に漢字を指示

　　ESC$+3	　　G3集合に漢字を指示

　　ESC$+B	　　G3集合に漢字を指示

　　ESC$B	　　G0集合に漢字を指示

　　ESC$(B	　　G0集合に漢字を指示

　　ESC$@	　　G0集合に漢字を指示

　　ESC$(@	　　G0集合に漢字を指示

　　SI	　　G0集合をGL集合に指示

　　SO	　　G1集合をGL集合に指示

　　SS2	　　SS2に続く1ﾊﾞｲﾄのみG2集合をGR集合に指示

　　SS3	　　SS3に続く1ﾊﾞｲﾄのみG3集合をGR集合に指示

　　ESC ~	　　G1集合をGR集合に指示

　　ESC }	　　G2集合をGR集合に指示

　　ESC |	　　G3集合をGR集合に指示


通信条件を設定する

他のコンピュータに接続したり、情報を交換する場合には、その前にパリティや通信速度などの基本的な通信条件を設定しなければなりません。

通信条件を設定するには

1.	[設定]メニューの[通信条件]コマンドを選びます。

2.	使っているシステムとホスト コンピュータに合った項目を選び、[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[通信速度]	モデムのデータ転送速度を設定します。通信する双方のシステムで同じ通信速度を使用しなければなりません。
	複数の速度で通信できるモデムもあるので、モデムのマニュアルを調べて、双方のシステムに使える通信速度を選んでください。
[データ長]	2台のコンピュータ間でやり取りされる各データ パケットのデータ ビット数を設定します。
[パリティ]	パリティの種類を設定します。
	データ長に8を選んだ場合には、[なし]を選んでください。
[キャリアの検出]	回線がつながっていることを示すキャリア信号を検出します。
	チェック ボックスをオンにすると、ターミナルはキャリア検出信号を使ってモデムの回線がつながっているかどうかを判断します。[キャリアの検出]を無効にすると、ターミナルはモデムの応答文字列を調べて、モデムがつながっているかどうかを判断します。
	ほかの項目を正しく設定したのにモデムがうまくつながらない場合には、このチェック ボックスをオフにして、もう一度接続してみてください。
[パリティ チェック]	パリティ エラーが起きたバイトを表示するかどうかを設定します。
	このチェック ボックスがオフの場合には、モデムが誤りを見つけたところにクエスチョン マーク(“?”)が表示されます。クエスチョン マークは、正しく受信できなかったところのすべてに表示されます。
[シリアル ポート]	モデムの使うシリアル ポートを選びます。
[ストップ ビット]	通信時の文字と文字の間の時間を設定します。
[フロー制御]	バッファがいっぱいになって、ホスト コンピュータからのデータをそれ以上受信できなくなった場合のターミナルの対処方法を設定します。
	ホスト コンピュータがハードウェアによる方法を使うときは[ハードウェア]を選んでください。また、ホスト コンピュータがオーバーフロー時に何もしないときは[なし]を選んでください。どの種類のフロー制御を使ったらよいかがわからないときには、[Xon/Xoff]オプション ボタンを選んでください。


モデムのコマンドを設定する

ホスト コンピュータに接続するときは、その前に使用中のモデムを指定し、通常使うコマンドをそのまま使用するか、または変更します。

モデムのコマンドを設定するには

1.	[設定]メニューの[モデムのコマンド]コマンドを選びます。

2.	[モデムの種類]グループ ボックスで、使用するモデムを選びます。使用するモデムが一覧にないときは[その他]を選ぶか、コマンドが使用するモデムに一番近いモデムを選びます。

3.	自動的に設定されたコマンドを修正するときは、[コマンドの指定]グループ ボックスで、コマンドを入力するか手直しします。

間違えたときは、モデムの種類をもう一度選べばコマンドを元に戻せます。

4.	[OK]ボタンをクリックします。


通信時間を計る

[設定]メニューの[ファンクション キーを表示]コマンドを選んでファンクション キーを表示すると、ターミナルのウィンドウの一番下に、現在の時刻か通信時間のタイマーが表示されます。

