Copyright: (c) Arcada Software Inc.


目次

はじめに

機能と特徴

必要なシステム構成

インストレーション

Backup Basics の開始

メニュー バー

選択バー

画面下部の表示項目

エラー メッセージ


はじめに

Backup Basics for Windows は、ワークステーションを対象とするハイパフォーマンスな次世代のデータ保存用ソフトウェアです。Backup Basics は Microsoft Windows の下で動作するように設計され、シングル ユーザー用のデータバックアップ とリストア処理のためのシンプルな操作環境が提供されます。Windows のグラフィカル ユーザー インタフェース (GUI)を使用することにより、マウスをクリックするだけでローカル ドライブのデータを管理することができます。


機能と特徴

Windows ベースの操作性	プルダウン メニュー、アイコン、アイコン選択バーを使用した操作。グラフィカルなディレクトリー ツリーの表示によってドライブやディレクトリー を簡単に移動でき、ソフトウェア操作のためのファイル選択を直感的に行うことができます。
オンライン ヘルプ	状況に応じたヘルプが提供されます。
バックグラウンド動作	バックグラウンドで動作できるため、ユーザーは同時に他のアプリケーション プログラムを使用することができます。
処理経過と概要の統計情報	すべてのテープ処理における、処理過程の統計情報を提供します。
ログ ファイル	バックアップされたファイルやテープ処理中に発生したエラー、要約情報などが格納されます。
3 種類のバックアップ方法	3 種類のバックアップ方法 (ノーマル、差分、インクリメンタル) があり、すべてのファイルをバックアップすることもできますし、新たに作成されたファイルや変更されたファイルのみをバックアップすることもできます。これらを使用して、データを効率よく、安全に管理することができます。
ハイ パフォーマンスなディスクベースのカタログ	テープ ディレクトリー情報をハード ディスクに格納することにより、テープを操作することなく、素早く簡単にアクセスすることができます。
高速ファイル アクセス (FFA)	1/4 インチ、8mm、4mm (DAT) テープ ドライブの処理においては、独自機能の長所が有効に働きます。 FFA によってテープのファイルを素早く検出でき、その結果、リストアやベリファイ処理に必要な時間を短縮できます。


必要なシステム構成

次の項目をクリックすると、Backup Basics を動作させるために必要な最小限の構成を表示します。

関連項目

 必要なソフトウェア構成

 必要なハードウェア構成


必要なソフトウェア構成

MS-DOS または PC-DOS、バージョン 3.1 以降

Microsoft Windows、バージョン 3.0 以降


必要なハードウェア構成

80386 あるいは 80486 プロセッサを搭載し、スタンダード モードまたはエンハンスト モードで動作するISA、EISA、Micro Channel Architecture のシステム

2 MB 以上の RAM - コンベンショナル メモリー 640 KB、XMS メモリー 1024 KB

2 MB 以上の空き領域があるハード ディスク ( バージョン 3.x がインストール済みのもの)

解像度 640 x 350 の EGA カラー、あるいは解像度 600 x 400 の VGA カラーまたはグレー スケール

Microsoft Windows バージョン 3.x でサポートされているプリンタ (オプション - ログ ファイルをプリントするときだけ必要)

マウスなどのポインティング デバイスがあると操作が楽ですが、必須ではありません。


インストレーション

テープ ドライブがインストールされていない場合、ソフトウェアをインストールする前にテープ ドライブをインストールしなければなりません。ハードウェア インストレーションの手順は、テープ ドライブに付属しているマニュアルを参照してください。

Backup Basics ソフトウェアには、システムへのソフトウェアのロードと Windows のプログラム グループを自動的にセットアップするインストレーション (セットアップ) プログラムが含まれています。

注意	Backup Basics for Windows をインストールしたり使用するためには、Windows がスタンダード モードまたはエンハンスト モードで動作していなければなりません。

重要    Windows がスタンダード モードで動作し、Backup Basics が動作中に DOS 互換ボックスへ入った場合には、予期せぬ結果が発生することがあります。

関連項目

 フロッピー ディスクのバックアップ コピーを作成

 ソフトウェアが組み込まれるディレクトリー

 Backup Basics のインストール


フロッピー ディスクのバックアップ コピーを作成

Backup Basics のインストールを開始する前に、Backup Basics フロッピー ディスクのコピーを作成してください。Windows のファイル マネージャで [フロッピー ディスクのコピー] コマンドを使用するか、あるいは DOS プロンプトで DISKCOPY コマンドを使用してください。オリジナル ディスクは安全な場所に保管し、インストレーションにはコピーを使用してください。


