Copyright: Copyright (c) 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.


Version and Copyright Notices
VeRsIoN=2.10  Novell Client 32 Installation Help

CoPyRiGhT=(c) Copyright 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.


ADMIN.CFGファイル

これは、Adminのデフォルトの環境設定ファイル例です。

コピー元:

CD-ROM:　NIHONGOフォルダ

フロッピーディスク:　セットアップフロッピーディスク

コピー先:　\NOVELL\CLIENT32


AUTOEXEC.BATファイル

Client 32*でモジュールをロードする場合、通常はAUTOEXEC.BATファイルを使用しません。しかし、16ビットODILANドライバを使用している場合、必要なモジュールはAUTOEXEC.BATファイルを使用してロードします。次に、16ビットODILANドライバに必要なAUTOEXEC.BATファイル内の指定列を示します。

C:\NOVELL\NWCLIENT\LSL.COM -C=C:\NOVELL\NWCLIENT\NET.CFG

C:\NOVELL\NWCLIENT\N16ODI.COM

C:\NOVELL\NWCLIENT\NESL.COM

C:\NOVELL\NWCLIENT\NE2000.COM


ネームスペースの追加に関するメモ

ADD NAME SPACEコマンドを使用してネームスペースを1回だけボリュームに追加する必要があります。

ネームスペースを追加したボリュームをマウントするたび（たとえば、サーバを起動するたび）に、対応するネームスペースモジュールが自動ロードされます。したがって、AUTOEXEC.NCFファイルにADD NAME SPACEコマンドを入れる必要はありません。


TCP/IPサポートの追加

重要:　TCP/IPを正しく設定するには、Windows** 95**のCABファイルにアクセスする必要があります。

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［追加］を選択してください。

3.	［プロトコル］を選択してください。

4.	［追加］を選択してください。

5.	［Microsoft］を選択してください。

6.	［TCP/IP］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	ネットワークに合わせてTCP/IPプロトコルを環境設定します。

9.	［OK］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Adminのデフォルト

概要

ADMIN.CFGファイルに環境設定のデフォルト値を指定すると、Client 32*を簡単にインストールできます。この環境設定方法は、NET.CFGの構文に慣れている管理者がClient 32のインストールと環境設定を同時に行う場合で、システムポリシーエディタを使用できない環境設定が必要というときに適しています。

［Admin Defaults］オプション

ADMIN.CFGファイルの第1行目には「Admin Defaults」と表示されているはずです。これは、Adminのデフォルトの新しい環境設定オプションです。このオプションのパラメータはOVERWRITEとVERSIONです。

OVERWRITEパラメータ

OVERWRITEパラメータの値は［TRUE］と［FALSE］です。［TRUE］では、ADMIN.CFGファイルのすべての環境設定がレジストリに書き込まれます。［FALSE］では、ADMIN.CFGファイルの環境設定がレジストリに存在しない場合だけ書き込まれます。

VERSIONパラメータ

VERSIONパラメータは［0］～［4］,［294］,［967］,［295］の数値です。この値がレジストリに保存されているADMIN.CFGバージョン値より大きい場合、ADMIN.CFGファイルの環境設定がレジストリに書き込まれ、この数値が新しいバージョン番号として保存されます。ADMIN.CFGバージョン値以下の場合、この値は書き込まれず、レジストリの設定は変更されません。Client 32を初めてインストールする場合、バージョン番号はレジストリに設定されていません。この場合、バージョン番号を含むAdminのデフォルトがレジストリに書き込まれます。

Adminのデフォルト例

Admin Defaults

Overwrite = false

Version = 0

メモ

ADMIN.CFGファイルは、Client 32をインストールするのに使用するSETUP.EXEファイルと同じフォルダになければなりません。

ADMIN.CFGファイルで指定できる環境設定については、NWCFG95.HLPファイルのAdminのデフォルトパラメータを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ACU(Automatic Client Upgrade)の内容

ACU(Automatic Client Upgrade)の概要

ACUの概要

ユーザに表示されるダイアログボックス

ACUの機能

ACUインストールフォルダの作成

ログインスクリプトの修正

MSのNetWareネットワーククライアントの使用

強制アップグレード

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ACU(Automatic Client Upgrade)の概要

はじめに

ノベルのACU（ACU Automatic Client Upgrade）は、NetWare* Client* 32* for Windows** 95**ソフトウェアを自動的にアップグレードします。ACUは、ネットワーク管理者がログインスクリプトで指定した手順を実行し、ログイン時にクライアントを自動的にアップグレードします。また、MSのNetWareネットワーククライアントもアップグレードします。ACUは、NETXプログラムやVLM*プログラムでは使用できません。

ACUを使用するには、管理者が最初にNetWare Client 32 for Windows 95インストールファイルとWindows 95インストール.CABファイルをフォルダに入れます。クライアントのログイン中は、このフォルダからこれらのファイルを読み出すことができます。管理者は次にこのフォルダからACUを実行する手順を、ログインスクリプトに追加します。アップグレードの必要がない場合、クライアントログインが通常どおりに実行されます。しかし、ワークステーションのクライアントバージョンがサーババージョンと異なる場合、新しいファイルが存在することを示すダイアログボックスが表示されます。クライアントソフトウェアをアップグレードする場合は［続行］オプションを、アップグレードをキャンセルする場合は［キャンセル］オプションを選択します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ケーブリングに関するメモ

ケーブリング要件については、ネットワークボードメーカーのマニュアルを参照してください。

トークンリングネットワークボードでは、クライアントソフトウェアを実行する前にMAUにケーブルを接続しなければなりません。接続しないと、トークンリングLANドライバはロードされません。


READMEファイルが表示されない場合

［READMEの表示］を選択すると、Windows**はC:\NOVELL\CLIENT32\README.TXTファイルを開こうとします。Client 32*のREADME.TXTファイルがこのパスにない場合、README.TXTファイルを検索してください。


インストールオプションの変更

1.	［インストールオプション］を選択してください。

2.	必要なインストールオプションを設定してください。

3.	［OK］を選択してください。

メモ

ここで多くのオプションを設定しておくと、サーバからWindows** 95**とClient 32*をインストールするときに設定を省略できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


MSBATCH.INFのチェック

次のMSBATCH.INFファイルのキーを、INFインストールプログラムが生成するキーと比較してください。選択された行のどれかが異なる場合、ヘルプファイルの選択された行をクリックし、指定の意味を説明しているメモを読み、必要に応じてMSBATCH.INFファイルを変更してください。

メモ

MSBATCH.INFパラメータについての詳細は、『Microsoft** Windows** 95**リソースキット』を参照してください。

インストール時にClient 32のプロパティの値を自動的に設定するには、ADMIN.CFGファイルを使用します。

例

[Setup]

Express=1

EBD=0

DevicePath=0

[Network]

ComputerName=Sample

Workgroup="Sample Group"

Description="Computer"

Protocols=NWLINK, NOVELLIPX32

Clients=NOVELL32

IgnoreDetectedNetCards=1

NetCards=*PNP8300

[MSTCP]

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare Client 32 for Windows 95のヘルプ

概要

変更点と追加点

Client 32*のインストール

README

インストール

Client 32の環境設定

環境設定

Client 32の使用

トラブルシューティング

ヒント

ネットワークの使用

ヘルプの印刷

告示

商標

保証

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Clients=NOVELL32

INFインストールプログラムがこの行を追加します。他のクライアントはすべて削除します。


ComputerName=Sample

Windows** 95**ではこの値が必要ですが、Client 32*では使用しません。 ただし、MS**のNetWareネットワーククライアントが提供するピアツーピアのネットワークを使用している場合は、コンピュータ名（ComputerName）で各ワークステーションを識別する必要があります。


Client 32の環境設定

1.	（場合によって実行）コントロールパネルの［ネットワーク］が表示されない場合、 [image] をクリックして表示してください。

2.	［Novell NetWare Client 32］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	次のプロパティが正しく設定されているかどうか確認してください。

優先サーバ

ネットワークにバインダリ接続する場合、最初に接続するNetWare*サーバを指定します。

優先ツリー

ネットワークにNDS*接続する場合、接続先のディレクトリツリーを指定します。

ネームコンテキスト

ネットワークにNDS*接続する場合、ディレクトリツリー内のユーザオブジェクトの位置またはコンテキストを指定します。たとえば、MARKETING組織のMNGT部門にネームコンテキストを設定するには、次のように入力します。

OU=MNGT.O=MARKETING

5.	［OK］を選択してプロパティの変更結果を保存してください。

6.	［OK］を選択してコントロールパネルの［ネットワーク］を終了し、変更結果を保存してください。

メモ

Client 32の環境設定についての詳細は、環境設定の概要を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


TCP/IPサポートの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［TCP/IP］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	必要に応じて変更してください。

5.	［OK］を選択してください。

6.	［OK］を選択してください。

メモ

 ネットワークに合わせてTCP/IPプロトコルを環境設定します。NetWare*/IP*では、手作業でまたはDHCPを使用してDNSを環境設定しなければなりません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


リアルモード(16ビット)NDISドライバを使用するための環境設定
リアルモード（16ビット）NDISドライバを使用するための環境設定

1.	をクリックして、AUTOEXEC.BATファイルを変更してください。

2.	AUTOEXEC.BATファイルでNET STARTコマンドを実行するようにしてください。

3.	Client 32*がハングアップした場合、Close Behind Ticksパラメータの値を［0］に設定してください。

メモ:　Close Behind Ticksパラメータの値を［0］に設定するとパフォーマンスが低下します。16ビットNDISドライバを使用する場合とClient 32がハングアップする場合だけ［0］に設定してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare Client 32ディレクトリからWindows 95ソースディレクトリへのINFファイルのコピー
使用例

手順2で作成したフォルダがC:\C32TEMPでサーバのインストールパスがF:\WIN95の場合、次のコマンドを使用して.INFファイルをコピーします。

COPY  C:\C32TEMP\*.INF	F:\WIN95

COPY  C:\C32TEMP\*.INF	F:\WIN95\INF

COPY  C:\C32TEMP\*.INF	F:\WIN95\SUWIN


NETDEF.INFのコピー

使用例

ドライブD:を使用してCD-ROMドライブにアクセスする場合に、MSBATCH SetupインストールフォルダがF:\WIN95のとき、次のコマンドを使用してNETDEF.INFファイルをコピーします。

D:

CD \ADMIN\BATCH95\NLS\NIHONGO

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\NETDEF.INF

ATTRIB  -R  F:\WIN95\INF\NETDEF.INF

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\INF\NETDEF.INF

ATTRIB  -R  F:\WIN95\SUWIN\NETDEF.INF

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\SUWIN\NETDEF.INF

ドライブA:を使用してフロッピーディスクからインストールする場合に、MSBATCH SetupインストールフォルダがF:\WIN95のとき、ドライブA:にADMIN2ディスクを挿入してから、次のコマンドを使用してNETDEF.INFファイルをコピーします。

A:

CD \BATCH95\NLS\NIHONGO

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\NETDEF.INF

ATTRIB  -R  F:\WIN95\INF\NETDEF.INF

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\INF\NETDEF.INF

ATTRIB  -R  F:\WIN95\SUWIN\NETDEF.INF

COPY  NETDEF.INF  F:\WIN95\SUWIN\NETDEF.INF

メモ

次に、Client 32*用にNETDEF.INFファイルに行ったおもな変更箇所を示します。

［NETWARE］セクション

変更前

[NETWARE]

00000000=NETWARE3

00032600=NETWARE3

00040000=NETWARE4

変更後

[NETWARE]

00000000=NOVELL32

00032600=NOVELL32

00040000=NOVELL32

［TYPICAL］、［COMPACT］、［PORTABLE］の各セクション（変更した行だけ示してあります）

更新後

NetTrans=NWLINK,NOVELLIPX32

NetClient=NOVELL32

NetWare*/IP*の場合、NetTrans用にNWIPも指定する必要があります。

NetTrans=NWLINK,NOVELLIPX32,NWIP

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


INFファイルのコピー

メモ

Client 32* CD-ROMのADMIN\BATCH95\NLS\NIHONGOフォルダまたはADMIN2フロッピーディスクのBATCH95\NLS\NIHONGOフォルダから.INFファイルをコピーします。コピー先のフォルダにはClient 32のすべてのファイルを入れます。

次のファイルは必ずコピーしてください。

NWCLIENT.INF

NWTRANS.INF

NWLAYOUT.INF

NetWare/IP*をサポートする場合、次のファイルをコピーしてください。

NWIP.INF

SNMPをサポートする場合、次のファイルをコピーしてください。

NWSERV.INF

Client 32ヘルプをWindows** 95**システムヘルプと統合する場合、NWCLIENT.INFファイルを編集し、OEM.CNT行の先頭にあるセミコロン（;）を削除します。ヘルプの統合については、Client 32ヘルプの統合: 概要を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ACUインストールフォルダの作成

ACUを有効にするには、すべてのインストールファイルが保存されているフォルダにクライアントがアクセスする必要があります。これには、管理者が次の作業を行う必要があります。

1.	ACU用のフォルダを作成してください。

2.	すべてのNetWare* Client* 32* for Windows** 95**インストールファイルをACUインストールフォルダにコピーしてください。

3.	拡張子が.CABのすべてのWindows 95インストールファイルをACUインストールフォルダにコピーしてください。

4.	自動アップグレード用にスケジュールされたすべてのクライアントが、ACUインストールフォルダに読み込み権とファイルスキャン権を持っているか確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


MSBATCH.INFの作成
MSBATCH.INFファイルの作成

1.	BATCH.EXEを実行してください。

2.	（オプション）設定情報を入力してください。

3.	ネットワークオプションを削除してください。

4.	インストールオプションを変更してください。

5.	（オプション）オプションのコンポーネントを選択してください。

6.	［Done］を選択してください。

7.	重複しないファイル名（C32BATCH.INFなど）を指定して、MSBATCH Setupインストールフォルダ（F:\WIN95など）に保存してください。

8.	作成したファイルで既存のMSBATCH.INFファイルを置換してください。

a.	既存のMSBATCH.INFファイルから読み込み専用属性を削除してください。

b.	既存のMSBATCH.INFファイルをリネームしてください。

c.	作成したファイルの名前をMSBATCH.INFに変更してください。

例

ATTRIB -R MSBATCH.INF

RENAME MSBATCH.INF MSBATOLD.INF

RENAME C32BATCH.INF MSBATCH.INF

メモ

BATCH.EXEはWindows** 95** CD-ROMのADMIN\NETTOOLS\NETSETUPフォルダにあります。

BATCH.EXEはWindows 3.xまたはWindows 95で実行できます。

BATCH Setup（BATCH.EXE）についての詳細は、『Microsoft Windows 95リソースキット』を参照してください。

MSBATCH.INFファイルは、手動でも作成、変更できます。手動で行う方法については、『Microsoft** Windows 95リソースキット』を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


カスタマイズに関するメモ

［カスタマイズ］を選択すると、コントロールパネルの［ネットワーク］が表示されます。コントロールパネルの［ネットワーク］を使用すると、ワークステーションのカスタマイズに必要な次の操作ができます。

Client 32*の環境設定

オプション機能の設定

ユーザのネットワークアダプタに合わせたLANドライバの変更

リアルモード（16ビット）NDIS**ドライバを使用するための環境設定

次のことに注意してください。

［Novell ODINSUP］を削除しないでください。

［IPX/SPX 互換プロトコル］を削除しないでください。

操作が終わったら、コントロールパネルの［ネットワーク］で［OK］を選択してから、コンピュータを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Description="Computer"

これは、ワークステーションについて記述するオプションのコメントです。Client 32ではこの値を使用しません。


DevicePath=0

.INFファイル用のソースディレクトリパスを追加しません。.INFファイルを探すためにパスにインストールソースディレクトリを追加する場合は、「DevicePath=1」と指定してください。

推奨:　複数のデータベース再構築を避けるため「DevicePath=0」と指定します。「Building driver information database」というメッセージによって示されます。


免責条項
保証

Novell* Inc.およびノベル株式会社は、NetWare*ソフトウェアの内容、または使用した結果についていかなる表明や保証も行いません。また、商品性、所有権、特定の目的への適合性について、いかなる明示またはも黙示の保証も否認し、排除します。また、弊社の書面による同意がないかぎり、NetWareソフトウェアの配布を禁じます。弊社はNetWareソフトウェアの配布を中断する権限も有しています。

弊社では、損失、ソフトウェアの使用不能、データの紛失、紛失データの再構築コスト、代替機器またはプログラムのコスト、第三者によるクレームに対して責任を負いません。

ソフトウェアをインストールする前に必ずバックアップを用意してください。このソフトウェアの技術サポートはノベルの判断に基づいて行います。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


EBD=0

緊急用起動ディスクを作成しません。緊急用起動ディスクを作成するには、ユーザが「EBD=1」と指定する必要があります。


既存のODIドライバ

Client 32*では、ネットワークアダプタとして既存のODIドライバを選択できません。

既存のODIドライバがインストールされている場合、Client 32インストールプログラム（SETUP.EXE）を実行すると、既存のODIドライバは削除されます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Express=1

Windows** 95**のセットアップ時にユーザが入力する必要はありません。また入力することもできません。ユーザが入力できるようにするには、「Express=0」と指定してください。