通信時間を計るには

1.	[設定]メニューの[通信時間の計測]コマンドを選びます。

タイマーがスタートします。

2.	タイマーを0に戻すときは、[通信時間の計測]コマンドをもう一度選んで時刻の表示に戻し、さらにもう一度選んでタイマー表示に戻します。

タイマーを0に戻さずに時刻表示とタイマーを切り替えるときは、タイマー表示をクリックします。

関連項目

ファンクション キーの表示を切り替える


端末モードを設定する

端末モードを設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	適切な端末モードのチェック ボックスをオンにして、[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[自動折り返し]	指定の桁を超えた受信文字を次の行に折り返します。
	ホスト コンピュータが132桁の行を使い、自分が80桁のディスプレイを使っているような場合は、このチェック ボックスをオンにしてください。[自動折り返し]チェック ボックスがオフのときは、指定の桁を超えた受信文字を読むには、スクロール バーを使います。
[ローカル エコー]	自分のキー入力を画面に表示します。半二重のリモート システムはキーボードからの入力を画面に表示できませんが、全二重システムは入力を表示できます。
	ホスト コンピュータがユーザーのキー入力を表示するときは、[ローカル エコー]をオフのままにしておいてください。
[警告音を鳴らす]	ホスト コンピュータから警告音を鳴らす制御コードが送られたときに、実際に音を鳴らします。


復帰(CR)と改行(LF)を設定する

通常、ホスト コンピュータからテキストが送られるときには、改行には復帰改行(CR+LF)のコードが使われます。また、ホスト コンピュータにテキストを送るときには、改行には復帰(CR)のコードが使われます。ホスト コンピュータがテキストを送るときに改行に復帰(CR)のコードを使っている場合や、テキストを受け取るときに改行に復帰改行(CR+LF)のコードを使う場合には、それぞれ、復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加することもできます。

受信内容の復帰(CR)に改行(LF)を追加するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[受信のとき]チェック ボックスをオンにします。

ホスト コンピュータが、送信するテキストの復帰(CR)に改行(LF)を追加するときは、[受信のとき]チェック ボックスをオフにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

送信内容の復帰(CR)に改行(LF)を追加するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[送信のとき]チェック ボックスをオンにします。

ホスト コンピュータが、受信するテキストの復帰(CR)に改行(LF)を追加するときは、[送信のとき]チェック ボックスをオフにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


画面の桁数を設定する

桁数を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[表示する桁数]グループ ボックスで[80]オプション ボタンか[132]オプション ボタンを選びます。

80桁ディスプレイを幅広ディスプレイのように使う場合は、[132]オプション ボタンを選びます。[132]オプション ボタンを選ぶと、132桁分の文字を送受信しなくても、ターミナルは132桁分のスペースを用意します。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


フォントを選ぶ

フォントを選ぶには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[表示用のフォント]グループ ボックスでフォントとフォント サイズを選びます。

このあと、ターミナルのウィンドウで送受信した文字が、設定されたフォントとサイズで表示されます。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


別の言語の文字で表示する

別の言語を選ぶには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[文字コードの変換方法]グループ ボックスで設定を選びます。

国名を選ぶと、ISO(International Standards Organization)でその国の言語用に定義された文字セットが使われます。ホスト コンピュータが、選んだ国の文字セットを受け付けるかどうかを事前に確認してください。

3.	アクセントつきの文字や特殊文字を含む言語の情報を受信するときは、[IBMコードからANSIへ]チェック ボックスをオンにします。

画面に文字が正常に表示されるようになります。

4.	[OK]ボタンをクリックします。


漢字シフトコードを設定する

使用する漢字シフトコードの設定をします。

漢字シフトコードを設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[漢字シフトコード]グループの中で使用する漢字コードをチェックします。

　　ホスト側で使用している漢字シフトコードを設定してください。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


７ビット転送時にＳＩ／ＳＯ制御を有効にする
７ビット転送時のＳＩ／ＳＯ制御を有効にする

７ビット転送時に半角カナ等の８ビット系文字が通信できるようにＳＩ／ＳＯ制御を有効にします。

なお、シフトＪＩＳ漢字コードでの通信は８ビット転送でご利用ください。

ＳＩ／ＳＯ制御を有効にするには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[ＳＩ／ＳＯ]チェックボックスをＯＮにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


スクロール バーを表示する

ターミナルのウィンドウで現在表示されていない情報を見るには、スクロール バーを使ってください。

スクロール バーを表示するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[スクロール バーの表示]チェック ボックスをオンにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

バッファの行数を設定する

バッファをクリアする


バッファの行数を設定する

バッファに保存できる行数を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	[バッファの行数]テキスト ボックスに行数を入力します。ターミナルを80桁モードで使っているときは25～399の数値を入力します。132桁モードで使っているときは25～244の数値を入力します。

使用可能なメモリ サイズより多くの行を指定すると、バッファに保存できる行数はメモリに格納できる最大行数に設定されます。25行未満の行数を指定すると、25行のバッファが確保されます。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

