Copyright: Copyright (C) 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.


$Version and Copyright Notices
VeRsIoN=2.10  Novell Client 32 Configuration Help

CoPyRiGhT=(c) Copyright 1995, 1996, Novell, Inc.  All rights reserved.


%2:　ログインスクリプト変数
%2:　このログインスクリプト変数に割り当てたい値を入力してください。

 メモ


%3:　ログインスクリプト変数
%3:　このログインスクリプト変数に割り当てたい値を入力してください。

 メモ


%4:　ログインスクリプト変数
%4:　このログインスクリプト変数に割り当てたい値を入力してください。

 メモ


%5:　ログインスクリプト変数
%5:　このログインスクリプト変数に割り当てたい値を入力してください。

 メモ


最初のバナー名
最初のバナー名:　バナーページの上半分に印刷するテキストを指定してください。このテキストには最高12文字まで指定できます。

 メモ


最初のバナー名に関するメモ

デフォルト:　なし

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


2番目のバナー名
2番目のバナー名:　バナーページの下半分に印刷するテキストを指定してください。このテキストには最高12文字まで指定できます。

 メモ


2番目のバナー名に関するメモ

デフォルト:　なし

プリンタのプロパティを使用すれば特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


32ビットディスクアクセス

次の手順を実行して、Windows** 95**が32ビットディスクアクセスを使用しているかどうかを調べてください。

1.	をクリックして、システムプロパティの設定を表示してください。

2.	［パフォーマンス］のタブにある仮想メモリの設定をチェックしてください。これは32ビットに設定されているはずです。それ以外の設定の場合、Windows 95は32ビットディスクアクセスを使用していません。

メモ

互換性のないディスクコントローラが原因で特定のマシン上で32ビットディスクアクセスが利用できない場合、Client 32*は、32ビットディスクアクセスが有効なときに利用可能なマルチスレッドレベルを提供できません。

32ビットディスクアクセスが有効である場合、リクエスタは複数のネットワーク要求を同時に処理できます。たとえば、2つのDOSボックスと1つのWindowsアプリケーションからの各要求を処理したり、複数のWin32スレッドからの要求を処理したりできます。

NetWare* 32ビットリクエスタはマルチスレッドと同時ネットワーク要求を完全にサポートしていますが、ローカルディスクドライバによってはリクエスタが複数の要求を同時に処理できなくなります。したがって、リクエスタは32ビットディスクアクセスが利用できないことを検出すると、同時要求のサポートを無効にします。

NetWare 32ビットリクエスタのパフォーマンスは、32ビットファイルアクセスが有効であるかどうかには依存していません(使用中のファイルアクセスの種類は［パフォーマンス］のタブにあるファイルシステムの設定に示されます)。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


追加(フレームタイプ)
追加:　フレームタイプを選択し、［追加］を選択して、IPX*のバインド先の論理ボードのリストに、選択したフレームタイプを追加してください。


追加のサーチパス
追加のサーチパス:  Host Resources MIBがプログラムファイルをサーチするときのディレクトリを指定してください。

 メモ


追加のサーチパス　追加
追加のサーチパス　追加:　ディレクトリを選択したあと、［追加のサーチパス］のリストに選択したディレクトリを追加するには［追加］を選択してください。


追加のサーチパス　ブラウズ
追加のサーチパス　ブラウズ:　［追加のサーチパス］のリストに追加したいディレクトリを選択できるようにワークステーション上のディレクトリを表示するには、［ブラウズ］を選択してください。


追加のサーチパス　削除
追加のサーチパス　削除:  ディレクトリを選択したあと、［追加のサーチパス］のリストからそのディレクトリを削除するには［削除］を選択してください。


追加のサーチパスに関するメモ

デフォルト:　なし

例:　C:\WINDOWS

メモ

ディレクトリの横のチェックボックスにチェックマークが付いているとき、そのディレクトリのすべてのサブディレクトリもサーチされます。この設定を変更するには、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

［ルートからサーチするディレクトリレベル］の設定によってサーチされるディレクトリ以外に、指定したディレクトリもサーチされます。

この設定はオプションです。

プログラムに関する情報はネットワーク管理コンソールによって使用されます。この情報はクライアントワークステーションでソフトウェアを追跡するのに有用です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

ホストリソースのMIBプロパティの［ソフトウェアサーチ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Resources

構文:  swdirectorysearch=path(*)

例:  RESOURCES

SWDIRECTORYSEARCH=c:\novell\

SWDIRECTORYSEARCH=c:\apps\*


追加のサーチパス　置き換え
追加のサーチパス　置き換え:　置換するディレクトリを指定して、［追加のサーチパス］のリストから新しいディレクトリを選択したあと、指定したディレクトリを新しいディレクトリで置き換えるには［置き換え］を選択してください。


Adminのデフォルトパラメータ

Link Support

Max Buffer Size

NetWare DOS Requester

Auto Reconnect Level

Cache Writes

Checksum

Close Behind Ticks

Delay Writes

DOS Name

Environment Pad

File Cache Level

First Network Drive

Force First Network Drive

Handle Net Errors

Hold

Large Internet Packets

LIP Start Size

Lock Delay

Lock Retries

Long Machine Type

Max Cache Size

Max Cur Dir Length

Message Timeout

Minimum Time to Net

Name Context

NCP* Max Timeout

Net Status Busy Timeout

Net Status Timeout

NetWare Protocol

Network Printers

Opportunistic Locking

PB Buffers

Pburst Read Window Size

Pburst Write Window Size

Preferred Server

Preferred Tree

Print Header

Print Tail

Read Only Compatibility

Search Dir First

Search Mode

Set Station Time

Short Machine Type

Show Dots

Signature Level

True Commit

NIOS

Alert Beep

Log File

Log File Size

Use Video BIOS

NWIP

Nearest NWIP Server

NWIP1_1 Compatibility

NetWare/IP Domain name

Autoretry Secs

Preferred DSS

Autoretries

Protocol IPX

INT64

INT7a

IPX* Diagnostics

IPX Retry Count

Pre-Allocate VGNMA Memory

Net Bind

Primary

SPX* Abort Timeout

SPX Connections

SPX Listen Timeout

SPX Verify Timeout

SPX Watchdogs

Resources

Modem

Printer

Tapedrive

SWDirectorySearchDepth

SWDirectorySearch

SNMP

Control Community

Enable Control Community

Enable Monitor Community

Monitor Community

snmpEnableAuthenTrap

sysContact

sysLocation

sysName

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


高度なIPXのタブ
高度なIPX設定のタブ

1次論理ボード:

1次論理ボードのフレームタイプ:

検出されたフレームタイプをすべて使用:

次のフレームタイプだけ使用:

フレームタイプ:

選択されたフレームタイプのリスト:	追加

削除


詳細設定パラメータ

Alert Beep

Auto Reconnect Level

Cache NetWare Password

Cache Writes

Checksum

Close Behind Ticks

Delay Writes

DOS Name

Environment Pad

File Cache Level

Force First Network Drive

Handle Net Errors

Large Internet Packets

LIP Start Size

Lock Delay

Lock Retries

Log File

Log File Size

Long Machine Type

Link Support Layer Max Buffer Size

Max Cache Size

Max Cur Dir Length

Message Timeout

Minimum Time to Net

NCP* Max Timeout

Net Status Busy Timeout

Net Status Timeout

NetWare* Protocol

Network Printers

Opportunistic Locking

Packet Burst*

Packet Burst Read Window Size

Packet Burst Write Window Size

Print Header

Print Tail

Read Only Compatibility

Search Dirs First

Search Mode

Set Station Time

Short Machine Type

Show Dots

Signature Level

True Commit

Use Video BIOS

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


詳細設定のタブ

パラメータグループ	設定

説明	ダイナミックパラメータ


Alert Beep
Alert Beep:　ポップアップの警告メッセージを表示するときにClient 32*がビープ音を鳴らすかどうかを指定します。

 メモ


Alert Beepに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on｜off

メモ

このパラメータは文字モードで表示されるメッセージにだけ適用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NIOS

構文:　Alert Beep=on｜off

例:　NIOS

ALERT BEEP=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Allow Connection Watchdogging
接続ウォッチドッグ許可:

接続をウォッチドッグするアプリケーション要求をSPX*が受け入れるようにするには、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

SPXが接続をウォッチドッグしないようにするには、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


Allow Connection Watchdoggingに関するメモ
接続ウォッチドッグ許可に関するメモ

デフォルト:　on

この設定は将来の使用のためのものです。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　SPX Watchdogs=on｜off

例:　PROTOCOL IPX

SPX Watchdogs=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザにトラスティの追加、削除、変更を許可する

［NetWare*の権利］プロパティページを使用してトラスティを追加、削除したり、トラスティに割り当てられている権利を変更したりすることをユーザに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

ユーザが［NetWareの権利］プロパティページでトラスティを変更できないようにする場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

メモ

デフォルトでは、ユーザは［NetWareの権利］プロパティページを使用してトラスティの割り当てを変更できます。

この設定はシステムポリシーエディタを使用して変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザに圧縮属性の変更を許可する

［NetWare*フォルダ］プロパティページを使用して圧縮属性を変更することをユーザに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

［NetWareフォルダ］プロパティページを使用して圧縮属性を変更することを禁止するには、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

メモ

圧縮属性は圧縮禁止と即時圧縮です。

デフォルトでは、ユーザは［NetWareフォルダ］プロパティページを使用して圧縮属性を変更できます。

［ユーザに拡張プロパティの変更を許可する］チェックボックスにチェックマークが付いていない場合、この設定は無視され、ユーザは圧縮属性を変更できません。圧縮属性は拡張プロパティの一部です。

この設定はシステムポリシーエディタを使用して変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザに拡張プロパティの変更を許可する

［NetWare*ファイル］または［NetWareフォルダ］プロパティページを使用してユーザが拡張プロパティを変更することを許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

ユーザが［NetWareファイル］または［NetWareフォルダ］プロパティページを使用して拡張プロパティを変更することができないようにする場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

メモ

ファイルの拡張プロパティはリネーム禁止、共有可能、削除禁止、トランザクション、コピー禁止、即時パージです。

フォルダの拡張プロパティは圧縮禁止、即時圧縮、リネーム禁止、即時パージ、削除禁止です。

デフォルトでは、ユーザは［NetWareファイル］または［NetWareフォルダ］プロパティページを使用して拡張プロパティを変更できます。

この設定はシステムポリシーエディタを使用して変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


重複しない名前をサーバとツリーに割り当てる

ネットワーク内のすべてのツリーとサーバに重複しない名前を付けることが重要です。サーバがNetWare* 3*とNetWare 4*のどちらを実行しているかは問題ではありません。どちらの場合も名前が重複しないようにしなければなりません。

名前が重複していると、ツリーについての情報が実際は同じ名前を持つサーバの情報である可能性があります。プロバイダが受け取るのはオブジェクトの名前だけなので、ツリーとサーバを区別することはできません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Auto Detect Configuration
環境設定の自動検出:　DHCPがNetWare/IP*パラメータを提供するように設定されている場合に、このパラメータを選択してください。

 メモ


Auto Detect Configurationに関するメモ
環境設定の自動検出に関するメモ

この設定はNovell* NetWare*/IP* Protocolのプロパティの［パラメータ］タブを使って変更できます。

この設定はシステムポリシーエディタやAdminのデフォルトを使っても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


オートエンドキャップ
オートエンドキャップ:  キャプチャしたデータを閉じて、アプリケーションの終了後にプリンタに送信したい場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。キャプチャしたデータを閉じて、アプリケーションの終了後にプリンタに送信しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください(このようにすると、より多くの情報をプリントジョブに追加できるようになります)。

 メモ


オートエンドキャップに関するメモ

デフォルト:　on

プリンタのプロパティを使用して特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用してデフォルトキャプチャを変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Auto Reconnect Level
Auto Reconnect Level:　ネットワークの重大エラーのあとで何を復元するかを指定します。

 メモ


Auto Reconnect Levelに関するメモ

デフォルト:　3

範囲:　0～5

数値に応じて次のような復元が行われます。

0　自動再接続は実行されません。

1　デバイス(接続、ドライブ、プリンタ)だけが復元されます。

2　上記に加えて読み込み専用ファイルが復元されます。

3　上記に加えてすべてのファイルとファイルロックが復元されます。

4　上記に加えて追加ファイルの書き込みデータの回復が保証されます。

5　上記に加えてローカルディスクへの切り替えとファイルの再同期化が後で実行されます(Disconnectable NetWareでだけ利用可能)。

ダイナミックパラメータ

メモ

詳細は、キャッシュのデータの完全性の保証を参照してください。

Disconnectable NetWare*が利用可能でないときに［5］を指定すると、Auto Reconnect Levelは［4］とみなされます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Auto Reconnect Level=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