アルファベット順のファイルリスト

1250_UNI.001...1256_UNI.001

1252_UNI.081

932_UNI.081

ADMIN.CFG

APPSNAP.DLL

APPSNAP.HLP

CAB4680.LAN

CALWIN16.DLL

CALWIN32.DLL

CB4680.LAN

CLIENT32.NLM

CLNWIN16.DLL

CLNWIN32.DLL

CLNWINTH.DLL

CLXWIN16.DLL

CLXWIN32.DLL

CMSM.MSG

CMSM.NLM

CNE1500T.LAN

CNE1500T.MSG

CNE2.LAN

CNE2.MSG

CNE2000.LAN

CNE2000.MSG

CNE2100.LAN

CNE2100.MSG

CNE2_32.LAN

CNE2_32.MSG

CNE3200.LAN

CNE3200.MSG

CNTR2000.LAN

CNTR2000.MSG

ETHERTSM.MSG

ETHERTSM.NLM

FDDITSM.MSG

FDDITSM.NLM

FJN00I.LAN

HOSTMIB.MSG

HOSTMIB.NLM

IPX.NLM

LOCWIN16.DLL

LOCWIN32.DLL

LOGIN.DAT

LOGIN.MSG

LOGINW95.EXE

LOGINW95.HLP

LSL.COM

LSLC32.MSG

LSLC32.NLM

MADGEODI.COM

MSBATCH.INF

N16ODI.COM

NAL.EXE

NAL.HLP

NALRES32.DLL

NALW95.EXE

NCPWIN16.DLL

NCPWIN32.DLL

NE1000.COM

NE1000.INF

NE1000.LAN

NE1500T.COM

NE15_21.INF

NE2.COM

NE2.INF

NE2000.COM

NE2000.INF

NE2100.COM

NE2_32.COM

NE2_32.INF

NE3200.COM

NE3200.INF

NESL.COM

NESL.MSG

NETDEF.INF

NETWARE.DRV

NETWIN16.DLL

NETWIN32.DLL

NIOS.VXD

NIOSLIB.DLL

NMR.NLM

NOVELLNP.DLL

NOVELNPR.DLL

NOVPP32.DLL

NTR2000.COM

NTR2000.INF

NWCALLS.DLL

NWCFG95.CNT

NWCFG95.HLP

NWCLIENT.INF

NWGDI.DLL

NWHOSTX.MIB

NWICFG.NLM

NWIP.INF

NWIP95.NLM

NWIPXSPX.DLL

NWLAYOUT.INF

NWLINK2.VXD

NWLOCALE.DLL

NWMSG95.CNT

NWMSG95.HLP

NWNET.DLL

NWOVER95.CNT

NWOVER95.HLP

NWPASSWD.DLL

NWPOPUP.EXE

NWPSRV.DLL

NWSERV.INF（98版を除く）

NWSETUP.DLL

NWSETUP.INI

NWSHELLX.DLL

NWSIPX32.DLL

NWSIPX32.NLM

NWTIPS95.CNT

NWTIPS95.HLP

NWTRANS.INF

NWTSG95.CNT

NWTSG95.HLP

NWUSE95.CNT

NWUSE95.HLP

ODI3COM.INF

ODIDEC.INF

ODIFUJ.INF

ODIHP.INF

ODILOAD.VXD

ODIMADGE.INF

ODINEC.INF

ODINSUP.INF

ODINSUP.SYS

ODIPAGE.DLL

PB4680.LAN

PC32MLID.LAN

PC32MLID.MSG

PHASERS.WAV

PRTWIN16.DLL

PRTWIN95.DLL

README.NAL

README.TXT

ROUTE.COM

RFC1514.MIB

SETUP.EXE

SETUPNW.CNT

SETUPNW.HLP

SNMP.MSG

SNMP.NLM

SNMPDLL.DLL

SNMPIPX.EXE

SNMPUDP.EXE

SPX_SKTS.NLM

SROUTE.MSG

SROUTE.NLM

SUPWIN16.DLL

TLI_SPX.DLL

TLI_WIN.DLL

TOKENTSM.MSG

TOKENTSM.NLM

TRXNET.COM

UNI_1250.001...UNI_MON.001

UNI_1252.081

UNI_932.081

UNI_MON.081

VMLID.NLM


フォルダ別のファイルリスト

\Novell\Client32

\Novell\Client32\Install

\Novell\Client32\Nls\language

\Novell\Nwclient

\Windows

\Windows\Help

\Windows\Inf

\Windows\Nls\language

\Windows\System

Other


Client 32ファイル

アルファベット順のファイルリスト

フォルダ別のファイルリスト

サードパーティのLANドライバリスト

LANドライバファイル


LANドライバファイル

32ビットLANドライバ

CNE1500T.LAN

CNE2.LAN

CNE2000.LAN

CNE2100.LAN

CNE2_32.LAN

CNE3200.LAN

CNTR2000.LAN

NE1000.LAN

FJN00I.LAN

CAB4680.LAN

CB4680.LAN

PB4680.LAN

16ビットLANドライバ

MADGEODI.COM

NE1000.COM

NE1500T.COM

NE2.COM

NE2000.COM

NE2100.COM

NE2_32.COM

NE3200.COM

NTR2000.COM

TRXNET.COM


他のフォルダのファイルリスト

SNMP管理ステーションファイル

RFC1514.MIB

NWHOSTX.MIB


\Novell\Client32フォルダのファイルリスト

CLIENT32.NLM

CMSM.NLM

CNE2000.LAN

CNE3200.LAN

ETHERTSM.NLM

FDDITSM.NLM

IPX.NLM

LGNW9532.DLL

LOGINW95.EXE

LSLC32.NLM

NMR.NLM （NMRをインストールしている場合）

NWIP95.NLM （NetWare/IPをインストールしている場合）

NWPOPUP.EXE

NWSIPX32.NLM

PC32MLID.LAN

PHASERS.WAV

README.TXT

SETUPNW.CNT

SETUPNW.HLP

SPX_SKTS.NLM

SROUTE.NLM

TOKENTSM.NLM

VMLID.NLM


\Novell\Client32\Installフォルダのファイルリスト

ADMIN.CFG


\Novell\Client32\Nls\languageフォルダのファイルリスト

LOGIN.DAT

LOGIN.MSG

メモ

このフォルダの名前は、使用する言語により異なります。日本語の場合、「\Novell\Client32\Nls\NIHONGO」です。


\Novell\Nwclientフォルダのファイルリスト

このフォルダとその中のファイルは16ビットODI* LANドライバのサポート用です。16ビットODI LANドライバを使用しない場合は不要です。

LSL.COM

N16ODI.COM

NESL.COM

NET.CFG

たとえばNE2000.COMは、16ビットLANドライバ用の.COMファイルです。16ビットODI LANドライバリストについては、LANドライバファイルを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


\Windowsフォルダのファイルリスト

LSL.COM


\Windows\Helpフォルダのファイルリスト

LOGINW95.HLP

NWCFG95.HLP

NWMSG95.HLP

NWOVER95.HLP

NWTIPS95.HLP

NWTSG95.HLP

NWUSE95.HLP

メモ:　これらのヘルプファイルには、次のファイルタイプの関連ファイルが入っていることがあります。

CNT（内容）

FTS（全文検索）

GID（ヘルプファイルの環境設定）


\Windows\Infフォルダのファイルリスト

NE1000.INF

NE15_21.INF

NE2.INF

NE2000.INF

NE2_32.INF

NE3200.INF

NETDEF.INF

NTR2000.INF

NWCLIENT.INF

NWIP.INF

NWLAYOUT.INF

NWSERV.INF（98版を除く）

NWTRANS.INF

ODINSUP.INF


\Windows\Nls\languageフォルダのファイルリスト

NOVELNPR.DLL

メモ

このフォルダの名前は使用している言語によって異なります。日本語の場合、「\Windows\Nls\NIHONGO」になります。


\Windows\Systemフォルダのファイルリスト

CALWIN16.DLL

CALWIN32.DLL

CLNWIN16.DLL

CLNWIN32.DLL

CLNWINTH.DLL

CLXWIN16.DLL

CLXWIN32.DLL

LOCWIN16.DLL

LOCWIN32.DLL

NCPWIN16.DLL

NCPWIN32.DLL

NETWARE.DRV

NETWIN16.DLL

NETWIN32.DLL

NIOS.VXD

NIOSLIB.DLL

NOVELLNP.DLL

NOVPP32.DLL

NWCALLS.DLL

NWDRVLGO.BMP

NWGDI.DLL

NWIPXSPX.DLL

NWLINK2.VXD

NWLOCALE.DLL

NWNET.DLL

NWPASSWD.DLL

NWPSRV.DLL

NWSETUP.DLL

NWSHELLX.DLL

NWSIPX32.DLL

ODILOAD.VXD

ODINSUP.SYS

ODIPAGE.DLL

PRTWIN16.DLL

PRTWIN95.DLL

SUPWIN16.DLL

TLI_SPX.DLL

TLI_WIN.DLL


強制アップグレード

クライアント全体をアップグレードせずに、一部のファイルだけ管理者がアップグレードすればよい場合があります。たとえば、機能を追加したLOGINW95.EXEの新バージョンをノベルがリリースした場合、管理者はすべてのクライアントがこのファイルを使用する必要があるか判断できます。これはNovell* NetWare*クライアントの新バージョンではないので、ACUがチェックするクライアント改訂番号はなく、クライアントは自動的にはアップグレードされません。この場合、管理者はACUを使用してクライアントを強制的にアップグレードし、すべてのクライアントが最新ファイルを使用するようにできます。

NWSETUP.INIは、NetWare Client 32* for Windows** 95**インストールファイルが保存されているフォルダ内にあります。このNWSETUP.INIの〔Client Version〕セクションにはピリオドで区切られた4つの番号があります（0.0.3.0など）。4番目の数値はレベル番号、クライアントのアップグレードに使用します。アップグレードを強制するには、NWSETUP.INIを最初に開いたときよりよりも高いレベル番号に管理者が設定します。つまり、番号が［0］ならば、［1］にします。こうすると、ACUはクライアントのログイン時にレベル番号を比較し、異なっていればシステムの最新ファイルに合わせてクライアントをアップグレードします。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


HOSTMIB.NLMファイル

このファイルは、IETF（Internet Engineering Task Force）とノベルのNetWare* Host Resources Extensions MIBの定義に従って、標準のホストリソースMIBを実装します。この目的は、SNMP管理ソフトウェアがクライアントワークステーションの物理的リソースを管理できるようにすることです。


IgnoreDetectedNetCards Parameter
IgnoreDetectedNetCards

Windows** 95**が16ビットODI*ドライバを検出してそれを使用するのを避けるには、「IgnoreDetectedNetCards=1」という行を追加し、NetCardパラメータの正しいネットワークアダプタのデバイスIDを指定してください。Client 32*では、既存のODIドライバをネットワークアダプタとして使用できません。


インストールの完了

［リブート］

Client 32*を使用するには［リブート］を選択します。ワークステーションを再起動すると、Client 32は自動的に起動します。

［Windowsに戻る］

ワークステーションを再起動する前にWindows** 95**を使用するには、［Windowsに戻る］を選択します。Client 32を使用する用意ができたら、Windows 95をシャットダウンしてワークステーションを再起動してください。

［カスタマイズ］

環境設定にオプション機能を追加するかClient 32プロパティを変更するには、［カスタマイズ］を選択します。コントロールパネルの［ネットワーク］を使用してプロトコルまたはサービスを追加するかプロパティを変更し、［OK］を選択してからワークステーションを再起動します。

ヘルプ

Client 32に関する説明はおもにヘルプファイルに入っています。Client 32のインストール、環境設定、使用法、トラブルシューティングなどについて説明があります。Client 32ヘルプの目次を表示するには、［トピック］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


インストールのヘルプ

［開始］

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**をインストールするには、［開始］を選択します。既存のNetWareクライアントがすべて削除され、Client 32が追加されます。

重要:　NetWare DOS リクエスタ*（VLM*）クライアントからアップグレードする場合や、ネットワーククライアントソフトウェアをインストールしていない場合は、Windows 95 CD-ROMかフロッピーディスク、またはWindows 95 CABファイルを用意する必要があります。

［キャンセル］

インストールを途中で終了するには、［キャンセル］を選択します。

チェックボックス

ODI* LANドライバを使用するには、チェックボックスにチェックマークを付けます。このチェックボックスにチェックマークを付けると、Client 32インストールプログラム（SETUP.EXE）はネットワークアダプタのODI LANドライバを探してインストールします。ODI LANドライバを使用できない場合、このチェックボックスは表示されません。

ヘルプ

Client 32に関する説明はおもにヘルプファイルに入っています。Client 32のインストール、環境設定、使用法、トラブルシューティングなどについて説明があります。Client 32ヘルプの目次を表示するには、［トピック］を選択してください。

READMEの表示

Client 32 README.TXTファイルを表示するには、［READMEの表示］を選択します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32インストールについて

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**をインストールする前に、ワークステーションのハードウェアリソースが十分であるか、また必要なソフトウェアが揃っているかどうか確認してください。Client 32に付いてくるパッチをNetWareサーバにインストールすることも忘れないでください。

ワークステーションとサーバの用意ができたら、次のいずれかの方法を使用してClient 32をインストールします。

Windows 95をインストールしてから、ワークステーションで対話式にインストールする方法。

ワークステーションをまだネットワークに接続していない場合、この方法が適しています。

Windows 95セットアッププログラムのカスタムセットアップオプションを使用してインストールする方法。

Windows 95をインストールしていない場合に使用できます。ただし、最初にWindows 95をインストールしてから、これ以外の方法を使用してClient 32をインストールするようにしてください。

ACU機能を使用する方法。

複数のワークステーションをMSのNetWareネットワーククライアントからClient 32に自動的にアップグレードする場合、この方法が適しています。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32のインストール

概要

Client 32インストールについて

準備作業

ワークステーションに必要なハードウェア

ワークステーションに必要なソフトウェア

NetWareサーバでの準備作業

フロッピーディスクの作成

手順

オプション1 : Windows** 95**がすでにインストールされているワークステーションへのインストール

オプション2 : Windows 95のカスタムセットアップを使用したインストール

オプション3 : ACU

オプション機能

追加プロトコルとオプション機能のインストール

追加プロトコルとオプション機能の削除

削除作業

削除

参照先

Client 32ファイル

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


対話型のインストール

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**をセットアップする場合

重要:　NetWare DOSリクエスタ*（VLM*）クライアントからアップグレードする場合や、ネットワーククライアントソフトウェアをまだインストールしていない場合は、Windows 95のCD-ROMかフロッピーディスク、またはWindows 95 CABファイルを用意する必要があります。