スクロール バーを表示する

画面の桁数を設定する

バッファをクリアする


特殊なキーの機能を設定する

ファンクション キー、方向キー、コントロール キーをWindows NTが認識するようにするか、そのままホスト コンピュータに送るようにするかを選べます。

特殊なキーの使い方を設定するには

1.	[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを選びます。

2.	ヘルプを表示する F1 キーや、アプリケーションを切り替える Ctrl+Esc キーなど、特殊な機能を持つキーをWindows NTのキーとして使うときは、[ファンクション キー、方向キー、コントロール キーを端末側で使用]チェック ボックスをオンにします。

Windows NTの機能を使わずにホスト コンピュータに送るときは、このチェック ボックスをオフにします。たとえば、ホスト コンピュータとの通信中に Ctrl+C キーをよく使うなら、このチェック ボックスをオフにする必要があります。この場合、これらのキーはホスト コンピュータのアプリケーションに対して働くようになります。


ファンクション キーを使用する

ファンクション キーを表示するには

1.	[設定]メニューの[ファンクション キー]コマンドを選びます。

2.	[グループの選択]グループ ボックスで、表示するファンクション キーのグループを選びます。

3.	[ファンクション キーの表示]チェック ボックスをオンにして、[OK]ボタンをクリックします。

キーが表示されます。表示されるキーのグループを替えるには、[ファンクション キーの設定]ダイアログ ボックスで別のグループを選んでください。または、ターミナルのウィンドウの一番下の方にある、ファンクション キーのグループの番号を表示したボタンをクリックしてください。

ファンクション キーを使用するには

ファンクション キーに割り当てたコマンドを使うときは、Ctrl+Alt+ファンクション キーを押してください。または、ターミナルのウィンドウの下にファンクション キーが表示されている場合には、目的のファンクション キーをクリックしてください。

関連項目

ファンクション キーに文字列を割り当てる

ファンクション キーの表示を切り替える


ファンクション キーに文字列を割り当てる

ファンクション キーは4通りのグループに分けられるので、1つのファンクション キーについて4つの文字列を割り当てられます。キーに割り当てられている別の文字列を使うときは、キーのグループを変更します。

ファンクション キーに作業を割り当てるには

1.	[設定]メニューの[ファンクション キー]コマンドを選びます。

2.	[グループの選択]グループ ボックスで、ファンクション キーのグループを選びます。

3.	[キーのタイトル]テキスト ボックスに、それぞれのファンクション キーのタイトルを入力します。名前は自由につけられます。

4.	[登録する文字列]テキスト ボックスに、文字、制御コード、またはその両方を入力します。41文字まで入力できます。制御コードは、キャレット(“＾”)で始まる文字列です。

2～4の手順を繰り返せば、次のグループのファンクション キーに文字列を割り当てられます。

制御コード	動作
^A～^Z	ホスト コンピュータにコントロールAからコントロールZまでの制御コードを送ります。
^$Dnn	nn秒間待ってから先へ進みます。
^$B	117ミリ秒間、ブレーク信号を送ります。
^$C	[電話]メニューの[ダイヤル]コマンドを選びます。
^$H	[電話]メニューの[回線の切断]コマンドを選びます。
^$L1 to ^$L4	別のファンクション キーのグループに変えます。
^^	キャレット(“＾”)をホスト コンピュータに送ります。
^@	NULL文字をホスト コンピュータに送ります。
^[n	ESCコードをホスト コンピュータに送ります。ESCコードはエスケープ シーケンスを送るのに使います。
5.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

ファンクション キーを使用する

ファンクション キーの表示を切り替える


ファンクション キーの表示を切り変える
ファンクション キーの表示を切り替える

ターミナルのウィンドウの下にファンクション キーや時刻を表示できます。ファンクション キーの上では、カーソルが手の形になります。

ファンクション キーを表示するには

[設定]メニューの[ファンクション キーを表示]コマンドを選びます。

ファンクション キーを消すには

[設定]メニューの[ファンクション キーを隠す]コマンドを選びます。

関連項目

ファンクション キーを使用する

ファンクション キーに文字列を割り当てる


テキスト ファイルを標準フロー制御で送る

[標準のフロー制御]オプションを使用してテキスト ファイルを転送できます。[フロー制御]は、ターミナル間で情報を交換する速度を指定します。[標準のフロー制御]オプションを選択すると、受信側ターミナルのバッファがいっぱいになったときに、ターミナルは一時停止します。

標準フロー制御を選ぶには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[フロー制御]グループ ボックスで、[標準のフロー制御]オプション ボタンを選びます。