ソフトウェアが組み込まれるディレクトリー

プログラムをデフォルトでインストールすると、以下に示す 1 つのディレクトリー (BASICS) と 3 つのサブ ディレクトリーが作成されます。

ディレクトリー／サブ ディレクトリー	内容
\BASICS	1 個のサブ ディレクトリー、WIN
\BASICS\WIN	2 個のサブ ディレクトリー、DATA と CATALOG
\BASICS\WIN\DATA	Backup Basics のデータ ファイル
\BASICS\WIN\CATALOG	Backup Basics のカタログ ファイル
各ディレクトリーの名前を入力するためのボックスが表示されます。デフォルト名 (BASICS、WIN、DATA、CATALOG) のままにすることもできますし、独自の名前に変更することもできます。


Backup Basics のインストール

Backup Basics ソフトウェアのインストールは、以下の手順で行ってください。

1	Backup Basics フロッピー ディスクをディスク ドライブ (この例ではドライブ a: を使用) に挿入します。
2	Windows プログラム マネージャの [ファイル] メニューをクリックします。
3	[ファイル名を指定して実行] をクリックします。
4	コマンド ライン ボックスで、Backup Basics フロッピー ディスクを挿入したドライブ名、コロンに続いて setup と入力します。 例： a:setup
5	[ OK ] をクリックします。
6	インストレーションのオプションを選択します。Backup Basics のみ、 Backup Basics ドライバのみ、あるいはその両方をインストールのいずれかを選択できます。
7	実行ファイル、データ ファイル、カタログ ファイルが組み込まれるディレクトリー名の入力を要求されます。 ソフトウェアが組み込まれるディレクトリーを参照してください。
8	実行ファイルを組み込む場所にすでに Backup Basics が存在している場合、データ ファイルだけをインストールするかを問われます。[はい] と答えた場合、.INI ファイルと EXCLUDE.RSS ファイルだけがインストールされます。古いバージョンの Backup Basics が存在していないか調べるため、実行ファイルの格納先がスキャンされます。 重要  Backup Basics for DOS がインストールされているディレクトリーと同じ場所に Backup Basics for Windows を組み込む場合、Backup Basics for Windows のファイル名と同じ名前を持つものは、書き換えられてしまいます。Backup Basics for Windows のインストールでは、デフォルトのディレクトリー／サブ ディレクトリー名を使用することを勧めます。
9	Windows プログラム マネージャに追加されるプログラム グループの名前を問われます。既に存在するものを指定した場合、グループを入れ替えるか、あるいは Backup Basics のアイテムを追加するかを問われます。
10	Windows 3.0 が動作している場合、SYSTEM.INI ファイルを変更するかどうかを問われます。Backup Basics を使用するには、アップデートされた VDMAD.386 ドライバを SYSTEM.INI ファイルに登録しなければなりません。No を選んだ場合は、自分自信で SYSTEM.INI ファイルを変更しなければなりません。
11	Yes をクリックして README ファイルを表示します。 注意 このファイルは、必ず読んでください。このファイルには、マニュアルが印刷された後に変更された情報が含まれています。

プログラム グループには、以下に示す Backup Basics の項目が含まれます。

Backup Basics	アプリケーション プログラム
DRIVERS.TXT	README ファイル
READEME.TXT	README ファイル

Windows ディレクトリーに BEWINS.INI ファイルが組み込まれます。

[キャンセル] ボタンをクリックすると、いつでもセットアップ プログラムを終了することができます。インストレーションが完了したら、インストレーションが成功したことを示すダイアログ ボックスが表示されます。README.TXT ファイルを表示することもできます。


Backup Basics の開始

Backup Basics を開始するには、プログラム マネージャで Backup Basics アイコンをダブルクリックします。

最初にソフトウェアを起動したとき (あるいは BEWINS.INI ファイルが見つからなかったとき) には、使用しているコントローラを Backup Basics に指示しなければなりません。コントローラを指定するためのウィンドウが表示されます。

このダイアログ ウィンドウの [キャンセル] をクリックした場合、以下のメッセージが表示されます。

1.  選択したコントローラ フィールドのすぐ横にある矢印ボタンをクリックします。

2.  コンピュータにインストールされているコントローラをクリックします。

3.  [保存] をクリックしてウィンドウを終了します。

Backup Basics を開始すると、ソフトウェアはシステムに接続されているテープ ドライブをチェックします。ソフトウェアがハードウェアのチェックを行っている間、ウィンドウの下部にあるステータス バーにメッセージが表示されます。

