00000  10  34
06800  49  350
06830  365  647
06840  664  904
11002  921  1439
11003  1454  1630
11004  1645  1677
11005  1694  1726
11006  1741  1998
$$$

$00000
\n
ﾍﾙﾌﾟはありません。
$$$

$06800
\n
ﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞをﾛｰﾄﾞできませんでした。
\n
お薦めする作業:
\n
推奨される最小512Kのｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾒﾓﾘがあるかどうかを
ﾁｪｯｸしてください。
\n
ｿﾌﾄｳｪｱが正しくｲﾝｽﾄｰﾙされているか、また破壊されていないかを
確認してください。
\n
問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄに
ご連絡ください。
$$$

$06830
\n
ｻﾎﾟｰﾄされている制御ｶｰﾄﾞの存在を確認できませんでした。
この状況はI/Oｱﾄﾞﾚｽの衝突によって引き起こされていると思われます。
\n
お薦めする作業:
\n
ｶｰﾄﾞのI/Oｱﾄﾞﾚｽｼﾞｬﾝﾊﾟを他の設定に変更してください。
\n
問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄに
ご連絡ください。
$$$


$06840
\n
DETDRIVR.DVRﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞをﾛｰﾄﾞできませんでした。
\n
お薦めする作業:
\n
Backup Basicsが正しくｲﾝｽﾄｰﾙされていて破壊されていないことを
確認してください。
\n
問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄに
ご連絡ください。
$$$


$11002
\n
Backup Basicsｿﾌﾄｳｪｱが、ﾃｰﾌﾟｺﾝﾄﾛｰﾗに接続されているﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞを
認識できませんでした。
\n
お薦めする作業:
\n
推奨される最小512Kのｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾅﾙﾒﾓﾘがあるかどうかを
ﾁｪｯｸしてください。
\n
ﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞが差し込まれていて、電源が入っているか確認してください。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀの起動時にﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞの電源が入らない場合は、
ASPIﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞはその接続ﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞを認識できません。
\n
そのﾃｰﾌﾟﾄﾞﾗｲﾌﾞが正しくｺﾝﾋﾟｭｰﾀに接続されているか確認してください。
\n
問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄに
ご連絡ください。
$$$

$11003
\n
Backup BasicsｿﾌﾄｳｪｱがASPIﾏﾈｰｼﾞｬを見つけられませんでした。
\n
お薦めする作業:
\n
CONFIG.SYSﾌｧｲﾙに、そのASPIﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞ用の"DEVICE="があるか
確認してください。例えば:
$$$

$11004
\n
\t\tDEVICE=C:\ASPI4OS2.SYS
$$$


$11005
\n
\t\tDEVICE=C:\ASPI4DOS.SYS
$$$

$11006
\n
この行が存在する場合は、そのﾃﾞﾊﾞｲｽﾄﾞﾗｲﾊﾞﾌｧｲﾙが指定されているﾄﾞﾗｲﾌﾞと
ﾊﾟｽに存在するか確認してください。また、そのASPIｺﾝﾄﾛｰﾗが正しくｲﾝｽﾄｰﾙ
されているかも確認してください。
\n
問題が解決しない場合は、最寄りの販売店またはﾃｸﾆｶﾙｻﾎﾟｰﾄに
ご連絡ください。
$$$