フロー制御の方法は、[設定]メニューの[通信条件]コマンドを使って選びます。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

通信条件を設定する


テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

一度に1文字ずつ送るには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[フロー制御]グループ ボックスで[1文字ずつ送信]オプション ボタンを選びます。

3.	[文字送信時のディレイ]オプション ボタンまたは[文字エコー待ち]オプション ボタンを選びます。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[文字送信時のディレイ]	どの文字も均等に低速で送り、エラーを防止します。
	送信データを転送する機能はなく、ホスト コンピュータからのフィードバックもありません。
	テキスト ボックスに、文字と文字の間隔を0.1秒単位で入力してください。
[文字エコー待ち]	一度に1文字送り、ホスト コンピュータがその文字をエコーするのを待ってから次の文字を送ります。
	この方法は低速です。また、文字を正しくエコーするシステムでだけ使ってください。
関連項目

テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

テキスト ファイルを標準フロー制御で送る


テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

一度に1行ずつ送るには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[1行ずつ送信]オプション ボタンを選びます。

3.	[行送信時のディレイ]オプション ボタンまたは[プロンプト待ち]オプション ボタンを選びます。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[行送信時のディレイ]	どの行も均等に低速で送り、エラーを防止します。送信データを検証する機能はなく、ホスト コンピュータからのフィードバックもありません。
	テキスト ボックスに、行と行の間隔を0.1秒単位で入力してください。
[プロンプト待ち]	1行送り、ホスト コンピュータが確認文字列(メッセージ)を送ってくるのを待ってから次の行を送ります。
	テキスト ボックスに、行末コードを入れてください。確認文字列や行末コードには一般的に“^M”が使われます。
	この方法は文字エコーによる方法([1文字ずつ送信]の[文字エコー待ち])よりも高速です。また、ホスト コンピュータの文字エコーの信頼性が低い場合にも比較的正しく動作します。
	次の行を送信する前にホスト コンピュータから送信したい文字列を指定した場合には、ターミナルはこの処理を自動化できます。
関連項目

テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

テキスト ファイルを標準フロー制御で送る


テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

このオプションは、テキスト エディタかワード プロセッサで作ったファイルを送る場合に使います。画面の桁数にかかわらず、半角132文字分までの桁数を設定できます。ファイルを132桁の端末に送るときは、この項目を選んでから“131”と入れてください。1少ない桁数にするのは、行末に改行コード(通常は“^M”)が入るためです。

テキスト ファイルの送信時の改行を設定するには

1.	[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	[送信時に改行コードを入れる]チェック ボックスをオンにして、テキスト ボックスに1行の桁数を入力します。

3.	[OK]ボタンをクリックします。


バイナリ ファイルの転送方法を設定する

テキスト転送では、ホスト コンピュータの適切な設定を知っておかなければなりませんが、バイナリ転送では、データ通信の標準プロトコル（ルール）に依存できます。バイナリ ファイルを転送するときは、XModem/CRCとKermitの２種類の一般的なプロトコルのいずれかを選択できます。

バイナリ ファイルの転送を設定するには

1.	[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドを選びます。

2.	プロトコルを選んで[OK]ボタンをクリックします。

項目	意味
[XModem(CRC)]	8ビットすべてをデータ ビットとして転送します。そのため[パリティ]は[なし]にする必要があります。
[Kermit]	7ビットと8ビットのどちらかをデータ ビット数として使えます。7ビットのデータ ビットを使うときは、[パリティ]グループ ボックスでは[偶数]、[奇数]、[なし]の3つのオプション ボタンのいずれかを選べます。8ビットのデータ ビットパケットを使うときは、[パリティ]を[なし]にする必要があります。
[パリティ]グループ ボックスを設定するには、[設定]メニューの[通信条件]コマンドを選んでください。

関連項目

通信条件を設定する


ホスト コンピュータに接続する

セッションの設定を指定するか、またはターミナル ファイルを開いた後、ターミナルを使用してホスト コンピュータを呼び出すことができます。

ホスト コンピュータに接続するには

1.	[電話]メニューの[ダイヤル]コマンドを選びます。

2.	[電話番号]コマンドで設定しなかった場合はダイアログ ボックスが表示されるので、電話番号などを設定します。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

モデムが電話をかけても、ホスト コンピュータに接続できない場合には、ホスト コンピュータに対して適切な通信条件が設定されていない可能性があります。

関連項目

電話番号を設定する

通信条件を設定する


ホスト コンピュータとの接続を切る

[回線の切断]コマンドを選択する前に、接続終了コマンドを使用して、接続を切断することをホスト コンピュータに通知しなければなりません。最初に[回線の切断]コマンドを選択してホスト コンピュータへの接続を切断すると、電話接続は接続されたままの状態になります。したがって、接続が切断されたことをホスト コンピュータで検出するまで、電話料金が加算されます。