1.	インストールプログラムのSETUP.EXEを実行してください。

2.	［はい］または［いいえ］を選択して、ノベル*のライセンス契約に応えます。

3.	［開始］を選択して、NetWare Client 32 for Windows 95をインストールしてください。

4.	（場合によって実行）ネットワークアダプタの選択を求めるメッセージが表示された場合、ハードウェアに適したアダプタを選択してください。

5.	（場合によって実行）インストールをカスタマイズしなくてよい場合、［リブート］を選択してください。

または

（場合によって実行）オプション機能を追加するかワークステーションを環境設定する場合、［カスタマイズ］を選択してください。

メモ

Client 32ファイルをNetWareサーバのフォルダに入れて、そのフォルダにドライブをマップし、マップしたドライブからSETUP.EXEを実行できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32ヘルプの統合:　ヘルプを表示できない場合
Windows** 95**でWINDOWS.HLPファイルを開くことができません。

WINDOWS.HLPファイルを探して開くには、Windows 95の検索機能を使用します。WINDOWS.HLPファイルをリネームした場合、新しい名前で探して開いてください。このファイルを消去した場合やWindows 95ヘルプをインストールしていない場合は、Client 32*ヘルプをWindows 95システムヘルプに統合する前にWindows 95ヘルプをインストールする必要があります。


Client 32ヘルプの統合:　ヘルプを再初期化できない場合
次のコマンドを正常に実行できません。

WINHELP  -G  WINDOWS.HLP

このコマンドは、Windows** 95**ヘルプを再初期化して、WINDOWS.GIDファイルにClient 32*ヘルプに関する情報を新しく入れるのに使用します。

このコマンドを実行できなかったのは、Windows 95がWINHELP.EXEファイルまたはWINDOWS.HLPを見つけることができなかったためです。これらのファイルがどこにあるかが分かっている場合は、次に示すように各ファイルのフルパスを使用してコマンドを入力します。

C:\WINDOWS\WINHELP.EXE  -G  C:\WINDOWS\HELP\WINDOWS.HLP

これでも実行できない場合、WINDOWS.GIDファイルを削除し、Windows 95でWindows 95ヘルプを再初期化します。WINDOWS.GIDファイルは隠しファイルです。通常は、Windowsヘルプフォルダ（通常はC:\Windows\Help）にあります。WINDOWS.HLPファイルを表示しようとしたときに見つからないと、WindowsヘルプはWINDOWS.GIDファイルをもう一度作成します。


Client 32ヘルプの統合

1.	をクリックして、Client 32*ヘルプがすでに統合されているかどうか確認してください。

2.	ヘルプトピックの［内容］タブに [image] Novell* NetWare* Client 32が表示された場合、Client 32ヘルプはすでにWindows 95システムヘルプと統合されており、この作業は済んでいます。それ以外の場合、次の手順へ進んでください。

3.	Windows**ヘルプフォルダ（通常はC:\Windows\Help）のOEM.CNTファイルと、Client 32に付属のOEM.CNTファイル（CD-ROMのNIHONGOフォルダにあります）を比較してください。

4.	（場合によって実行）Windows**ヘルプフォルダのOEM.CNTファイルがClient 32に付属のOEM.CNTファイルと異なる場合、Client 32 OEM.CNTファイルをWindowsヘルプフォルダに追加してください。

5.	（場合によって実行）WindowsヘルプフォルダにOEM.CNTファイルがない場合、Client 32 OEM.CNTファイルをWindowsヘルプフォルダにコピーしてください。

6.	（推奨） [image] をクリックして、このヘルプトピックを印刷してください。

7.	をクリックして、Client 32ヘルプを統合してください。

統合には数秒かかります。これがすむと、このヘルプファイルは表示されなくなります。Client 32ヘルプが統合されたことを確認するには、次の手順に従います。

8.	［キャンセル］を選択して［トピックの検索 Windowsのヘルプ］を閉じてください。

9.	タスクバーで［スタート］を選択してください。

10.	［ヘルプ］を選択してください。

11.	 手順2を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32ヘルプの統合

Client 32*ヘルプをWindows** 95**システムヘルプと統合した場合、タスクバーで［スタート］を選択してから、［ヘルプ］を選択し、最後に［Novell* NetWare* Client 32］をダブルクリックすればClient 32ヘルプを表示できます。

この統合にはOEM.CNTファイルが必要です。このファイルがWindowsヘルプフォルダ（通常はC:\Windows\Help）にない場合、Client 32インストールプログラムがこのファイルをそこにコピーします。この場合、Client 32ヘルプはWindows 95ヘルプに統合されます。このように統合したくない場合は、OEM.CNTファイルをリネームするか削除します。

ワークステーションにすでにOEM.CNTファイルがある場合、Client 32に付属のOEM.CNTファイルを既存のOEM.CNTファイルに追加すれば、Client 32ヘルプを統合できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ヘルプの統合

概要

Client 32ヘルプの統合（概要）

手順

Client 32ヘルプの統合


LOGINW95.HLPファイル

これは、グラフィカルログインユーティリティのヘルプファイルで、SETUPNW.CNTファイルにリンクされています。NWUSE95.CNTファイルはLOGINW95.HLPファイルにリンクされています。


LSL.COMファイル

これは、16ビットのリンクサポート層（LSL*）プログラムです。16ビットODI* LANドライバと一緒に使用します。AUTOEXEC.BATファイルで他のClient 32*プログラムより先にロードされます。

32ビットLSLプログラムはLSLC32.NLMです。これはAUTOEXEC.BATファイルからはロードされません。


ログインスクリプト

#\\LAHF\SYS:PUBLIC\CLIENT\ACU\SETUP.EXE /ACU


オプション1 : MSBATCH Setup

概要

MSBATCH Setupについて

手順

手順1:　サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）を実行する。

手順2:　フォルダにすべてのClient 32*ファイルをコピーする。

手順3:　手順2のフォルダからすべての.INFファイルを削除する。

手順4:　BATCH95フォルダから手順2のフォルダに.INFファイルをコピーする。

手順5:　MSBATCH.INFファイルを作成する。

手順6:　Client 32をMSBATCH.INFファイルに追加するためにINFインストールプログラム（INFINST.EXE）を実行する。

手順7:　MSBATCH.INFファイルをチェックする。

手順8:　BATCH95フォルダからMSBATCH Setupインストールフォルダとそのサブフォルダ（INFとSUWIN）にNETDEF.INFファイルをコピーする。

手順9:　Windows 95セットアッププログラム（SETUP.EXE MSBATCH..INF）を実行する。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


MSBATCH Setupインストールフォルダ

このフォルダ（ディレクトリ）はサーバ上にあります。Windows** 95**ファイルとClient 32*ファイルを含むディレクトリ構造のルートです。このフォルダにはWindows 95セットアッププログラム（SETUP.EXE）とセットアップスクリプト（MSBATCH.INF）があり、Windows 95とClient 32を同時にインストールする場合に使用します。

これは、サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）を使用してWindows 95ファイルをインストールしたフォルダです。このフォルダはサーバインストールパスとして設定します。INFインストールプログラム（INFINST.EXE）を使用している場合は、これをサーバパスとして設定します。

使用例:　F:\WIN95


MSBATCH Setupについて

Windows** 95**とClient 32*を複数のワークステーションにインストールしなければならない場合、MSBATCH Setupを使用するかどうかを調べます。MSBATCH Setupを使用するのには準備作業が必要ですが、ワークステーションでのインストールが簡単になります。たとえば、インストール時にClient 32と対話する必要がなくなります。Windows 95との対話も最小限で済みます。

準備作業では、Windows 95のユーティリティプログラムを使用します。このプログラムは、Windows 95のCD-ROMには入っていますが、フロッピーディスクには入っていません。このマニュアルの作成時点では、インターネットを通じてMicrosoft**から入手することもできます。このプログラムはファイルサーバ上にWindows 95ファイルとClient 32ファイルを用意するので、Windows 95とClient 32を同時にインストールできます。インストール中に、サーバからワークステーションにファイルがコピーされます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


フロッピーディスクの作成

1.	フォーマット済みのフロッピーディスクを7枚用意してください。

2.	Client 32* CD-ROMをCD-ROMドライブに挿入してください。

3.	CD-ROMのルートディレクトリにある機種別ディレクトリからMAKEDISK.BATを実行してください。

4.	メッセージに従ってフロッピーディスクを挿入し、ラベルを付けてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ログインスクリプトの修正

どのログインスクリプトを修正するかによって、アップグレードできるクライアントが異なります。

ユーザログインスクリプトを修正すると、そのユーザだけが自動的にアップグレードされます。

コンテナログインスクリプトを修正すると、そのコンテナ内のすべてのクライアントが自動的にアップグレードされます。

プロファイルログインスクリプトを修正すると、そのログインスクリプトを使用するすべてのクライアントが自動的にアップグレードされます。

ACUを使用するには、NetWare* Client* 32* for Windows** 95**インストールファイルとWindows 95インストール用.CABファイルが保存されているフォルダに対して、ACUにアクセスするすべてのクライアントが読み込み権とファイルスキャン権を持っているか管理者が確認する必要があります。確認したら、管理者はログインスクリプトに#\\servername\volume\...\setup.exe/acuを追加します。これは、ボリューム名の後ろに円記号（\）で区切ったすべてのディレクトリを指定したものです。

使用例

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


N16ODI.COMファイル

これは、割り込み処理の調整に必要な16ビットODI*調整ファイルです。これは16ビットODI LANドライバと一緒に使用します。AUTOEXEC.BATファイルの中で、LSL.COMよりあと、かつNESL.COMより先にロードします。


NESL.COMファイル

これは、16ビットのNetWareイベントサービス層です。16ビットODI* LANドライバと一緒に使用します。AUTOEXEC.BATファイルの中で、N16ODI.COMよりあと、かつ16ビットODI LANドライバ（NE2000.COMなど）より先にロードします。