AUTO RECONNECT LEVEL=4

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


バインダリ接続
バインダリ接続:　グラフィカルログインユーティリティによってサーバへのバインダリ接続を確立する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。グラフィカルログインユーティリティによってサーバへのNetWare* Directory Services*接続を確立する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


バインダリ接続に関するメモ

デフォルト:　off

NetWare* 4*サーバへのバインダリ接続が必要な場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。ディレクトリツリーへのバインダリ接続は作成できません。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Broadcast Response (RSP)
一斉送信の応答(RSP):　ワークステーションが一斉送信要求に応答する方法を指定します。

NR　すべての一斉送信要求に直接応答します。一斉送信応答は必要ありません。

SR　Single Route Broadcastフレームを持つすべての一斉送信要求に応答します。

AR　All Routes Broadcastフレームを持つすべての一斉送信要求に応答します。

 メモ


Broadcast Response (RSP)に関するメモ
一斉送信の応答(RSP)に関するメモ

デフォルト:　NR

有効な値:　NR、SR、またはAR

ネットワークトラフィックを最小限にする場合は、NRかSRを使用してください。ARを使用すると、ネットワークトラフィックが増加します。ARは通常、クライアントワークステーションでは必要ありません。

この設定はオプションです。

この設定はトークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用することにより変更できます。


Nsq Broadcast に関するメモ
優先SAPサーバ要求をネットワークに一斉送信に関するメモ

デフォルト:　on

NetWare*/IP*に優先NetWareサーバを調べるのに、どの方法を使用するかを指示します。

これはNetWare/IPのオプション設定です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare/IPプロトコルのプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文:　Nsq Broadcast=on｜off

例:　NWIP

NSQ BROADCAST=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先サーバ探索要求をネットワークに一斉送信
優先SAPサーバ要求をネットワークに一斉送信:　ローカルネットワーク上に要求を一斉送信して、NetWare*/IP*クライアントで優先NetWareサーバを探す場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。要求をDSSに送信して、優先NetWareサーバをNetWare/IPクライアントで探す場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


代替リングへの一斉送信回数(TRA)
代替リングへの一斉送信回数(TRA):  ブリッジ経由で一般的な一斉送信フレームを代替リングに送信する回数を指定します。

 メモ


本リングのみの一斉送信回数(TRO)
本リングのみの一斉送信回数(TRO):　ブリッジ経由で代替リングに送信せずに、現在のリング上で一般的な一斉送信フレームを送信する回数を指定します。

 メモ


Cache NetWare Password
Cache NetWare Password: NetWare*のパスワードが最初のNetWareログインでメモリに保存され、 NetWareリソースに追加されたことを認証するかどうかを指定します。

 メモ


Cache NetWare Password Notes
Cache NetWare Passwordに関するメモ

デフォルト:  On

有効な値:  on | off

メモ

最初のログイン時に指定したログイン名とパスワードを使用してログインしてもClient 32*がネットワークリソースを認証できない場合にのみ、ログイン名とパスワードを表示する場合にデフォルトの設定を使用します

ログイン名とパスワードはハードディスクではなく、メモリに保存されるため、コンピュータの電源を切ったあとではログイン名およびパスワードはメモリから消失します。次にコンピュータをスタートしたときに、再びログイン名とパスワードが表示されます。

まだ権利を認証されていないネットワークリソースにアクセスする場合、必ず安全のためにログイン名とパスワードを表示したい場合は、この設定を「off」にしておいてください。

たとえば、ツリーまたはサーバからログアウトした場合、もう一度そのネットワークリソースにアクセスするにはログインし直す必要があります。バインダリリソースにアクセスする場合にもログイン名とパスワードを指定する必要があります。

次のいずれかを使用すると設定を変更することができます:

［コントロールパネル-ネットワーク］からNovell* NetWare* Client* 32のプロパティを選択して［詳細設定］タブを選択する

システムポリシーエディタ

管理者用デフォルトではこの設定の変更はできません

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Cache Writes
Cache Writes:　ネットワーク書き込みをこのワークステーションでキャッシングするかどうかを指定します。

 メモ


Cache Writesに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on｜off

ダイナミックパラメータ

メモ

デフォルト設定の［on］はファイルをネットワークに保存する前にワークステーションのメモリに保存することにより、NetWare* Client* 32*のパフォーマンスを向上させます。

このパラメータの値を［off］に設定すると、データの完全性は向上しますが、パフォーマンスは低下します。

この設定の値を［on］(デフォルト)にした場合、書き込み要求と次の書き込み要求の間にNetWareサーバがディスクスペースを使い果たすとデータが失われる可能性があります。

True Commitが［on］の場合、ネットワークへの書き込みはキャッシングされません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare Client 32プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Cache Writes=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

CACHE WRITES=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システムポリシーエディタを起動できない場合
システムポリシーエディタ(POLEDIT.EXE)を起動できませんでした。このエディタがWindows**フォルダやWindowsのシステムフォルダにない場合は、他の方法(タスクバーの［スタート］ボタンを使用するなど)を使用することによりシステムポリシーエディタを起動してください。

システムポリシーエディタをまだインストールしていない場合は、インストールしてください。インストールの手順については、システムポリシーエディタのインストールを参照してください。


Checksum
Checksum:　NetWare*コアプロトコル*(NCP*)のパケット検査の重要度を指定します。

 メモ


Checksumに関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　0～3

値は次のとおりです。

0　無効

1　有効(優先されない)

2　有効(優先される)

3　必須

ダイナミックパラメータ

メモ

このパラメータの値を［2］または［3］に設定すると、データの完全性は向上しますが、パフォーマンスは低下します。

イーサネットフレームタイプ802.3はチェックサムをサポートしていません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Checksum=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

CHECKSUM=3

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


現在の接続のクリア
現在の接続のクリア:　ログインしたときにグラフィカルログインユーティリティで既存の接続をクリアする場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。ログインしたときに既存の接続が解除されないようにするには、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


現在の接続のクリアに関するメモ

デフォルト:　on

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client*32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


現在の設定の削除
パスとプリンタモデル情報を削除します。


Client 32環境設定

概要

環境設定の概要

Client 32環境設定

Client 32のグローバルな環境設定

プロトコルとオプション機能の環境設定

ユーザのための環境設定

各種設定の最適化

参照先

環境設定に関する参照先

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32システムポリシーエディタ設定の指定

1　［通常のコンピュータ］を選択してください。

2　［編集］を選択してください。

3　［プロパティ］を選択してください。

4　目的の値を選択してください。

5　［OK］を選択してください。

メモ

最初は、すべてのClient 32*設定の横に灰色のボックス [image] が表示されています。これらの設定はユーザがログインしたときに変更されません。

灰色のボックスを選択すると、ボックスの中にチェックマーク [image] が表示されます。チェックマークはこの設定が［on］またはユーザが指定した値に変更されることを表します。値を指定する場合は、［通常のｺﾝﾋﾟｭｰﾀのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ］ダイアログボックスの下部で指定できます。適切な指示もそこに表示されます。