ホスト コンピュータとの接続を切るには

1.	ホスト コンピュータの接続終了コマンドを実行します。

利用しているサービスの終了コマンドがわからないときには、サービスのマニュアルを見て調べてください。

2.	[電話]メニューの[回線の切断]コマンドを選びます。


テキスト ファイルを送る

[設定]メニューを使用してテキスト転送条件を指定した場合には、ただちにファイルを送信できます。

テキスト ファイルを送るには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの送信]コマンドを選びます。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、送るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から送信するファイルを選びます。またはテキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	各行末の復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加するには、[LFを付加する]チェック ボックスをオンにします。

各行末の復帰(CR)のコードのあとの改行(LF)のコードを取り除くには、[LFを取り除く]チェック ボックスをオンにします。

ホスト システム側が受信する文字に改行(LF)のコードを追加するような場合は、[LFを取り除く]チェック ボックスをオンにしてください。

5.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止

復帰(CR)と改行(LF)を設定する


テキスト ファイルを表示する

送信前や受信後にファイルをターミナルのウィンドウに表示できます。

テキスト ファイルを表示するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの表示]コマンドを選びます。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、見るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から見るファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	各行末の復帰(CR)のコードのあとに改行(LF)のコードを追加するには、[LFを付加する]チェック ボックスをオンにします。

各行末の復帰(CR)のコードのあとの改行(LF)のコードを取り除くには、[LFを取り除く]チェック ボックスをオンにします。

ファイル受信時に改行コードを入れるように設定してあるときは、この項目は設定する必要はありません。

5.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


バイナリ ファイルを送る

バイナリ ファイルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従って送信されます。

バイナリ ファイルを送るには

1.	[転送]メニューの[バイナリ ファイルの送信]コマンドを選びます。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、送るファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧から送信するファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止

バイナリ ファイルの転送方法を設定する


転送の一時停止、再開、中止

テキスト ファイルの転送は一時停止、再開、中止ができます。しかしバイナリ ファイルの転送は中止できるだけで、一時停止と再開はできません。

転送の一時停止、再開、中止をするには

[転送]メニューの[一時停止]、[再開]、[中止]のコマンドのいずれかを選びます。

または、ターミナルのウィンドウの一番下にあるそれぞれのボタンをクリックします。


受信データ用の新しいテキスト ファイルを作る

新しいテキスト ファイルを作るには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]を実行します。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、新しいファイルを作るドライブとディレクトリを選びます

3.	[ファイル名]テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信データをすでにあるファイルに上書きする

すでにあるファイルに上書きするには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、上書きされるファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

5.	現存のファイルに上書きするかどうかを確認してくるので、[はい]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信データをテキスト ファイルに追加する

受信データは、指定したファイルに上書きするのではなく、ファイルの最後に追加します。

ファイルに追加するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[ファイルに追加]チェック ボックスをオンにします。

3.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、追加するテキスト ファイルのあるドライブとディレクトリを選びます。

4.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

5.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


テキスト ファイルを表形式で受信する

２つ以上の連続するスペースで区切られた受信テキストの間には、タブ文字が挿入されます。

テキスト ファイルを表形式で受信するには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[複数スペース→TAB]チェック ボックスをオンにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


受信するテキスト ファイルの制御コードを残す

ワード プロセッサやスプレッドシート プログラムなど、多くのアプリケーションでは、ファイルをテキストとして保存するためのオプションを使用できます（受信側または送信側が選択できます）。しかし、一部のテキスト ファイルでは、すべての書式コードが削除されていないことがあります。このオプションを使用すると、受信テキスト ファイルに残されているコードを保存できます。

制御コードを残すには

1.	[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[制御コードを残す]チェック ボックスをオンにします。

3.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

転送の一時停止、再開、中止


バイナリ ファイルを受信する

ターミナルは、[設定]メニューの[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドで設定したプロトコルに従ってバイナリ ファイルを受信します。

バイナリ ファイルを受信するには

1.	[転送]メニューの[バイナリ ファイルの受信]コマンドを選びます。

2.	[ドライブ]の一覧と[ディレクトリ]の一覧で、バイナリ ファイルを保存するドライブとディレクトリを選びます。

3.	ファイル名の一覧でファイルを選びます。または、テキスト ボックスにファイル名を入力します。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