NET.CFGファイル

16ビットODI* LANドライバの環境設定でだけ使用します。たとえば、完全なNET.CFGファイルには次の行があります。

LINK DRIVER NE2000

IRQ #1 3

PORT #1 300

Frame Ethernet_802.2

Frame Ethernet_SNAP

Frame Ethernet_II

Frame Ethernet_802.3


スマートデフォルトのためのNET.CFG要件

NET.CFGオプション

次のNET.CFGオプションは、レジストリに移動されます。それ以外のNET.CFGオプションは無視されます。廃止されたNET.CFGパラメータも無視されます。

DESKTOP SNMP

LINK SUPPORT

NETWARE DOS REQUESTER

NIOS

NWIP

PROTOCOL IPX

RESOURCES

NET.CFGの構文

次の構文規則に従う必要があります。

NET.CFGオプションのスペルは上記のとおりに記述する必要があります。

NET.CFGオプションは大文字と小文字を区別しません。

1行の長さは512字以下でなければなりません。

スペース、タブ、等号を使用してパラメータと値を区切ることができます。

パラメータには有効な値を指定する必要があります。

NET.CFGの位置

現在Novell* NetWare* Client*を実行している場合、そのNET.CFGファイルを使用します。

現在使用していない場合、次のフォルダで最初に検出されたNET.CFGファイルを使用します。

\NOVELL\CLIENT32

\NWCLIENT

\NET\BIN

フォルダから見つからない場合、パス名で最初に検出されたNET.CFGファイルを使用します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NETWARE.DRVファイル

NetWare*デバイスドライバは、NetWareが認識できる従来の16ビットWindows**アプリケーションとの互換性を保つため用意されています。


NWCFG95.HLPファイル

これはClient 32*環境設定用のヘルプファイルです。このファイルは、LOGINW95.HLP、NWOVER95.HLP、NWUSE95.HLP、NWTSG95.HLP、SETUPNW.HLP、SETUPNW.CNTの各ファイルにリンクしています。


NWCLIENT.INFファイル

Client 32*のインストールと既存のNetWare* Client*ソフトウェアの削除に関する情報が入っています。


NWHOSTX.MIBファイル

この管理情報ベース（MIB）は、Novell* NetWare*サーバのホストリソースMIBの拡張を定義します。

コピー元:

CD-ROM:　ADMIN\NMSフォルダ

フロッピーディスク:　ADMIN1フロッピーディスク、NMS*フォルダ

コピー先:　SNMP管理ステーション。詳細は、SNMP管理ソフトウェアの手順を参照してください。

メモ

対応する宛先に手作業でコピーする必要があります。


NWIP.INFファイル

ワークステーションへのNetWare/IP*のインストールに関する説明が入っています。


NWLAYOUT.INFファイル

インストールファイルへのパスが入っています。インストール中に現在のフォルダでファイルが見つからない場合、Client 32*はNWLAYOUT.INFファイルでファイルへのパスを調べます。列挙されたパスにファイルがない場合、ファイルパスの入力を求めるメッセージが表示されます。


NWMSG95.HLPファイル

これは、Client 32*システムメッセージ情報のヘルプファイルです。このファイルは、NWCFG95.HLP、NWTSG95.HLP、WINDOWS.HLP、SETUPNW.CNTの各ファイルにリンクされています。


NWOVER95.HLPファイル

これは、Client 32*の概要に関するヘルプファイルです。このファイルは、NWCFG95.HLP、SETUPNW.HLP、WINDOWS.HLP、SETUPNW.CNTの各ファイルにリンクされています。


NWSERV.INFファイル

SNMPとホストリソースMIBのインストールに関する情報が入っています。


NWSHELLX.DLLファイル

Windows** 95**のシェル拡張を提供します。


NWTIPS95.HLPファイル

これは、Client 32*のインストール、環境設定、使用法のヒントが入っているヘルプファイルです。このファイルは、NWCFG95.HLP、NWOVER95.HLP、NWTSG95.HLP、NWUSE95.HLP、SETUPNW.HLP、SETUPNW.CUTの各ファイルにリンクされています。


NWTRANS.INFファイル

32ビットIPX*プロトコルに関する情報が入っています。


NWTSG95.HLPファイル

これは、Client 32*トラブルシューティング情報のヘルプファイルです。このファイルは、NWCFG95.HLP、NWMSG95.HLP、NWTSG95.HLP、NWUSE95.HLP、SETUPNW.CNTの各ファイルにリンクされています。


NWUSE95.HLPファイル

これは、Client 32*の使用に関するヘルプファイルです。このファイルは、LOGINW95.HLP、NWCFG95.HLP、SETUPNW.CNTの各ファイルにリンクされています。


NetCardsパラメータ
NetCards

対象になるワークステーションのネットワークアダプタのデバイスIDを指定します。


Network Board Installationに関するメモ

ネットワークボードのインストールについては、メーカーのマニュアルを参照してください。

NetWare* Client* 32 for Windows** 95**は、ODI*ドライバとNDIS**ドライバをサポートします。


いいえ

［いいえ］を選択すると、残りの手順を無視して終了します。この場合NetWare* Client* 32* for Windows** 95**は使用できません。


Novell ODINSUPの削除
Novell* ODINSUPがどのODI*アダプタに属しているか分かっている場合を除いて、コントロールパネルの［ネットワーク］からNovell* ODINSUPの初期設定を削除しないでください。1対1でマッピングしているため、どれも削除できません。アダプタを削除すると、コントロールパネルの［ネットワーク］が閉じたあとでNovell ODINUSPも自動的に削除されます。使用中のアダプタが1つしかない場合、Novell ODINSUPを削除するとClient 32*が削除されます。


ODINSUPの概要

ODI* NDIS**サポートモジュール（ODINSUP）は、NDISドライバとODI LANドライバの間にインタフェースを提供するODIプロトコルスタックです。

ODINSUPは、ODIによってNDISプロトコルをサポートします。これにより、ODI LANドライバと一緒にMicrosoft**ネットワーク用コンポーネントを使用できます。たとえば、ODINSUPを使用すると、ODIドライバでClient for Microsoft Networksを使用できます。また、ODIドライバでMicrosoft TCP/IPプロトコルを使用することもできます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


OEM.CNTファイル

このファイルは、Client 32*ヘルプをWindows** 95**システムヘルプと統合するのに使用します。

詳細は、Client 32ヘルプの統合:　概要を参照してください


オプション2：Windows 95のカスタムセットアップを使用したインストール

Windows 95のカスタムセットアップを使用してNetWare* Client* 32* for Windows** 95**をインストールするには

1.	Windows 95セットアッププログラムを実行してください。

2.	Windows 95セットアップウィザードによって設定オプションが表示されたら、［カスタム］を選択してください。

ネットワークの環境設定が表示された場合、次の手順に従います。

1.	（場合によって実行）NetWareクライアントをインストールしている場合、それを削除してください。

2.	NetWare Client 32 for Windows 95を追加してください。

a.	［追加］を選択してください。

b.	［クライアント］を選択してください。

c.	［追加］を選択してください。

d.	［ディスク使用］を選択してください。

e.	NetWare Client 32 for Windows 95ファイルのパスを指定してください。

f.	［OK］を選択してください。

3.	NetWare Client 32 for Windows 95を環境設定してください。

a.	［Novell NetWare Client 32］を選択してください。

b.	［プロパティ］を選択してください。

c.	［優先サーバ］、［優先ツリー］、［ネームコンテキスト］、［最初のネットワークドライブ］の情報が正しいかどうか確認してください。

d.	必要に応じてそれ以外の環境設定をしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プロトコルと機能の追加インストールの概要

Client 32*は、オプションでNetWare*/IP*、NMR、SNMP、ホストリソースMIBをサポートします。これらのオプションは、Client 32をインストールしたあとで、コントロールパネルの［ネットワーク］からインストールできます。

Novell SNMPエージェントとホストリソースMIB

SNMPはクロスプロトコル言語なので、管理者は異種のネットワークプラットフォーム上のコンピュータを管理できます。

管理コンソールが管理情報ベース（MIB）ファイルをサポートする場合、クライアントにホストMIBサポート機能をロードすることもできます。ホストMIBサポート機能をロードすると、管理コンソールはSNMPクライアントの在庫情報をポーリングできます。

NetWare/IP

NetWare/IPは、IPX*パケットをIP形式で送受信します。NetWare/IPを使用すると、IPXだけを使用するネットワークアプリケーションもTCP/IPネットワークを通じて通信できます。別々のIPXネットワークがIPベースのネットワーク間接続を通じて通信することもできます。

NMR

NMR（Network Management Responder）は、通常では入手できないワークステーションの環境設定情報を返すアプリケーションサービスです。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32ソフトウェア削除の概要

Client 32*はコントロールパネルの［ネットワーク］を使用して削除できます。Client 32を削除しても、一部のClient 32情報はレジストリに残っています。これによりClient 32の環境設定は保存されているため、Client 32を再インストールすると削除前と同じ環境設定になります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


PC32MLID.LANファイル

PC32MLID.LANファイルは、16ビットDOS ODI*仕様と32ビットC-ODI仕様の違いを調整します。つまり、32ビットLANドライバのように動作しますが、実際には16ビットのLANドライバを使用してネットワークデータを送受信します。16ビットDOS ODI LANドライバをClient 32と一緒に使用する場合、これを使う必要があります。

16ビットODI LANドライバをインストールすると、PC32MLID.LANがインストールされます。これは起動プロセスの一部としてロードされます。


PHASERS.WAVファイル

FIRE PHASERSログインスクリプトコマンド用のwaveファイルです。このファイルにはフェーザ音が入っています。


NetWare 3.11サーバでの準備作業
NetWare 3.12Jサーバでの準備作業

重要:　ボリュームにネームスペースを追加するには、サーバメモリが余分に必要になります。ボリュームにネームスペースサポートを追加するときにメモリが足りないと、そのボリュームはマウントできません。ネームスペースのサポートに必要なメモリ量を計算する方法については、『システムアドミニストレーション』を参照してください。

重要:　ネームスペースをボリュームに追加したあとで、ボリュームからそのネームスペースを削除するには、ボリュームを削除して作成し直すかVREPAIR（『ユーティリティリファレンス』参照）を使用しなければなりません。

1. サーバに SUPERVISOR 相当のアカウントでログインし、該当サーバの SYS ボリューム

   の SYSTEM ディレクトリィにある OS2.NAM, V_OS2.NLM の属性をノーマル変更します。

FLAG \SYSTEM\OS2.NAM N

FLAG \SYSTEM\V_OS2.NLM N

2. 上記の２つのファイルをそれぞれ OS2.OLD V_OS2.OLD 等にリネームします。

3. 修正版 OS2.NAM, 及び V_OS2.NLM を SYSTEM ディレクトリにコピーし、属性を読み込

   み専用に変更します。

FLAG \SYSTEM\OS2.NAM ROS

FLAG \SYSTEM\V_OS2.NLM ROS

4. 該当サーバを終了し、ローカルディスク上の SERVER.EXE のあるディレクトリにある

   OS2.NAM, V_OS2.NLM をそれぞれ OS2.OLD V_OS2.OLD 等にリネームします。

5. Client32/Win95に付属の OS2.NAM, 及び V_OS2.NLM を 上記ディレクトリにコピーします。

Client 32 CD-ROMの場合、ADMIN\PATCHES\NW312フォルダにあります。フロッピーディスクの場合、ADMIN1ディスクのPATCHES\NW312フォルダにあります。