チェックマークの付いたボックスを選択すると、空白 [image] になります。これは［on］と［off］の値を持つ設定の場合、この設定が［off］に変更されることを表します。他の設定の場合、その設定の既存の値がレジストリから削除され、デフォルト値が使用されることを表します。

設定の意味については、Client 32グローバル設定のリストを参照してください

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32のタブ

優先サーバ

優先ツリー

ネームコンテキスト

最初のネットワークドライブ


Close Behind Ticks
Close Behind Ticks:  ファイルを閉じるように要求されてから実際閉じるまでの時間をチック数で指定します。

 メモ


Close Behind Ticksに関するメモ

デフォルト:　0

範囲:　0～65535(チック)

ダイナミックパラメータ

メモ

このパラメータの値を［0］に設定すると、データの完全性は向上しますが、パフォーマンスは低下します。

この設定によってパフォーマンスを大幅に改善できるのは、ファイルを頻繁に開いたり閉じたりする場合です。

ここで設定した遅延時間の間にファイルを再び開く場合、ネットワークへのアクセスなしに、そのファイルが再利用されます。

Close Behind Ticksが［0］の場合、Delay Writesの値は意味を持ちません。

File Cache Levelの値は、ファイルが閉じるよう要求した後に実際は開いているかどうかに影響しません。Close Behind Ticksの値だけが影響を与えます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Close Behind Ticks=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

CLOSE BEHIND TICKS=36

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スクリプト結果を自動的に閉じる
スクリプト結果を自動的に閉じる:　［ログインの結果］ウィンドウを自動的に閉じる場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。メッセージを読んでから［ログインの結果］ウィンドウをユーザが閉じる場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


スクリプト結果を自動的に閉じるに関するメモ

デフォルト:　on

グラフィカルログインユーティリティを使用してログインすると、そのログインの結果生成されたメッセージとともに［ログインの結果］ウィンドウが表示されます。これらのメッセージを読みたい場合は、［ログインの結果］ウィンドウが自動的に閉じないようにするために、このチェックボックスのチェックマークを外すとよいでしょう。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


環境設定の概要

概要

変更点と追加点

新しい環境設定機能と注意事項

プロパティシートを使用した環境設定

長いファイル名サポートのための環境設定

Client 32*のグローバルな環境設定

システムレジストリの環境設定に関するメモ

重複しない名前をサーバとツリーに割り当てる

新しい環境設定

デフォルトのキャプチャ設定

グラフィカルログイン

NIOS

リソース

変更された環境設定

リンクサポート

NetWare DOSリクエスタ*

IPXプロトコル*

SPXプロトコル*

SNMP

サポートされない環境設定

サポートされない環境設定のリスト

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


環境設定に関する参照先

リンクドライバ

リンクサポート

NetWare* DOSリクエスタ*

NIOS

NetWare/IP*

プロパティシート

IPX*プロトコル

リソース

SNMP

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソースルーティングの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	32ビットODI* LANドライバを備えた、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタを選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	［SRoute 32］を選択してください。

5.	［有効］を選択してください。

6.	必要に応じて他の設定を行ってください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	［OK］を選択してください。

9.	ワークステーションを再起動してください。

メモ

［SRoute 32］プロパティページは2ページ1組です。トークンリングネットワークアダプタの場合、1つはToken-Ringフレームタイプについてのページで、もう1つはToken-Ring_Snapフレームタイプについてのページです。

Token-RingとToken-Ring_Snapの両方のフレームタイプについてソースルーティングが必要な場合は、まずソースルーティングを有効にして、Token-Ringフレームタイプについて環境設定します。次にソースルーティングのフレームタイプの値を［Token-Ring_Snap］に変更し、そのソースルーティング設定を有効にして、環境設定します。

通常、ソースルーティングのデフォルト値をそのまま使用できます。

FDDIネットワークアダプタのソースルーティングも設定できます。

通常、クライアントワークステーションで全ルート一斉送信フレームを使用する必要はありません。デフォルトでは、ソースルーティングに必要なネットワークトラフィックを最小にするため、全ルート一斉送信フレームは使用されません。

16ビットODI LANドライバのソースルーティングの環境設定については、SRoute 16のタブを参照してください。

ソースルーティングの設定についての詳細は、SRoute 32のタブを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client32のグローバルな環境設定

概要

Client 32のグローバル設定の概要

手順

Client 32のグローバル設定の作成

参照先

Client 32*グローバル設定のリスト

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32のグローバル設定の作成

1.	(場合によって実行)システムポリシーエディタをインストールしていない場合は、インストールしてください。

2.	をクリックして、システムポリシーエディタ(POLEDIT.EXE)を起動してください。

3.	Client 32*ポリシーテンプレート(CLIENT32.ADM)を開いてください。

4.	新しいポリシーファイルの編集を開始してください。

5.	Client 32プロパティの値を設定してください。

6.	ポリシーファイルをCONFIG.POLとして保存してください。

7.	優先接続サーバとして動作する各NetWare*サーバのSYS:\PUBLICディレクトリにポリシーファイルをコピーしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32のグローバル設定の概要

Client 32*はWindows** 95**システムポリシーエディタ(POLEDIT.EXE)で使用するカスタムポリシーテンプレート(CLIENT32.ADMファイル)を提供します。システムポリシーエディタとClient 32テンプレートを使用すれば、Client 32の設定値を指定するポリシーファイルを作成できます。

ポリシーファイルの設定が正しく働くことを確認したら、各優先接続サーバのSYS:\PUBLICディレクトリにポリシーファイルを入れることができます。Client 32の設定はポリシーファイルから読み込まれたあと、ユーザがネットワークにログインするごとにレジストリに格納されます。

優先サーバのSYS:\PUBLICディレクトリにあるポリシーファイルが使用されます。優先サーバが指定されていない場合、最初に接続されたサーバのSYS:\PUBLICディレクトリにあるポリシーファイルが使用されます。

システムポリシーエディタのマニュアルは『Microsoft** Windows 95リソースキット』にあります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPXの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［IPX* 32-bit Protocol for Novell* NetWare* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	目的の設定を指定してください。