すでにあるファイル名を指定したときには確認のダイアログ ボックスが表示されます。受信データをそのファイルに上書きするときは、もう一度[OK]ボタンをクリックしてください。

受信中に、通信エラーによってデータの転送に失敗することがあります。そのときはホスト側がもう一度送り直します。送り直す回数（XModem/CRC の場合は 20回、Kermitの場合は５回）が最大に達すると、ターミナルはファイル受信を中止します。

5.	受信を中止するときは、[中止]ボタンか、[転送]メニューの[中止]コマンドを選びます。

バイナリ ファイルの転送では一時停止と再開はできません。

バイナリ ファイルの受信で問題が発生した場合には、ホスト コンピュータで使用されていない転送プロトコルを指定した可能性があります。プロトコルを変更するには、[バイナリ ファイルの転送方法]コマンドを使用します。

関連項目

バイナリ ファイルの転送方法を設定する


選択した文字をホスト コンピュータに送る

選択したテキストをホスト コンピュータに送信するには、[選択した範囲の送信]コマンドを使用します。このコマンドは、[コピー]コマンドと[貼り付け]コマンドを組み合わせて使用するのと同じです。

テキストを送るには

1.	送る文字を選びます。

2.	[編集]メニューの[選択した範囲の送信]コマンドを選びます。

選んだテキストがクリップボードにコピーされ、続いてホスト コンピュータに送られます。

関連項目

クリップボードの内容を送信する


受信した内容を印刷する

受信した内容を印刷するには

1.	[設定]メニューの[通信内容をプリンタに出力]コマンドを選びます。

受信した内容がすべてプリンタに直接送られます。

2.	受信した内容が1ページ未満の長さで、プリンタからそのページを取り出すときは、もう一度[通信内容をプリンタに出力]コマンドを選びます。


テキスト ファイルを受信する__概要
テキスト ファイルを受信する--概要

テキスト ファイルを受信するときは、その前に通信条件を選択しておかなければなりません。その後、受信情報の管理方法を判断しなければなりません。テキスト情報を正確に受信するには、次の操作が必要です。

[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを使用して、フロー制御設定を選択します。

[転送]メニューの[テキスト ファイルの受信]コマンドを使用して、受信データをどこに保存するかを指定します。データは新しいファイルに保存でき、既存のファイルに上書きすることもできます。また、既存のファイルの最後に追加することもできます。

受信テキスト ファイルに記録されている可能性のある制御コードの処理方法を指定します。[テキスト ファイルの受信]ダイアログ ボックスの右下隅から適切なボックスを選択してください。

[テキスト ファイルの受信]ダイアログ ボックスから適切なボックスを選択した後、[OK]ボタンをクリックしてテキスト ファイルの受信を開始します。

関連項目

接続を開始する--概要


テキスト ファイルを送る__概要
テキスト ファイルを送る--概要

テキスト ファイルを送るときは、その前に通信条件を選択しなければなりません。その後、送信するデータの管理方法を判断しなければなりません。テキスト情報を正確に送信するには、次の操作が必要です。

[設定]メニューの[テキスト ファイルの転送方法]コマンドを使用して、フロー制御設定を選択します。

テキスト エディタまたはワード プロセッサを使用して作成したファイルを送信する場合には、[送信時に改行コードを入れる]オプションを設定します。

[設定]メニューの[端末の設定]コマンドを使用して、ホスト コンピュータの設定に従って復帰(CR)と改行(LF)を指定します。

[転送]メニューの[テキスト ファイルの送信]コマンドを使用して、送信するファイルの格納場所を指定します。

[テキスト ファイルの送信]ダイアログ ボックスで適切に選択した後、[OK]ボタンをクリックしてテキスト ファイルの送信を開始します。

関連項目

接続を開始する--概要


接続を開始する
接続を開始する--概要

他のコンピュータと接続し、情報を交換するときは、その前に基本通信条件を設定しなければなりません。通信条件を設定するには、[ファイル]メニューの[新規作成]コマンド、または[開く]コマンドを使用してターミナル ファイルを新規作成するか、または既存のファイルを開きます。その後、新しいターミナル ファイルを作成するときは、[設定]メニューのコマンドを使用してパラメータを選択しなければなりません。ホスト コンピュータと正しく通信するには、次の操作が必要です。