6. 上記インストール終了後、サーバを再起動してください。

7. 対象ボリュームが OS/2 ネームスペースサポート機能が付加されていない場合、以下の手

   順を実行し、OS/2 ネームスペースを付加してください。

LOAD OS2

ADD NAME SPACE OS2 to <ボリューム名>

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare 4.1サーバでの準備作業
NetWare 4.1Jサーバでの準備作業

重要:　ボリュームにネームスペースを追加するには、サーバメモリが余分に必要になります。ボリュームにネームスペースサポートを追加するときにメモリが足りないと、そのボリュームはマウントできません。ネームスペースのサポートに必要なメモリ量を計算する方法については、『スーパバイザガイド』を参照してください。

重要:　ネームスペースをボリュームに追加したあとで、ボリュームからそのネームスペースを削除するには、ボリュームを削除して作成し直すかVREPAIR（『ユーティリティリファレンス』参照）を使用しなければなりません。

1.	NetWare* 4.1JのパッチをサーバのSYS\:SYSTEMフォルダにコピーしてください。

パッチにはPM410.NLMとNSWILDFX.NLMがあります。Client 32 CD-ROMの場合、ADMIN\PATCHES\NW410フォルダにあります。フロッピーディスクの場合、ADMIN1ディスクのPATCHES\NW410フォルダにあります。

2.	OS/2**ネームスペースをロードします。サーバコンソールのプロンプトで、次のように入力してください。

LOAD OS2.NAM

3.	パッチをロードします。サーバコンソールのプロンプトで、次のように入力してください。

LOAD PM410

LOAD NSWILDFX

4.	OS/2ネームスペースを追加します。サーバコンソールのプロンプトで、次のように入力してください。

ADD NAME SPACE OS2 TO VOLUME volume_name

5.	パッチ用ロードコマンドをAUTOEXEC.NCFファイルに追加してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWareサーバでの準備作業

概要

NetWareサーバでの準備作業

パッチとロングファイル名のサポートのインストール

NetWare 4.1Jサーバでの準備作業

NetWare 3.12Jサーバでの準備作業

参照元

ネームスペースの追加に関するメモ


NetWareサーバでの準備作業

ロングファイル名サポートの追加

ロングファイル名をサポートするには、各NetWare* 4*サーバとNetWare 3*サーバにOS/2**ネームスペースをロードしておく必要があります。ボリュームにもOS/2ネームスペースを追加しなければなりません。

ネームスペースをボリュームに追加するには、サーバメモリが余分に必要になります。ボリュームにネームスペースサポートを追加するときにメモリが足りないと、そのボリュームはマウントできません。ネームスペースサポートに必要なメモリ量を計算する方法は、『スーパバイザガイド』（NetWare 4*の場合）または『システムアドミニストレーション』（NetWare 3*の場合）を参照してください。

ネームスペースには、ディスクスペースが252KBずつ必要です。

ネームスペースをボリュームに追加したあとで、ボリュームからそのネームスペースを削除するには、ボリュームを削除して作成し直すかVREPAIR（『ユーティリティリファレンス』参照）を使用しなければなりません。

NetWareインストール手順は、SYS\:SYSTEMディレクトリのOS2.NAMファイル（OS/2ネームスペース）にあります。

パッチのロード

Client 32はNetWare 3.12JサーバとNetWare 4.1Jサーバ用のパッチを用意しています。これらのパッチはなるべくロードしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ワークステーションに必要なハードウェア

Client 32*をインストールする場合にワークステーションに必要なハードウェアは次のとおりです。チェックリストとして使用してください。

必要なハードウェア

Intel**（または互換メーカー）80386以降のプロセッサを搭載しているPC

空きスペースが6MBあるハードディスク

これには、Windows 95や、ワークステーションにインストールするその他のソフトウェアに必要なディスクスペースは含まれていません。

6MB以上のRAM

ワークステーションに装着するネットワークボード

詳細は、Network Board Installationに関するメモを参照してください。

ネットワークへのケーブル接続

詳細は、ケーブリングに関するメモを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ワークステーションに必要なソフトウェア

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**をインストールする場合にワークステーションに必要なソフトウェアは次のとおりです。新しいワークステーションにClient 32をインストールする場合は、先にワークステーションに必要なハードウェアの準備作業をすませてください。

必要条件

Windows 95が動作している必要があります。

NetWare Client 32 for Windows 95のCD-ROMまたはフロッピーディスクを用意します。

NetWare 3*サーバとNetWare4*サーバの場合、Client 32に付属のパッチをインストールします。

詳細は、NetWareサーバでの準備作業を参照してください。

NetWare DOSリクエスタ*（VLM*）クライアントからアップグレードする場合やネットワーククライアントソフトウェアをインストールしていない場合、Windows 95のCD-ROMかフロッピーディスク、またはWindows 95 CABファイルを用意する必要があります。

メモ

次のネットワークコンポーネントはNetWare Client 32 for Windows 95と互換性がありません。

［Microsoft**］NetWareネットワーククライアント

［Microsoft］NetWareネットワークで共有しているファイルとプリンタ。NetWareコアプロトコル*（NCP*）ファイルと印刷サービスをエミュレートします。

［Microsoft］Service for NetWare Directory Services*

Novell* NetWare（Workstaion Shell 3.x （NETX））**

Novell NetWare（Workstation Shell 4.0以上（VLM））

Novell IPX* ODI*プロトコル

メモ:　これはNETXクライアントとVLMクライアント用の16ビットモジュールです。Client 32ではNovell NetWare Client 32用のIPX 32ビットプロトコルを使用します。

これらのネットワークコンポーネントはClient 32と衝突します。このようなネットワークコンポーネントのうちのどれかをインストールしていると、Client 32インストールプログラムは衝突を検出し、衝突するネットワークコンポーネントを削除します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ヘルプの印刷

1.	［トピック］を選択してください。

2.	（場合によって実行）［目次］タブが表示されていない場合、［目次］を選択してください。

3.	印刷したいブックを選択してください。

4.	［印刷］を選択してください。

5.	プリンタ情報が正しいかどうか確認してください。

6.	［OK］を選択してください。


protocols=NWLINK, NOVELLIPX32

INFインストールプログラムでこの行を追加しておく必要があります。NetWare/IPをインストールする場合を除いて、この行にはNWLINKとNOVELLIPX32だけを指定してください。

NetWare/IPの場合

プロトコル文は次のように指定しなければなりません。

protocols=NWLINK, NOVELLIPX32, NWIP

NetWare/IP*はMSTCPプロトコルを自動的にロードするので、MSTCPプロトコルは指定しないでください。


フォルダへのClient 32ファイルのコピー

メモ

このフォルダはローカルハードディスクまたはNetWare*サーバに配置するか、INFインストールプログラム（INFINST.EXE）がアクセスできる場所ならばどこにでも配置できます。

Client 32* CD-ROMのNIHONGOフォルダまたはClient 32フロッピーディスクからファイルをコピーします。

この時点では、Client 32 CD-ROMのADMIN\BATCH95\NLS\NIHONGOフォルダまたはADMIN2ディスクのBATCH95\NLS\NIHONGOフォルダからこのフォルダへファイルをコピーしないでください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


README.TXTファイル

README.TXTファイルには、Client 32をインストールする前に理解しておかなければならない情報が入っています。

コピー元:

CD-ROM:　NIHONGOフォルダ

フロッピーディスク:　セットアップフロッピーディスク

コピー先:　\NOVELL\CLIENT32

README.TXTファイルを表示するには、READMEの表示を参照してください。


RFC1514.MIBファイル

ホストリソース管理情報ベース（MIB）を定義します。

コピー元:

CD-ROM:　ADMIN\NMSフォルダ

フロッピーディスク:　ADMIN1フロッピーディスク、NMS*フォルダ

コピー先:　SNMP管理ステーション。詳細は、SNMP管理ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

メモ

正しい宛先に手作業でコピーしてください。


ROUTE.COMファイル

NetWare*ソースルーティングドライバ（ROUTE.COMファイル）を使用すると、IBM**トークンリングネットワークブリッジを通じて通信できます。これは16ビットのODI* LANドライバの場合だけ使用します。

ROUTE.COMは、AUTOEXEC.BATファイルによって、16ビットODI LANドライバのあとにロードされます。ソースルーティングを使用するフレームタイプごとにROUTEコマンドを実行する必要があります。

NetWareサーバもソースルーティング（ROUTE.NLM）をロードする必要があります。


再起動に関するメモ

ワークステーションを再起動すると、Client 32*は自動的に起動します。


Client 32の削除

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**を削除するには

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell NetWare Client 32］を選択してください。

3.	［削除］を選択してください。

4.	それ以外のClient 32ネットワークコンポーネント（Novell ODINSUPコンポーネントやNovell* NetWare Client 32用のIPX* 32ビットプロトコルなど）を同様に削除してください。

5.	［OK］を選択してください。

6.	［いいえ］を選択してください。

7.	Client 32ファイルを削除します。Client 32ファイルリストについては、Client 32ファイルを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWareクライアントの削除

NetWare*クライアントを削除するには

1.	クライアント名を選択してください。

名前は次のいずれかでなければなりません。

Client for NetWare Networks

Novell* NetWare（Workstation Shell 3.X（NETX））

Novell NetWare（Workstation Shell 4.0以降（VLM*））

2.	［削除］を選択してください。

メモ

この時点でコントロールパネルの［ネットワーク］を終了したりコンピュータを再起動する必要はありません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ODINSUPとアダプタの削除

1.	をクリックしてコントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell ODINSUP］を選択してください。

3.	［削除］を選択してください。

4.	ネットワークアダプタ名（NE2000* Compatibleなど）を選択してください。

5.	［削除］を選択してください。

6.	［OK］を選択してください。

7.	（場合によって実行）Client 32*ファイルまたはWindows** 95** CABファイルがネットワークドライブ上にある場合、［いいえ］を選択します。コンピュータは再起動しないでください。再起動すると、Client 32のインストールに必要なファイルにアクセスできません。

または

（場合によって実行）ネットワークドライブ上にない場合、［はい］を選択してコンピュータを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