ソフトウェアの初期化が終了すると、ディスク ドライブ ウィンドウが開きます。ディスク ドライブ ウィンドウには、すべてのローカル ハード ドライブのアイコンが表示されます。

ステータス バーに Ready メッセージが表示されると、次の操作を開始することができます。バックアップ以外の操作を行う場合は、必要ならば ディスク ドライブ ウィンドウを閉じたり、アイコン化してもかまいません。


メニュー バー

Backup Basics を開始すると、画面の最上部にメニューバーが表示されます。メニューバーにより、Backup Basics の諸機能を使用することができます。メニューを表示するには、メニュー名をクリックします。

以下の項目をクリックすると、メニューバーのコマンドに関する情報が表示されます。:

関連項目

操作メニュー

ウィンドウメニュー

ヘルプメニュー


 操作メニュー

操作メニューには、Backup Basics ソフトウェアの主要な機能が含まれています。

バックアップ	選択されたファイルを、ディスクからテープへコピーします。
リストア	選択されたファイルを、テープからディスクへコピーします。
テープのカタログ	テープ全体を読み出し、テープのカタログ情報 (バックアップセットやディレクトリーとファイルの情報) をディスク上のカタログに追加します。
カタログのメンテナンス	カタログに登録されているすべてのテープの一覧を表示し、カタログ作成されたテープを全体から部分へ変換します。[カタログのメンテナンス]により、ディスク上のカタログからテープを削除することもできます。
テープの巻き直し	テープ全長を一旦巻き取り、高速に巻き戻してテープのテンションを均一にすることを、テープドライブに指示します。4mm や 8mm のテープドライブに対しては、この操作は必要ありません。
テープ内容の消去	データと機密情報を、テープから削除します。
Backup Execについて	Backup Exec ソフトウェアに関するアップグレード情報を表示します。
終了	Backup Basics ソフトウェアを終了します。


ウィンドウメニュー

このメニューを使用して、ウィンドウを表示する方法を指定できます。メニューをドロップダウンしてアイコン化されたウィンドウを選択し、それを開くこともできます。 (チェックマークにより現在開いているウィンドウを示します。)

重ねて表示	開いている各ウィンドウを、タイトル バーが見えるように重ねて表示します。
並べて表示	開いている各グループ ウィンドウのサイズを調整し、隣り合うように並べて表示します。
最新の状態を表示	アクティブなウィンドウの内容を再表示します。
すべて閉じる	アプリケーション ウィンドウ以外のすべてのウィンドウを閉じます。ディスク ドライブ ウィンドウや Tapes ウィンドウは、ウィンドウ アイコンになります。
アイコンの整列	表示されているすべてのウィンドウ アイコンを整列させます。


ヘルプメニュー

オンラインヘルプを開始します。

目次	種別ごとにグループ分けされたヘルプ項目の一覧を表示します。
キーボード	キーボードコマンドとその機能の一覧を表示します。
コマンド	各マニュアルコマンドの一覧を表示し、その機能を説明します。
プロシージャ	ソフトウェアの使用方法をステップ バイ ステップで解説します。
ヘルプの使い方	ヘルプ機能を使用する方法を説明します。
Backup Basicsについて	製品のバージョンに関する情報を表示します。


選択バー

選択バーは画面上部のメニューバーの下に表示されます。

選択バーには、クリックによって以下の操作を行うことができるボタンが含まれています。

バックアップ	バックアップを開始するボタンです。[バックアップ]は、選択されたファイルを、ディスクからテープへコピーします。
リストア	リストアを開始するボタンです。[リストア]は、選択されたファイルを、テープからディスクへコピーします。
巻き直し	テープ全長を一旦巻き取り、高速に巻き戻してテープのテンションを均一にすることを、テープドライブに指示します。4mm や 8mm のテープドライブに対しては、この操作は必要ありません。
消去	データと機密情報を、テープから削除するためのボタンです。
オプション	Backup Exec for Windows に関するアップグレード情報を表示します。 .
終了	Backup Basics ソフトウェアを終了します。


画面下部の表示項目

Backup Basics を開始すると、画面下部にドライブとテープのアイコンが表示されます。これらのアイコンをクリックすると、ディスク ドライブ ウィンドウや テープウィンドウが表示されます。ディスク ドライブ ウィンドウを閉じると、ディスク ドライブのアイコンが画面下部に表示されます。同様に、テープ ウィンドウを閉じると、テープ アイコンが画面下部に表示されます。