[通信条件の設定]ダイアログ ボックスで通信オプションを指定します。

[モデムのコマンドの設定]ダイアログ ボックスでモデムのコマンドとモデムの種類を指定します。

[端末エミュレーションの選択]ダイアログ ボックスでエミュレートする端末の種類を指定します。

[電話番号の設定]ダイアログ ボックスで電話番号を指定します。

適切な通信条件を選択した後、[電話]メニューから[ダイヤル]コマンドを選択することにより、ホスト コンピュータに接続できます。オプション設定を変更してターミナルの設定をさらに変更する場合は、ターミナルのヘルプの目次の[オプション機能]の下のトピックを参照してください。

関連項目

テキスト ファイルを受信する--概要

テキスト ファイルを送る--概要

バイナリ ファイルの転送方法を設定する


選択したテキストを印刷する

ターミナル ウィンドウまたはスクロール バッファから選択したテキストを印刷するときは、通信セッションを終了できる状態になるまで待つのが最適です。

受信または入力したテキストを印刷するには

1.	印刷する文字を選択します。

ウィンドウとスクロール バッファの内容すべてを選択するときは、[編集]メニューの[すべての範囲を選択]コマンドを選びます。

2.	[編集]メニューの[コピー]コマンドを選び、選択したテキストをクリップボードにコピーします。

3.	ワード プロセッサまたはテキスト エディタのアプリケーションを開始します。ライトやメモ帳など、Windows または Windows NT を対象に設計されたアプリケーションを使用してください。

4.	クリップボードの内容をテキスト ファイルに貼り付けます。

5.	アプリケーションの[印刷]コマンドを使用して、選択したテキストを印刷します。

関連項目

テキスト ファイルを表示する

クリップボードに文字をコピーする


ターミナル ファイルを保存する

次の通信セッションで再利用できるように、ターミナルの設定を保存できます。

ターミナル ファイルを保存するには

[ファイル]メニューの[上書き保存]コマンドを選びます。

これまでの設定を保存していない場合には、ダイアログ ボックスが表示され、そこでターミナル ファイルを保存するドライブ、ディレクトリ、ファイル名を指定できます。ファイルの種類を指定しなかったときは、ファイルの種類として .TRM が割り当てられます。


ターミナルを終了する

ターミナルを終了するには

1.	[ファイル]メニューの[ターミナルの終了]コマンドを選びます。

現在のターミナル ファイルを変更した後、保存していない場合には、変更結果を保存するかどうかをたずねるメッセージが表示されます。

2.	適切なボタンを選んでください。


ターミナル ファイルを開く

新しいターミナル ファイルを作成するには

[ファイル]メニューの[新規作成]コマンドを選びます。

通常使う設定は、接続先のホスト コンピュータに対応するように変更しない限り、変更されません。

前に使用したターミナル ファイルを開くには

1.	[ファイル]メニューの[開く]コマンドを選びます。

2.	.TRM ファイルが格納されているドライブまたはディレクトリを選択してください。

3.	[ファイル名]の一覧で使用する .TRM ファイルを選択します。

4.	[OK]ボタンをクリックします。

関連項目

ターミナル ファイルを保存する


クリップボードに文字をコピーする

クリップボードに文字をコピーするには

1.	コピーする文字を選択します。

2.	[編集]メニューの[コピー]コマンドを選びます。

選択した文字をコピーした後、[貼り付け]コマンドを使用して、その文字を挿入できます。

関連項目

クリップボードの内容を送信する


クリップボードの内容を送信する

クリップボードからテキストを貼り付けると、クリップボードの内容のコピーがホスト コンピュータに送信されます。クリップボードの内容は変更されません。

クリップボードの内容をホスト コンピュータに送信するには

[編集]メニューの[貼り付け]コマンドを選びます。


すべてのテキストを選択する

[すべての範囲を選択]コマンドを使用すると、マウスまたはキーボードでターミナル ウィンドウとスクロール バッファの内容全部を選択する操作と同じ結果になります。テキストを選択した後、そのテキストをコピーまたは送信できます。

ターミナル ウィンドウとスクロール バッファのテキストをすべて選択するには

[編集]メニューの[すべての範囲を選択]コマンドを選びます。


バッファをクリアする

ウィンドウに格納できる量より多くのテキストを入力または受信すると、そのテキストはバッファに送られます。すでに入力または受信したテキストを前後に移動したり、表示するには、スクロール バーを使用します。バッファをクリアして、バッファが使用していたメモリ空間を再利用できるようにしなければならないことがあります。

逆スクロールのためのバッファとウィンドウの内容をクリアするには

[編集]メニューの[バッファのクリア]コマンドを選びます。

この操作を実行すると、ターミナル ウィンドウの内容とバッファのテキストはクリアされます。

関連項目

バッファの行数を設定する

スクロール バーを表示する


ターミナルのヘルプｰｰすべての項目
ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 接続を開始する--概要