オプション機能の削除

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	削除するオプション機能を次の中から選択してください。

Novell* Client* 32*用のホストリソースMIB

NetWare Client 32用のNMR

Novell NetWare/IP*プロトコル

Novell SNMPエージェント

3.	［削除］を選択してください。

4.	［OK］を選択してください。

メモ

ホストリソースMIBにはSNMPが必要なので、SNMPを削除すると、ホストリソースMIBも削除されます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


INFファイルの削除

メモ

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**のファイルを含むフォルダにある、拡張子が.INFのファイルをすべてリネームまたは削除します。

MSBATCH Setup用のClient 32.INFファイルは通常のClient 32.INFファイルとは異なります。この手順では、通常の.INFファイルを削除します。次の手順で、MSBATCH Setup用.INFファイルに置換します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ネットワークオプションの削除

1.	［ネットワーク オプション］を選択してください。

2.	チェックマークを付けたプロトコル、サービス、クライアント、またはそれ以外のオプションのチェックマークをはずしてください。

3.	［IPX/SPX* 互換プロトコル］にチェックマークを付けてください。これは［インストールするプロトコル］の下にあります。

4.	［OK］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


コンピュータの再起動

1.	フロッピーディスクドライブにフロッピーディスクが入っているときは、取り出してください。

2.	［システム設定の変更］ウィンドウで［はい］を選択してください。

メモ

［システム設定の変更］ウィンドウでは、コンピュータを再起動するかどうか尋ねてきます。このポップアップウィンドウは一部または全体が隠れていることがあります。このポップアップが見えない場合、ほかのウィンドウを最小化するか閉じてください。

［システム設定の変更］ウィンドウが表示されていない場合、次の手順を実行してコンピュータを再起動してください。

1.	タスクバーで［スタート］を選択してください。

2.	［Windowsの終了］を選択してください。

3.	［コンピュータを再起動する］を選択してください。

4.	［はい］を選択してください。


SETUP.EXEの実行

1.	（場合によって実行）フロッピーディスクからインストールする場合は、セットアップディスクを挿入してください。

または

（場合によって実行）CD-ROMからインストールする場合、NetWare* Client* 32* for Windows** 95** CD-ROMを挿入してください。

2.	（場合によって実行）ドライブA:のフロッピーディスクからインストールする場合、 [image] をクリックして、インストールプログラム（SETUP.EXE）を実行してください。

または

（場合によって実行）ドライブA:のフロッピーディスクからインストールしない場合、Client 32ファイルがあるフォルダからSETUP.EXEプログラムを実行してください。

メモ

Client 32ファイルへのパスには、ロングファイル名のフォルダを入れることができません。パス内のフォルダは、8.3のファイル名規約に適合していなければなりません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


サーバベースセットアップの実行

1.	（場合によって実行）NetWare*サーバにログインし、ユーザがWindows** 95**とClient 32*をインストールするときに使用するボリュームにネットワークドライブをマッピングしてください。

2.	Windows 95でNETSETUP.EXEを実行してください。

NETSETUP.EXEはWindows 95 CD-ROMのADMIN\NETTOOLS\NETSETUPフォルダにあります。

3.	サーバインストールパスをMSBATCH Setupインストールフォルダ （F:\WIN95など）に設定してください。

a.	［Set Path］を選択してください。

b.	パスを入力してください。

c.	［OK］を選択してください。

4.	Windows 95ソースファイルをサーバインストールパスにインストールしてください。

a.	［Install］を選択してください。

b.	［Local hard drive］を選択してください。

Client 32では、サーバ上で共有ファイルとWindows 95を一緒に実行できません。

c.	［Path to install from］にWindows 95キャビネットファイル（*.CAB）へのパス（F:\WIN95CABなど）を入力してください。

d.	［OK］を選択してください。

e.	［Create Default］プロンプト対して入力してください。どちらかのオプションを選択します。

f.	これ以外のプロンプトが表示された場合は、その指示に従って入力してください。

g.	インストールが完了したら、［Exit］を選択してください。

メモ

サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）はWindows 95で実行しなければなりません。それ以外のオペレーティングシステムでは正しく実行できません。

サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）は、ソースフォルダ（Path to install from）のキャビネット（*.CAB）ファイルからWindows 95ソースファイルを取り出し、目的フォルダ（Path to install to）に入れます。

サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）を実行すると、ワークステーションやネットワークのパフォーマンスにより15～45分かかります。

サーバベースセットアップ（NETSETUP.EXE）についての詳細は、『Microsoft** Windows 95リソースキット』を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Windows 95とClient 32のインストール

1.	（場合によって実行）NetWare*サーバにログインし、ネットワークドライブをMSBATCH Setupインストールフォルダにマッピングしてください。

2.	最初のパラメータにMSBATCH.INFを指定してSETUP.EXEを実行してください。

例:　SETUP  F:\WIN95\MSBATCH.INF

メモ

MSBATCH.INFファイルの完全パスを指定します。

Windows 95セットアッププログラム（SETUP.EXE）を使用します。これはMSBATCH Setupインストールフォルダ（F:\WIN95など）にあります。

SETUP.EXEを実行するためのワークステーションの条件やWindows 95セットアッププログラム（SETUP.EXE）についての詳細は、『Micrsoft** Windows 95リソースキット』を参照してください。設定オプションの簡単な説明を表示するには、「SETUP /?」と入力します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


INFインストールプログラムの実行

1.	（場合によって実行）NetWare*サーバにログインし、ネットワークドライブをMSBATCH Setupインストールフォルダにマッピングしてください。

2.	INFインストールプログラム（INFINST.EXE）を実行してください。

INFINST.EXEはWindows** 95** CD-ROMのADMIN\NETTOOLS\NETSETUPフォルダにあります。

3.	［Set path］を選択してください。

4.	サーバパスを入力してください。

MSBATCH Setupインストールフォルダ（F:\WIN95など）を指定します。

5.	［Install INF］を選択してください。

6.	NWCLIENT.INFを選択してください。

NWCLIENT.INFファイルは、Client 32*のすべてのファイルを入れたフォルダにあります。

7.	［OK］を選択してください。

重要:　既存のNETWARE.DRVファイルは、Client 32に付属のNETWARE.DRVファイルより新しい場合でも、削除してください。「Version Conflict」というメッセージが表示された場合は［いいえ］を選択します。

重要:　ファイルはスキップしないでください。INFインストールプログラムがファイルを見つけられない場合、ファイルがあると思われるパスを指定してください。たとえば、すべてのClient 32ファイルを入れたフォルダを指定します。

8.	INFインストールプログラムを実行中に表示されるメッセージに従って操作してください。

9.	終了したら［Exit］を選択してください。

メモ

NWCLIENT.INFファイルは、すべてのClient 32ファイルが入ったフォルダ内に格納しなければなりません。このファイルは、NetWare Client 32 for Windows 95 CD-ROMのADMIN\BATCH95\NLS\NIHONGOフォルダまたはADMIN2ディスクのBATCH95\NLS\NIHONGOフォルダからコピーしなければなりません。

INFインストールプログラムは、指定した.INFファイルと同じフォルダにあるすべての.INFファイルをインストールします。インストールしたい.INFファイル以外はこのフォルダに入れないでください。

INFインストールプログラム（INFINST.EXE）は、Windows 95で実行しなければなりません。それ以外のオペレーティングシステムでは正しく実行できません。

Microsoft**では、INFインストールプログラムを実行するためのINF Generator（INFGEN.EXE）というウィザードも用意しています。INF Generatorを使用すると、各ユーザまたはユーザグループごとに異なる設定スクリプトファイルを作成できます。

このマニュアルの作成時点で、INF Generatorは次のインターネットサイトで入手できます。

http://www.microsoft.com/windows/support/istools.htm

ftp://ftp.microsoft.com/peropsys/Win_News/TechnicalInfo%26Support/ISTools/ig.exe

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SROUTE.NLMファイル

これは、ソースルートNLM*プログラムです。Client 32*のソールルーティングのサポートを目的としています。ソースルーティングにより、IBM**トークンリングネットワークブリッジ経由の通信ができます。SROUTE.NLMは、ROUTE.COMの32ビット版です。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ネットワークアダプタの設定

1.	［Novell］またはネットワークアダプタのメーカーを選択してください。

2.	ハードウェアに適したネットワークアダプタを選択してください。

たとえば、NE2000*またはコンパチネットワークアダプタがある場合、［NE2000 Compatible］を選択します。

3.	［OK］を選択してください。

メモ

Novell* IPX*一体型ドライバはサポートされません。

ODI* LANドライバごとに対応するNovell ODINSUPコンポーネントがなければなりません。これは自動的にインストールされます。詳細はODINSUPの概要を参照してください。

通常は、Novell ODINSUPがシステム内の唯一のODINSUPである場合を除いて、コントロールパネルの［ネットワーク］から削除してはなりません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NMRの設定

重要:　NMRを正しく設定するには、Windows** 95**CABファイルとNetWare* Client* 32* for Windows 95ファイルにアクセスする必要があります。

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［追加］を選択してください。

3.	［サービス］を選択してください。

4.	［追加］を選択してください。

5.	［Novell］を選択してください。

6.	［Network Management Responder for NetWare Client 32］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

メモ

NMRはNetWare Client 32 for Windows 95のオプション機能です。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare/IPの設定

重要:　NetWare/IP*を正しく設定するには、Windows** 95** CABファイルとNetWare* Client* 32* for Windows 95ファイルにアクセスする必要があります。

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［追加］を選択してください。

3.	［プロトコル］を選択してください。

4.	［追加］を選択してください。

5.	［Novell］を選択してください。

6.	［Novell NetWare/IP Protocol］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	NetWare/IP*を環境設定してください。

9.	（場合によって実行）TCP/IPの環境設定が済んでいない場合、環境設定をしてください。

メモ

NetWare/IPの場合、TCP/IPプロトコルスタックがトランスポートドライバインタフェース（TDI）に適合している必要があります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


オプション機能のインストール

概要

オプション機能のインストールの概要

手順

ホストリソースMIBのインストール

NetWare*/IP*のインストール

NMRのインストール

SNMPのインストール

ヘルプの統合

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SNMPの設定

重要:　SNMPを正しく設定するには、Windows** 95** CABファイルとNetWare* Client* 32* for Windows 95ファイルにアクセスする必要があります。

1.	 をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［追加］を選択してください。

3.	［サービス］を選択してください。

4.	［追加］を選択してください。

5.	［Novell］を選択してください。

6.	［Novell SNMP Agent］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	（オプション）SNMPを環境設定してください。

9.	（場合によって実行）TCP/IPのインストールがすんでいない場合、インストールしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Host Resources MIBの設定

重要:　ホストリソースMIBを正しく設定するには、NetWare* Client* 32* for Windows** 95**ファイルにアクセスする必要があります。