Backup Basics ウィンドウの下部には、ステータス バーが表示されます。ここには、Backup Basics のステータスに関するメッセージが表示されます。


エラー メッセージ

以下にエラー メッセージと、その原因を解決するための方法を示します。以下の方法でもエラーが解決しない場合や、以下に示したエラー以外の問題が発生した場合には、製品を購入したディーラーに連絡してください。

表示	問題点	解決方法
ハードウェア エラーが検出されました。この問題を解決するためのすべての試みは失敗しました。Backup Basics を終了してください。処理を継続するのは危険です。	Backup Basics を終了しなければならないエラーが発生しました。	一旦 Backup Basics を終了して、Backup Basics を再開します。
ハードウェア エラーが検出されました。ハードウェアのテストを行って問題の原因を追求しますか？	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	テープ ドライブの接続をチェックし、[はい] と応答してハードウェアをテストします。
ドライブが応答しません。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	テープ ドライブの接続をチェックし、[はい] と応答してハードウェアをテストします。
除外スクリプトEXCLUDE.RSSが検出できません。	何らかの理由で EXCLUDE.RSS ファイルが削除されています。	EXCLUDE.RSS ファイルを新たに作成するか、Backup Basics for Windows ソフトウェアを再インストールしてください。
[ファイル名]の致命的エラー。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
[ファイル名] のテープ フォーマットは不正です。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
[ドライブ名] で指定されたテープにおける転送エラーが発生しました。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
ファイル名が正しくありません。	ファイル名に DOS で使用できない文字が含まれています。 DOS のマニュアルを参照してください。	ファイル名を正しく入力します。
[ファイル名] の指定が正しくありません。	ファイル名に DOS で使用できない文字が含まれています。 DOS のマニュアルを参照してください。	ファイル名を正しく入力します。
テープが次の操作に不適切なものです。	ロードされているテープは、マルチ テープ ファミリーのものではありません。	正しいテープを入れてください。
ファイル ハンドルの数が不足しています。	システムで開いているファイルが多すぎます。	いくつかのファイルを閉じるか、一旦 Backup Basics と Windows を終了して CONFIG.SYS ファイルの FILES= ステートメントの値を増やし、コンピュータをりスタートして再度試してください。
テープの順番が間違っています。このテープ ファミリーの 1 本を入れてください。	このテープはマルチ テープ ファミリーの 1 部であり、ロードしたテープは順番が間違っています。	テープを取り出し、正しいテープを入れてください。
[ドライブ名] で指定されたテープの処理エラー。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
パス名にドライブ指定文字を含めることはできません。	パス名にドライブ指定文字 (例えば、 c:、d:、g: 等) が含まれています。	ドライブ指定文字を取り除き、再度試してください。
パス名にファイル名を含めることはできません。	パス名にファイル名が含まれています。	ファイル名を取り除き、再度試してください。
[デバイス名] で選択されたものが、操作できません。	選択されたデバイスは使用できません。	問題を取り除き、再度試してください。
[ドライブ名] で指定されたテープは認識できません。	Backup Basics はこのテープを読み出せません。Backup Basics と互換性を持っていないソフトウェアで作成された可能性があります。	他のテープを入れるか、このテープを消去してください。
[ドライブ名] で指定されたテープは認識できず、読み出せません。	Backup Basics はこのテープを読み出せません。Backup Basics と互換性を持っていないソフトウェアで作成された可能性があります。	他のテープを入れるか、このテープを消去してください。
ドライブ内の テープはカタログから削除できません。	テープ ドライブにロードされているため、カタログからテープを削除することができません。	テープをテープ ドライブから取り外して、カタログからテープを削除します。
このプログラムを実行するには Microsoft Windows が必要です。	Windows 環境の外部でプログラム をインストールしようとしています。	Backup Basics for Windows は、Windows プログラム マネージャを使用してインストールしなければなりません。 Backup Basics のインストールを参照してください。
カタログの作成が完了していません。	バックアップ セットのカタログ作成は完了していません。バックアップ セットが複数のテープにまたがっているか、またはカタログ作成が完了する前に中断されています。	バックアップ セットのカタログを、再度作成してください。
表示する前にこのセットのカタログを作成しなければなりません。	このテープのカタログは、部分的に作成されています。	テープ全体のカタログを作成してください。
表示する前にこのセットのカタログを作成しなければなりません。.	このテープのカタログは、部分的に作成されています。	テープ全体のカタログを作成してください。
[ファイル名] で指定されたファイルを開けません。	Backup Basics が、バックアップ処理中にファイルのオープンに失敗しました。	いくつかのファイルを閉じるか、一旦 Backup Basics と Windows を終了して CONFIG.SYS ファイルの FILES= ステートメントの値を増やし、コンピュータをりスタートして再度試してください。
[ドライブ名] 内のテープを読み出せません。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
[ドライブ名] 内のテープに書き込めません。	Backup Basics はテープ ドライブにアクセスできません。	Backup Basics を終了してテープ ドライブの電源を OFF にし、テープ ドライブの接続をチェックしてください。その後テープ ドライブの電源を ON にして Backup Basics を再開します。
[ファイル名]で指定されたファイルの予期しない位置で、バックアップ セットが終了しました。	バックアップが完了する前に中断されたものです。	再度バックアップ操作に戻ってください。
警告！テープの順番が間違っています。	マルチ テープを使用しているときに、順番の間違っているテープをロードしました。	テープを取り出し、正しい順番のテープを入れてください。
警告！テープ # [番号] の順番が間違っています。	このテープはマルチ テープ ファミリーの一部分であり、ロードしたテープは順番が間違っています。	テープを取り出し、正しいテープを入れて再度試してください。
順番の間違っているテープでカタログを作成しようとしています。	このテープはマルチ テープ ファミリーの一部分であり、ロードしたテープは順番が間違っています。	テープを取り出し、正しいテープを入れて再度試してください。