5.	［OK］を選択してください。

6.	［OK］を選択してください。

メモ

ほとんどのネットワークでは、IPXの環境設定は必要ありません。ネットワークにWANリンクまたは低速リンクが含まれている場合は、設定の一部を調整しなければならないことがあります。

IPX設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare/IPの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell* NetWare*/IP* Protocol］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	NetWare/IPドメイン名を指定してください。

5.	必要に応じて他の設定を行ってください。

6.	［OK］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

メモ

NetWare/IP設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プロトコルとオプション機能の環境設定

ホストリソースMIBの環境設定

IPX*の環境設定

NetWare*/IP*の環境設定

SNMPの環境設定

長いファイル名サポートのための環境設定

ソースルーティングのための環境設定

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SNMPの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell* SNMP Agent］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	必要に応じて他の設定を行ってください。

5.	［OK］を選択してください。

6.	［OK］を選択してください。

メモ

Novell SNMPエージェントの設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソースルーティングの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［IPX* 32-bit Protocol for Novell* NetWare* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	[IPX設定]を選択してください。

5.	［NDISのソースルーティングの有効化**］にチェックマークを付けてください。

6.	［OK］を選択してください。

7.	［OK］を選択してください。

8.	ワークステーションを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザプロファイルの環境設定

Client 32*は『Microsoft** Windows 95リソースキット』で説明されているとおり、Windows** 95のシステムポリシーとユーザプロファイルを完全にサポートしています。Client 32は\\優先サーバ\SYS\PUBLICディレクトリでCONFIG.POLという名前のシステムポリシーファイルを探します。ただし、ユーザプロファイルに関してはMicrosoftのマニュアルの説明とは異なっています。クライアントをバインダリ専用環境で使用している場合、USER.DATファイルはユーザごとに\\優先サーバ\SYS\MAILディレクトリに格納されます。

ただしNDS*環境では、MAILディレクトリはバインダリエミュレーションが実行されている場合にだけ存在します。これは確実でないため、NDS環境の管理者はNWADMINを使用して、NDSユーザプロファイルのHome Directory属性にUSER.DATファイルのパスを指定しなければなりません。このためには、ユーザを選択し、［環境］タブを選択してから、ユーザのホームディレクトリを入力してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プロパティシートを使用した環境設定

概要

概要

参照先

Novel* NetWare* Client* 32*

ネットワークアダプタ

Novell NetWare Client 32用のIPX* 32ビットプロトコル

Novell NetWare/IP*プロトコル

Novell Client 32用のホストリソースMIB

Novell SNMPエージェント

プリンタ

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソースルーティングのための環境設定

概要

ソースルーティングについて

手順

32ビットODI* LANドライバ用のソースルーティングの環境設定

NDIS** LANドライバ用のソースルーティングの環境設定

参照先

SRoute 32のタブ

SRoute 16のタブ

NDISドライバ用のIPX*ソースルーティング

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ユーザのための環境設定

ログインのための環境設定

ログインデフォルトの環境設定

印刷のための環境設定

ネットワークプリンタの設定

プリントキャプチャのデフォルト設定について

ポイントとプリントについて

ポイントとプリントの設定

ユーザプロファイルの環境設定

ユーザプロファイルの環境設定


ホストリソースMIBの環境設定

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Host Resources MIB for Novell* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

4.	目的の設定を指定してください。

5.	［OK］を選択してください。

6.	［OK］を選択してください。

メモ

ホストリソースMIBのすべての設定はオプションです。

ホストリソースMIBの設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


監視コミュニティ
制御コミュニティ:　制御コミュニティの名前を指定します。

 メモ


監視コミュニティに関するメモ
制御コミュニティに関するメモ

デフォルト:　なし

制御コミュニティは読み書き可能コミュニティ(SET操作を実行できるコミュニティ)です。

コミュニティ名には任意のASCII文字列を指定できます。スペース、タブ、左角かっこ([)、等号(=)、コロン(:)、セミコロン(;)、二重引用符(")、番号記号(#)以外のすべての文字を使用できます。

コミュニティ名では大文字と小文字が区別されます。

読み書きアクセス用に設定したコミュニティ名は読み込み専用アクセスにも有効です。

制御コミュニティを無効にすると、すべての書き込みアクセスが無効になります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントのプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　Control Community=name

例:　Desktop SNMP

CONTROL COMMUNITY = SECRET

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


現在のプリンタモデル
現在のプリンタモデル:  選択したプリンタに対応しているメーカとモデルを示します。

 メモ


現在のプリンタモデルに関するメモ

デフォルト:　なし

この設定はプリンタのプロパティの［ポイントとプリントの設定］タブを使用することによって変更できます。


カスタムバインドリスト
このリストにはIPX*のバインド先の論理ボードのフレームタイプが示されます。


カスタム環境設定
カスタム環境設定:　DHCPがNetWare*/IP*パラメータを提供するように構成されていない場合や、NetWare/IPパラメータをこのワークステーション用にカスタマイズする場合にこのパラメータを選択してください。

 メモ


カスタム環境設定に関するメモ

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare*/IP* Protocolプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


動的ホスト環境設定プロトコル(DHCP)

ワークステーションがIPアドレスを要求したとき、そのワークステーションにIPアドレスを割り当てるためのルール。IPアドレスは一時的にワークステーションに割り当てられます。次に同じワークステーションがIPアドレスを要求した場合、同じIPアドレスが割り当てられるかどうかは分かりません。


DOS Name
DOS Name:　シェルで使用するオペレーティングシステムの名前を設定します。

 メモ


DOS Nameに関するメモ

デフォルト:　MSDOS

例:　DRDOS

メモ

1～5文字の名前を使用できます。

ログインスクリプトまたはプロファイルスクリプトの%OS変数は、サーチドライブをネットワークDOSディレクトリにマッピングするときにこの変数を使用します。

Client 32*は自動的にDR DOSを認識し、このオプションを設定します。ただし、このオプションは、自動検出機能に優先します。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　DOS Name="name "

例:　NETWARE DOS REQUESTER

DOS NAME="DRDOS"

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


デフォルトキャプチャのタブ

概要

出力設定

部数

フォームフィード

タブの使用	スペース数

バナーの設定

バナーの使用

最初のバナー名

2番目のバナー名

その他の設定

保持	タイムアウトまでの秒数

オートエンドキャップ

継続

通知


デフォルトキャプチャタブの概要

Windows 95のグラフィカルユーザインタフェースで作成したプリントキャプチャのデフォルトのプリンタ設定を指定する場合は、［デフォルトキャプチャ］タブを使用してください。プリントキャプチャに依存するDOSまたはWindows** 3.xのアプリケーションを使用する場合やキャプチャをログインスクリプトに入力できない場合に役立ちます。