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［追加］を選択してください。

3.	［サービス］を選択してください。

4.	［追加］を選択してください。

5.	［Novell］を選択してください。

6.	［Host Resources MIB for Novell Client 32］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	（オプション）ホストリソースMIBを環境設定してください。

9.	（場合によって実行）TCP/IPのインストールが済んでいない場合、インストールしてください。

メモ

ネットワーク管理ステーションへコピーしなければならないMIBファイルが2つあります。

NWHOSTX.MIB

RFC1514.MIB

ホストリソースMIBはClient 32のオプション機能です。

Novell Client 32用のホストリソースMIBはNovell SNMPエージェントとだけ互換性があります。それ以外のSNMPエージェントとは互換性がありません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スマートデフォルト

Client 32*のインストール時に、次の設定が確認され、適切であれば使用されます。

MSのNetWareネットワーククライアントがインストールされている場合、Client 32に適用できる設定の値は保存されます。

NET.CFGファイルが存在する場合、適用可能なすべてのNET.CFGエントリはレジストリに移されて保存されます。Client 32では使用しないか不要なパラメータは、レジストリに移動されません。つまり、NET.CFGパラメータの一部がレジストリに移動されます。

NetWare Client 32 for Windows** 95**には独自のTCP/IPプロトコルスタックがありません。したがって、既存のTCP/IPパラメータがNET.CFGファイルからレジストリに移動されることはありません。

ADMIN.CFGファイルが存在する場合、そこで指定されたパラメータはレジストリに移動されます。詳細は、Adminのデフォルトを参照してください。

メモ

Client 32インストールプログラム（SETUP.EXE）を実行すると、スマートデフォルト機能も必ず実行されます。したがって、スマートデフォルトは次のインストール方法で使用できます。

オプション1 : Windows 95がすでにインストールされているワークステーションへのインストール

オプション3 : ACU

NET.CFGファイルからレジストリへパラメータを移動する方法については、スマートデフォルトのためのNET.CFG要件を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スマートインストールに関するメモ

既存のNetWare* Client*ソフトウェアが削除されます。特に次のNetWareクライアントソフトウェアは検出されると削除されます。

Novell* NetWare（Workstation Shell 3.x（NETX））

Novell NetWare（Workstation Shell 4.0以降（VLM*））

Novell NetWare Client 32*

［Microsoft］NetWareネットワーククライアント

［Microsoft］Service for NetWare Directory Services*

NetWare Client 32 for Windows** 95**がインストールされます。

Client 32のファイルがハードディスクにコピーされます。

Client 32フロッピーディスクの挿入を求めるメッセージが表示されたら、フロッピーディスクを挿入します。

必要に応じてWindows 95 CABファイルのパスまたはClient 32フロッピーディスクのパスを指定します。

Client 32のフォルダはワークステーションのWindowsドライブの\Novell\Client32です。Client 32ファイルの一部はこのフォルダにコピーされます。それ以外のファイルはそれぞれ適切なWindows 95フォルダ（\Windows\System、\Windows\Inf、\Windows\Helpなど）にコピーされます。

システムレジストリは、Windows 95が起動するたびに、Client 32を自動的に起動するのに必要な情報で更新されます。

通常は、Client 32ではSTARTNET.BAT、NET.CFG、AUTOEXEC.BATの作成、変更、使用をしません。AUTOEXEC.BATファイルとNET.CFGファイルを使用するのは、16ビットのODI LANドライバを使用する場合だけです。

インストールプログラムはシステムレジストリとNET.CFGファイルの既存の設定を確認します。適用可能な設定が見つかると、Client 32が使用するシステムレジストリの領域に移されます。詳細は、スマートデフォルトを参照してください。

既存のODI*ドライバがインストールされている場合は削除されます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


サードパーティのLANドライバ

Client 32*には次のサードパーティのLANドライバが含まれています。

FJN00I.LAN

CAB4680.LAN

CB4680.LAN

PB4680.LAN

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザのネットワークアダプタに合わせたLANドライバの変更

1.	（場合によって実行）インストールプログラム（SETUP.EXE）をまだ実行していない場合、実行してください。

2.	（場合によって実行）コントロールパネルの［ネットワーク］が表示されていない場合、 [image] をクリックして表示してください。

3.	インストール済みのネットワークアダプタを選択してください。

4.	［削除］を選択してください。

5.	（場合によって実行）ネットワークアダプタがプラグアンドプレイアダプタ（Windows** 95**が自動的に検出して対応するドライバをインストールする）の場合、コントロールパネルの［ネットワーク］で［OK］を選択し、コンピュータを再起動してください。

または

（場合によって実行）プラグアンドプレイに対応していない場合（ネットワークアダプタがISAかMCAの場合）、［追加］、［アダプタ］、［追加］の順に選択してから、必要なLANドライバを選択してください。

メモ

Client 32*のインストール後、プラグアンドプレイアダプタをWindows 95が検出すると、ネットワークアダプタ用にODI LANドライバを使用できる場合、Windows 95はODI* LANドライバをネットワークアダプタ用に自動的にインストールします。

Windows 95が自動的に検出して対応するドライバをインストールするプラグアンドプレイアダプタの場合、コントロールパネルの［ネットワーク］を使用してネットワークアダプタを追加すると、2つのLANドライバがインストールされます。したがって、手作業ではなく、Windows 95がネットワークアダプタを検出し、対応するドライバをインストールするようにしなければなりません。

コンピュータを再起動するまで新しいLANドライバは使用されません。

Client 32をインストールしたときに、ネットワークアダプタのODI LANドライバがすでにインストール済みの場合、ユーザが変更する場合を除いて、そのLANドライバが使用されます。

SETUP.EXEを使用してClient 32をインストールしたときにNDIS* LANドライバがすでにインストール済みであると、SETUP.EXEは互換性のあるODI LANドライバを探そうとします。それが見つかると、NDISドライバはODI LANドライバに置換されます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


商標

Copyright ｩ 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.

米国Novell, Inc.の商標

Client 32は、米国Novell, Inc.の商標です。

GroupWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPX/SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

LANalyzerは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Link Support Layerおよび LSLは、米国Novell, Inc.の商標です。

ManageWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

NE2000は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWareは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

NetWare 3は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare 4は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Clientは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Core ProtocolおよびNCPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Directory ServicesおよびNDSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare DOS Requesterは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare/IPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Loadable ModuleおよびNLMは、米国 Novell, Inc.の商標です。

NetWare Management System およびNMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWireは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Network Support Encyclopedia Professional VolumeおよびNSEPは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novellは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Novell Application Notesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Authorized Resellerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Gold Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Labsは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Network Symbolは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Platinum Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Technical Servicesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Open Data-Link InterfaceおよびODIは、米国Novell, Inc.の商標です。

Packet Burstは、米国 Novell, Inc.の商標です。

SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

Storage Management ServicesおよびSMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

Virtual Loadable ModuleおよびVLMは、米国Novell, Inc.の商標です。

サードパーティの商標

CompuServeは、CompuServe, Inc.の登録商標です。

Hewlett PackardおよびHPは、Hewlett-Packard Companyの登録商標です。

IBMは、International Business Machines Corporationの登録商標です。

Intelは、Intel Corporationの登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Netscapeは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Netscape Navigatorは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Network Driver Interface SpecificationおよびNDISは、PC-Plus Communications LPの商標です。

OS/2は、International Business Machines Corporationの登録商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。

Unicodeは、 Transoft Ltd.の登録商標です。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Windows 95は、Microsoft Corporationの商標です。

Windows NTは、Microsoft Corporationの商標です。


ユニコードファイルについて

NetWare* 4*ディレクトリデータベース内のすべてのオブジェクトとその属性は、ユニコード（16ビット）形式で保存されます。ユニコードファイルは、NetWareユーティリティを実行しディレクトリデータベースを管理するのに必要なユニコード変換テーブルの集まりです。

メモ

Windows** NLSフォルダ（通常はC:\WINDOWS\NLS）またはNovell* NLSフォルダ（通常はC:\NOVELL\NLS）に適切なユニコードファイルが必要です。

ユニコードファイルには、Windowsコードページファイル、ユニコードファイルへのWindowsコードページ、ユニコードモノケースファイル、ユニコードコレーティングファイルがあります。

ユニコードファイルの機能例を次に示します。

1252_UNI.001は、コードページ1252をユニコードに変換します。

UNI_1252.001は、ユニコードをコードページ1252に変換します。

UNI_MON.001は、モノケースファイルです。大文字と小文字を正しく処理します。

UNI_COL.001はコレーティングファイルです。コレーションとソートリストを処理します。

他のコードページについては、対応するコードページ番号のユニコードテーブルが必要です。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Microsoft Clientの使用

Windows** 95**に付属のNetWareネットワーククライアントを使用する場合、ACUを有効にするには、ユーザのバインダリログインスクリプト（SYS:MAILディレクトリにあります）からセットアッププログラムを実行する必要があります。NetWareディレクトリサービス*用のNetWareネットワーククライアントサービスでACUを使用する場合は、ログインのタイプに対応したログインスクリプト（バインダリまたはNDS）でセットアッププログラムを実行しなければなりません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


READMEの表示

このヘルプトピックを表示すると、可能な場合にはClient 32* README.TXTファイルも表示されます。

このファイルのインストール前の保存場所とインストール後の保存場所については、README.TXTファイルを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザに表示されるダイアログボックス

ユーザがクライアントワークステーションでログインすると、ACUはクライアントのファイルをチェックして、システムファイルがクライアントファイルより新しいかどうか確認します。新しい場合、次のダイアログボックスが表示されます。

［継続］を選択すると、アップグレードが自動的に開始し、ファイルがコピーされている間インストールの進行状況が表示されます。［キャンセル］を選択すると、ネットワークはアップグレードせずに処理を続行します。ただし、ユーザが旧クライアントでログインするたびに、ファイルが比較され、アップグレードするかどうか尋ねるメッセージが表示されます。

クライアントがアップグレードされたあと、ワークステーションを再起動するかをどうか尋ねるダイアログボックスが表示されます。NetWare*の新しいバージョンを有効にするには、クライアントワークステーションを再起動する必要があります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Workgroup="Sample Group"

Windows** 95**ではこの値が必要ですが、Client 32*では不要です。


[MSTCP]

Microsoft** TCP/IPプロトコルのプロパティ（IPアドレスなど）は［MSTCP］セクションで指定します。このプロトコルとこのセクションは、NetWare/IP*とClient 32のSNMP機能で必要です。

TCP/IP、NetWare/IP、またはSNMPを使用していない場合、このセクションは不要です。