用語解説

Backup Basics ドライバ

EXCLUDE.RSS

アイコン

インクリメンタル

グラフィカル ユーザー インタフェース (GUI)

コントローラ

差分

状況に応じたヘルプ

ステータス バー

ノーマル

ハードウェア エラー

バックアップ

バックアップ セット

リストア


バックアップ

バックアップとは、テープなどの信頼性のあるメディアにワークステーション上のファイルをコピーし、格納する過程です。


Backup Basics ドライバ

Backup Basics ドライバは、コントローラとテープ ドライブに対応しています。これは、Backup Basics ソフトウェアと一緒に提供されます。


バックアップ セット

テープにひとまとめにして格納されたディレクトリーやファイルのグループです。


状況に応じたヘルプ

状況に応じたヘルプによって、使用しているウィンドウや処理中の状況に対応した情報が提供されます。<F1> キーを押すか、最前の [ヘルプ] ボタンをクリックして、状況に応じたヘルプにアクセスします。


コントローラ

コントローラはワークステーションとテープ ドライブを接続し、これら 2 つのハードウェアが相互に情報を受け渡す方法を決定します。


差分

差分バックアップには、最後のノーマル バックアップ以降に変更されたファイルや作成されたファイルのみが含まれ、ファイルのアーカイブ フラグには影響しません。


EXCLUDE.RSS

Backup Basics の処理から除外されるファイルのリスト。


グラフィカル ユーザー インタフェース (GUI)

コンピュータ画面上に情報を表示するために Windows で使用されている手段。このインターフェースはテキスト ベースではなくグラフィック ベースで行われ、アイコンを使用して情報にアクセスすることができます。


ハードウェア エラー

ハードウェア エラーは、ワークステーションあるいはテープ ドライブそのものに問題がある場合に発生します。


アイコン

アイコンとは、Windows においてアプリケーションやその他の機能を表現した小さな絵です。マウスでアイコンをクリックして、アプリケーション をアクティブにしたり、アイコンに対応する機能を使用することができます。


インクリメンタル

インクリメンタル バックアップには、最後のノーマル バックアップ以降に変更されたファイルや作成されたファイルのみが含まれ、各ファイルのアーカイブ フラグには“バックアップ済み”が設定されます。


ノーマル

ノーマル バックアップには、デバイス上のすべてのファイルが含まれ、各ファイルのアーカイブ フラグには“バックアップ済み”が設定されます。


リストア

リストアとは、テープにバックアップされたファイルが読み出され、ワークステーションのディスクに再度格納される過程です。


ステータス バー

システムの現在ステータスやその他の情報を表示するために画面の下部に表示されるバーです。


ディスクのコピーには、[フロッピー ディスクのコピー]コマンドを使用してください。インストレーションにはオリジナル ディスクではなくコピーを使用してください。