 メモ


デフォルトキャプチャタブの概要に関するメモ

これらの設定は、Windows** 95**のグラフィカルユーザインタフェースによってキャプチャするプリンタポートにだけ適用されます。ログインスクリプトでキャプチャしたプリンタポートや、コマンドラインからキャプチャしたプリンタポートはこれらの設定を使用しません。

これらの設定はWindows 95のPrintersフォルダに表示されるプリンタには適用されません。キャプチャしたプリンタポートはWindows 95のプリンタフォルダには表示されません。キャプチャしたプリンタポートを確認するには、プリンタフォルダにあるプリンタのプロパティを表示し、［詳細］プロパティページを表示してから、［印刷先のポート］という見出しの下のリストをブラウズします。

このプロパティページに加えた変更は、コンピュータを再起動するまで既存のプリントキャプチャには影響しません。

キャプチャした特定のプリンタポートのプリンタ設定を変更しても、デフォルトのプリンタ設定は変更されません。

このタブが見えるようにNovell* NetWare* Client* 32*プロパティを表示する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Delay Writes
Delay Writes:  アプリケーションがファイルを閉じるよう要求するまでネットワークへの書き込みを遅らせるかどうかを指定します。

 メモ


Delay Writesに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

ダイナミックパラメータ

メモ

パフォーマンスを高速化したい場合は、このパラメータの値を［on］に設定してください。

Delay Writesが［on］の場合、アプリケーションがファイルを閉じるよう要求するまで、ネットワークへの書き込みを遅らせることができます。これにより、アプリケーションはデータが実際にネットワークサーバに書き込まれるのを待たずにすむので、アプリケーションの応答時間も速くなります。

Delay Writesが［on］の場合、Windowsを終了するか、アプリケーションを実行していたMS-DOSプロンプトを終了すると、処理待ちのすべての書き込みデータがネットワークに書き込まれます。

遅延の時間はClose Behind Ticksパラメータによって指定されます。Close Behind Ticksの値が［0］の場合、Delay Writesの値に関係なく書き込みは遅れません。

Cache Writesが［off］の場合、Delay Writesの値に関係なく書き込みは遅れません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Delay Writes=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

DELAY WRITES=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ルートからサーチするディレクトリレベルに関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　0～4,294,967,295(レベル)

メモ

［0］は［追加のサーチパス］が指定されていない場合、サーチを実行しないことを意味します。

最初のレベルはルートであるため、デフォルトではルート内のプログラムファイルだけをサーチできます。

すべてのローカルハードディスクがサーチされます。フロッピーディスクドライブ、CD-ROMドライブ、ネットワークドライブはサーチされません。

ローカルディスクスペースが大量にある(1GBのハードディスクなど)場合は、ホストリソースMIBですべてのディスクスペースをサーチしないでください。サーチ時間を短くするために、サーチの範囲をできるだけ小さくしてください。

プログラムに関する情報はネットワーク管理コンソールによって使用されます。この情報はクライアントワークステーションでソフトウェアの追跡を行う場合に有用です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

ホストリソースMIBプロパティの［ソフトウェアサーチ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Resources

構文:　swdirectorysearchdepth=number

例:　RESOURCES

SWDIRECTORYSEARCHDEPTH=3


ルートからサーチするディレクトリレベル
ルートからサーチするディレクトリレベル:　ホストリソースMIBでプログラムファイルをサーチする場合のディレクトリツリーの範囲を指定します。

 メモ


ディレクトリツリー

ディレクトリデータベース内のオブジェクトの階層構造。ディレクトリツリーにはネットワークの編成に使用するコンテナオブジェクトが含まれます。

ディレクトリツリーの構造は、オブジェクトの物理位置とは無関係に、論理的な編成に基づいて作成できます。


ポイントとプリントを一時的に無効にする
ポイントとプリントを一時的に無効にする:　選択したプリンタのポイントとプリントを無効にしたい場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。無効にしない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


ポイントとプリントを一時的に無効にするに関するメモ

デフォルト:　off

このチェックボックスにチェックマークを付けると、ユーザはポイントとプリントを使用しても、選択したプリンタを設定できなくなります。選択したプリンタに対してポイントとプリントを再度有効にしたい場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

Client 32*はパスとプリンタモデルの情報を保存します。したがって、情報を再指定したり印刷ドライバファイルを再度コピーしたりせずに、簡単にポイントとプリントを無効にしたり再度有効にすることができます。

この設定はプリンタのプロパティの［ポイントとプリントの設定］タブを使用することにより変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


接続ページの表示
接続ページの表示:　グラフィカルログインユーティリティで［接続］ページを表示する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。［接続］ページを表示しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


接続ページの表示に関するメモ

デフォルト:　off

［接続］ページを使用すれば、グラフィカルログインユーティリティでログインしたときに、次の情報を指定できます。

ツリーまたはサーバ

バインダリ接続を使用するかどうか

コンテキスト

ログインによって現在の接続を削除するかどうか

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SNMPプロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell* SNMP Agent］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スクリプトページの表示
スクリプトページの表示:　グラフィカルログインユーティリティで［スクリプト］ページを表示する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。［スクリプト］ページを表示しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


スクリプトページの表示に関するメモ

デフォルト:　off

［スクリプト］ページを使用すれば、グラフィカルログインユーティリティでログインしたときに、次の情報を指定できます。

代替ログインスクリプト

代替プロファイルスクリプト

スクリプトを実行するかどうか

［ログインの結果］ウィンドウを自動的に閉じるかどうか

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変数ページの表示
変数ページの表示:　グラフィカルログインユーティリティで［変数］ページを表示する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。［変数］ページを表示しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


変数ページの表示に関するメモ

デフォルト:　off

［変数］ページを使用すれば、グラフィカルログインユーティリティでログインしたときに実行されるログインスクリプトの変数を4つまで指定できます。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ドメイン

共通のDNSで管理される、ネットワークコンピュータのグループ。ドメインは物理的な位置によってではなく、論理的なグループによって指定できます。


NetWare/IPドメイン名に関するメモ

デフォルト:　なし

これはNetWare*/IP*の必須設定です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare/IPプロトコルプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文:　NWIP Domain Name=domain_name