 ターミナル ファイルを開く

 通信条件を設定する

 モデムのコマンドを設定する

 端末エミュレーションを設定する

 電話番号を設定する

 ホスト コンピュータに接続する

 通信時間を計る

 テキスト ファイルの転送

 テキスト ファイルを受信する--概要

 テキスト ファイルを送る--概要

 テキスト ファイルを送る

 テキスト ファイルを標準フロー制御で送る

 テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

 テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

 復帰(CR)と改行(LF)を設定する

 テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

 転送の一時停止、再開、中止

 受信データ用の新しいテキスト ファイルを作る

 受信データをテキスト ファイルに追加する

 受信データをすでにあるファイルに上書きする

 テキスト ファイルを表形式で受信する

 受信するテキスト ファイルの制御コードを残す

 バイナリ ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送方法を設定する

 バイナリ ファイルを送る

 バイナリ ファイルを受信する

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 テキスト ファイルを表示する

 クリップボードに文字をコピーする

 クリップボードの内容を送信する

 選択した文字をホスト コンピュータに送る

 すべてのテキストを選択する

 バッファをクリアする

 情報の印刷

 受信した内容を印刷する

 選択したテキストを印刷する

 オプション機能

 端末モードを設定する

 画面の桁数を設定する

 フォントを選ぶ

 別の言語の文字で表示する

 漢字シフトコードを設定する

 ７ビット転送時のＳＩ／ＳＯ制御を有効にする

 スクロール バーを表示する

 バッファの行数を設定する

 特殊なキーの機能を設定する

 ファンクション キーに文字列を割り当てる

 ファンクション キーを使用する

 ファンクション キーの表示を切り替える

 接続の終了

 ホスト コンピュータとの接続を切る

 ターミナル ファイルを保存する

 ターミナルを終了する

コマンド

 ターミナルのコマンド

 [ファイル]メニューのコマンド

 [編集]メニューのコマンド

 [電話]メニューのコマンド

 [設定]メニューのコマンド

 [転送]メニューのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 接続を開始する--概要

 ターミナル ファイルを開く

 通信条件を設定する

 モデムのコマンドを設定する

 端末エミュレーションを設定する

 電話番号を設定する

 ホスト コンピュータに接続する

 通信時間を計る

 テキスト ファイルの転送

 バイナリファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 テキスト ファイルを受信する--概要

 テキスト ファイルを送る--概要

 テキスト ファイルを送る

 テキスト ファイルを標準フロー制御で送る

 テキスト ファイルを一度に1文字ずつ送る

 テキスト ファイルを一度に1行ずつ送る

 復帰(CR)と改行(LF)を設定する

 テキスト ファイルの送信時の改行を設定する

 転送の一時停止、再開、中止

 受信データ用の新しいテキスト ファイルを作る

 受信データをテキスト ファイルに追加する

 受信データをすでにあるファイルに上書きする

 テキスト ファイルを表形式で受信する

 受信するテキスト ファイルの制御コードを残す

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送方法を設定する

 バイナリ ファイルを送る

 バイナリ ファイルを受信する

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 テキスト ファイルを表示する

 クリップボードに文字をコピーする

 クリップボードの内容を送信する

 選択した文字をホスト コンピュータに送る

 すべてのテキストを選択する

 バッファをクリアする

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの動作

 情報の印刷

 受信した内容を印刷する

 選択したテキストを印刷する

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 端末モードを設定する

 画面の桁数を設定する

 フォントを選ぶ

 別の言語の文字で表示する

 漢字シフトコードを設定する

 ７ビット転送時のＳＩ／ＳＯ制御を有効にする

 スクロール バーを表示する

 バッファの行数を設定する

 特殊なキーの機能を設定する

 ファンクション キーに文字列を割り当てる

 ファンクション キーを使用する

 ファンクション キーの表示を切り替える

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

 ホスト コンピュータとの接続を切る

 ターミナル ファイルを保存する

 ターミナルを終了する

コマンド

 ターミナルのコマンド


ターミナルのヘルプ

目的

 接続の開始

 テキスト ファイルの転送

 バイナリ ファイルの転送

 ターミナル ウィンドウのテキストの操作

 情報の印刷

 オプション機能

 接続の終了

コマンド

 ターミナルのコマンド

 [ファイル]メニューのコマンド

 [編集]メニューのコマンド

 [電話]メニューのコマンド

 [設定]メニューのコマンド

 [転送]メニューのコマンド