Copyright: Copyright(c) 1995, IMPRESS


HOME

　ベンチマークプログラム

　各種ベンチマーク、システム情報表示ソフトウェアです。

　　 株式会社メルコ メルコベンチマーク

　　 株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ

　　 株式会社 アイ・オー・データ機器 Topic for Windows Ver 1.04

　　 WHATIDE

　　 PFM486 Ver.1.77H 評価版


　株式会社メルコ メルコベンチマーク

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\MELCO

 作者  株式会社メルコ

 内容

本プログラムは、日頃から御使用になっている周辺装置がどれぐらいのパフォーマンスを持っているかを測定します。測定結果によって、あなたのマシンのどの部分が優れているか、また、どの部分が劣っているのかを調べることができます。新しい周辺装置を接続する場合、又は周辺装置を交換する場合、新しい周辺装置を接続する前に本プログラムによって性能を測定しておき、接続後にどれくらいパフォーマンスが向上するのかを見るようにするとよいでしょう。

注意:Window95をご使用の場合、測定中にキーボードおよびマウスは使用しないでください。


PFM486 Ver.1.77H 評価版

 収録ディレクトリ  DISC1:\BENCH\PFM_177H

 作者  第三京浜 氏

 内容

PFM486 は 386 以降の x86 CPU を使った PC の外部メモリ性能を測定するソフトウエアです。


　WHATIDE

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\WHATIDE

 作者  Tom Warren 氏

 内容

WHATIDEはDOS上でIDEのハードディスクの情報を表示します。シリンダー数、ヘッド数、1トラックあたりのセクタ数、セクタバッファサイズ、一回の割り込みにおけるセクタ数(ブロックモード)とECCバイト数を表示します。


　株式会社 アイ・オー・データ機器 アプリベンチ

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\IODATA\WKAPB

 作者  株式会社 アイ・オー・データ機器

 内容

アプリベンチはWindows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するベンチマークです。アプリケーションを使用してベンチマークをとるため、チューニングを行う場合に実際の使用時にどれだけ速度が向上するのかが、比較的わかりやすくなっています。またWindows 95上のアプリケーションを使用して測定するため、異なるアーキテクチャのマシンでも平等に評価できます。 もちろん処理速度だけでWindows 95マシンを評価することはできませんが、Windows 95マシンのチューニングや買い替えの時に、掛る費用と効果を事前に把握する参考資料としてご利用ください。

 各測定項目の得点はスタンダードマシンでの処理時間(以下スタンダードタイムという)を 10000点 とし、半分の時間で処理ができた場合は得点が２倍になります。そのため値段の高いマシンや最新のマシンなどのカタログスペックの良いマシンが必ずしも良い点数になるとは限りません。
 総合得点は、各測定項目の得点をスタンダードタイムで重み付けした加重平均で求めています。

測定項目：電卓でベンチマーク、メモ帳でベンチマーク、ペイントでベンチマーク、全項目


　株式会社 アイ・オー・データ機器 Topic for Windows Ver 1.04

 収録ディレクトリ　DISC1:\BENCH\IODATA\TOPICWIN

 作者  株式会社 アイ・オー・データ機器

 内容

このプログラムはWindows 3.1専用です。Windows 95では動作しません。

株式会社 アイ・オー・データ機器提供のベンチマークプログラムです。現在使用している Windows システムのパフォーマンスを測定したり、機能の有無を検査をします。

測定項目：グラフィック、デジタルビデオ、メモリ、ディスクドライブ、プロセッサ、オーバーオール、サウンド


WinBench 96

 収録ディレクトリ  DISC1:\BENCH\WINBENCH

 作者  Ziff Davis Publishing Company

 内容

Ziff Davis Puiblishing Companyによるベンチマークプログラムです。CPUやDISKを含む8項目のベンチマークをとることができます。