例: NWIP

NWIP DOMAIN NAME=NWIP.ATLANTIC.COM

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ドメインネームサービス(DNS)

インタネットワーク内でホスト名とIPアドレスのマッピングに関する情報を提供する標準システム。DNSは分散データベースにこの情報を維持します。


ドメインSAP/RIPサーバ(DSS)

IPX*一斉送信サービスの代わりに開発されたNetWare*/IP*ネットワーク上のサービス。DSSサーバは、NetWareアプリケーションに必要なSAP/RIP情報(サービスの可用性とルーティング)をNetWare/IPのサーバとクライアントに提供するデータベースを管理します。


ダイナミック
ダイナミック:　現在選択している設定が動的であるかどうかを示します。ダイナミックパラメータへの変更はコントロールパネルの［ネットワーク］上で［OK］を選択すると有効になります。動的でない設定はコンピュータを再起動した後に有効になります。


ダイナミックパラメータ

この設定は動的です。この設定への変更はコントロールパネルの［ネットワーク］で［OK］を選択すると有効になります。変更を有効にするためにコンピュータを再起動する必要はありません。


新しいポリシーファイルの編集

1.	(場合によって実行)システムポリシーエディタを起動していない場合は、ここで起動してください。

2.	［ファイル］を選択してください。

3.	［新規作成］を選択してください。


認証トラップの有効化
認証トラップの有効化:　適切なアクセス権を持たないユーザが、Desktop SNMPが管理している情報を取得、変更しようとした場合に、Desktop SNMPからトラップメッセージを送信するには、このボックスにチェックマークを付けてください。

 メモ


認証トラップの有効化に関するメモ

デフォルト:　off

ワークステーションのセキュリティを向上するには、このチェックボックスにチェックマークを付けて、トラップメッセージをDesktop SNMPからマネージャに送信するようにしてください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　snmpEnableAuthenTrap=on｜off

例:　Desktop SNMP

snmpEnableAuthenTrap = on

*ノベルの商標　**サードパーティの商標

詳細は商標を参照してください。


バナーの使用
バナーの使用:　プリントジョブごとにバナーページを入れる場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。バナーページを入れない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


バナーの使用に関するメモ

デフォルト:　on

プリンタプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


監視コミュニティの有効化
制御コミュニティの有効化:　次のどれかを選択してください。

［any］:　制御コミュニティを有効にし、すべてのコミュニティ名を読み書きできるようにします。

［off］:　制御コミュニティを無効にします。

［指定済み］:　指定したコミュニティ名を持つ制御コミュニティを有効にします。

 メモ


監視コミュニティの有効化に関するメモ
制御コミュニティの有効化に関するメモ

デフォルト:　off

制御コミュニティは読み書き可能コミュニティ(SET操作を実行できるコミュニティ)です。

［指定済み］を選択すると、Novell* SNMPエージェントは指定した制御コミュニティだけを使用します。

［any］を選択すると、アクセスするためにどのようなコミュニティ文字列でも使用できます。指定された制御コミュニティは他の制御コミュニティと同様のアクセスを持ちます。

［off］を選択すると、制御コミュニティへのアクセスは無効になります。指定した制御コミュニティは制御コミュニティにアクセスすることはできません。同様に他のどのコミュニティ名も制御コミュニティにはアクセスできません。

制御コミュニティを無効にすると、そのコミュニティのアクセス情報にはどの管理エンティティもアクセスできません。たとえば、Novell SNMPエージェントを使用して、その管理下にあるデータにSET操作を実行することはできません。

［Omitted］はこの設定に使用できなくなりました。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell SNMPエージェントプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　Enable Control Community=specified｜any｜off

例:　Desktop SNMP

ENABLE CONTROL COMMUNITY = ANY

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


監視コミュニティの有効化
監視コミュニティの有効化:　次のどれかを選択してください。

［any］:　監視コミュニティを有効にし、すべてのコミュニティ名を読み込めるようにします。

［off］:　監視コミュニティを無効にします。監視コミュニティを無効にすると、すべての読み込みアクセスが無効になります。

［指定済み］:　指定したコミュニティ名を持つ監視コミュニティを有効にします。

 メモ


監視コミュニティの有効化に関するメモ

デフォルト:　指定済み

監視コミュニティは読み込み専用コミュニティ(GET操作とGET NEXT操作を実行できるコミュニティ)です。

［指定済み］を選択すると、Novell* SNMPエージェントは指定した監視コミュニティだけを使用します。

［any］を選択すると、アクセスするためにどのようなコミュニティ文字列でも使用できます。指定された監視コミュニティは他の監視コミュニティと同様のアクセスを持ちます。

［off］を選択すると、監視コミュニティへのアクセスは無効になります。指定した監視コミュニティは監視コミュニティにアクセスすることはできません。同様に他のどのコミュニティ名も監視コミュニティにはアクセスできません。

監視コミュニティを無効にすると、そのコミュニティのアクセス情報にはどの管理エンティティもアクセスできません。たとえば、Novell SNMPエージェントを使用して、その管理下にあるデータにGET操作を実行することはできません。

［Omitted］はこの設定に使用できなくなりました。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell SNMPエージェントプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　Enable Monitor Community=specified｜any｜off

例:　Desktop SNMP

ENABLE MONITOR COMMUNITY = SPECIFIED

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ODIによるNDISプロトコルのサポート
ODIによるNDISプロトコルのサポート:　このODI*ドライバでNDIS**プロトコルを使用する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。このODIドライバでNDISプロトコルを使用しないことが確かな場合にだけ、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


ODIによるNDISプロトコルのサポートに関するメモ

デフォルト:　on

ODI*ドライバでMicrosoft**ネットワーキングコンポーネント(Client for Microsoft NetworksまたはTCP/IPなど)を使用している場合には、このチェックボックスにチェックマークを付けて、ODIによるNDIS**プロトコルのサポートを有効にする必要があります。

このチェックボックスはNovell ODINSUPネットワークコンポーネントをインストールするかどうかを指定します。Novell ODINSUPをインストールする場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。Novell ODINSUPを削除する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

この設定はネットワークアダプタのプロパティシートの［ODI Driver］タブを使用して変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NDISのソースルーティングの有効化
NDISのソースルーティングの有効化:　IPX*プロトコルにNDIS**トークンリングとFDDIドライバのソースルーティングを実行させる場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

 メモ


タブの使用
タブの使用: タブの代わりに指定したスペース数をプリンタで印刷する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。テキストプリントジョブでタブの代わりにスペースを印刷しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


タブの使用に関するメモ

デフォルト:　off

この設定はテキストプリントジョブのためのものです。バイトストリームのプリントジョブの場合にはこの設定は不要です。

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


有効化
有効化: ソースルーティングを有効にするためにこのODI*ドライバが必要な場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。ソースルーティングが必要ない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


有効化に関するメモ

デフォルト:　off

トークンリングまたはFDDI ODI* LANのドライバのソースルーティングに、IBM**(またはIBM互換の)ソースルートブリッジを通じてNetWare*からフレーム(パケット)を渡せるようにします。

この設定を変更するには、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Environment Pad
Environment Pad:　DOSアプリケーションのDOS環境に、指定されたバイト数を追加します。

 メモ


Environment Padに関するメモ

デフォルト:　64

範囲:　0～32768(バイト)

メモ

Windowsのロード後に、DOSアプリケーションを環境に追加する場合に、このパラメータを使用してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Environment Pad=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

ENVIRONMENT PAD=512

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


File Cache Level
File Cache Level:　Client 32*がファイルデータをキャッシングする方法を定義します。

 メモ


File Cache Levelに関するメモ

デフォルト:　3(長期キャッシング)

範囲:　0～4

値は次のとおりです。

0　無効

1　先読みと後書き専用

2　短期キャッシング

3　長期キャッシング

4　蓄積型キャッシング

ダイナミックパラメータ

メモ

数値が大きくなるほど、パフォーマンスは向上します。

True Commitが［on］になっている場合や、Cache Writesが［off］になっている場合、ネットワーク書き込みはキャッシングされません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　File Cache Level=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

FILE CACHE LEVEL=3

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ファイルキャッシュレベル:　無効

Client 32*がファイルキャッシングを実行しないようにファイルキャッシングをオフにします。ファイルキャッシングがオフのとき、Client 32はキャッシングのためにXMSメモリを使用することはありません。


ファイルキャッシュレベル:　長期キャッシング

このキャッシング方法を使用する場合、閉じているファイルを再び開くときにデータがキャッシュバッファに残っており、最後にキャッシュバッファに入ってから変更されていなければ、Client 32*はキャッシュバッファからデータを検索します。


ファイルキャッシュレベル:　先読みと後書き専用

Client 32*は、他のファイルキャッシング方法を使用せずに、先読みと後書きのファイルキャッシングを使用します。


ファイルキャッシュレベル:　短期キャッシング

このキャッシング方法を使用すると、Client 32*はファイルが閉じるまでファイルデータをキャッシングします。ファイルを再び開く場合は、操作はファイルデータがキャッシュに残っているかをチェックせずに、新たにファイルの読み書きを開始します。


ファイルキャッシュレベル:　蓄積型キャッシング

このキャッシング方法を使用すると、Client 32*は長期キャッシングとローカルディスクのキャッシングの両方を使用します。ローカルディスクアクセスがネットワークファイルアクセスよりも高速なときにこのファイルキャッシュレベルを選択してください。


ファイルとフォルダのシェル拡張子の設定
ファイル／フォルダのシェル拡張設定

概要

概要

手順

［NetWare*の権利］プロパティページの表示

ユーザにトラスティの追加、削除、変更を許可する

ユーザに拡張プロパティの変更を許可する

ユーザに圧縮属性の変更を許可する

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ファイルとフォルダのシェル拡張子の設定の概要
ファイル／フォルダのシェル拡張設定の概要

［NetWare*フォルダ］、［NetWareファイル］、［NetWareの権利］の各プロパティページによってユーザが行える操作を制限する場合に、これらの設定を使用できます。

これらのプロパティページはネットワーク上にあるファイル、フォルダ、ボリュームに適用されます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


各種設定の最適化

パフォーマンスの最適化

メモリ用途の最適化

ディスクスペースの最適化

WAN

モービルコンピューティング

データ完全性の最適化

ファイルキャッシングの最適化


データ完全性の最適化

データの完全性を最大にするには、True Commitを［on］にしてください。

True Commitを［on］にせずにデータ完全性を向上するには、Cache Writesを［off］にし、Close Behind Ticksを［0］に設定してください。Delay Writesが［off］になっていることも確認してください。


ディスクスペースの最適化

空きディスクスペースが不足している場合は、不要なNetWare*クライアントファイルを削除できます。

Client 32のファイルのリストを参照してください。削除する前に、環境設定に不要なファイルであることを確認してください。

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**で別のNetWareクライアントを置換する場合は、古いNetWareクライアントのファイルを削除できます。他のNetWareクライアントに付属のファイルについては、各メーカのマニュアルを参照してください。

たとえば、MicrosoftのNetWareネットワーククライアントを使用していた場合、それらのファイルを削除してディスクスペースの一部を解放できます。MicrosoftのNetWareネットワーククライアントに必要なファイルについては、『Microsoft Windows 95リソースキット』を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ファイルキャッシングの最適化

実行したファイルキャッシングを調整するには、File Cache Levelを変更してください。

ネットワークファイルのキャッシング用に必要なメモリ量を調整するには、Max Cache Sizeを変更してください。

ワークステーションでの書き込みデータのキャッシングをオフにするには、Cache Writesを［off］にしてください。

サーバ(およびワークステーション)での書き込みデータのキャッシングをオフにするには、True Commitを［on］にしてください。

ワークステーションでのすべてのファイルキャッシングをオフにするには、File Cache Levelを［0］に設定してください。

ネットワークへのデータ書き込みを遅らせる場合は、Delay Writesを［on］にしてください。


メモリ用途の最適化

Client 32*が使用するXMSメモリの量を減らすには、キャッシュサイズを小さくする方法もあります。

キャッシュをすべて削除する場合は、File Cache Levelを［0］に設定してください。

デフォルトでは、Client 32はNetwork Printers、Print Header、Print Tail のデフォルト値に基づいて309バイトのコンベンショナルメモリを使用します。これらの設定がそれぞれ最大値の場合、最高で約18 KBが使用されます。

印刷するのに現在の設定値が必要でない場合は、Network Printersの数、Print Headerのサイズ、Print Tailのサイズを小さくすることによってコンベンショナルメモリの量を減らすことができます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


パフォーマンスの最適化

パフォーマンスを改善するには、スワップファイル(仮想メモリ)への32ビットディスクアクセスを使用するようにWindows** 95**を環境設定してください。

パフォーマンスを改善するには、必要なボードにだけIPX*をバインドさせてください。

パフォーマンスを改善するには、書き込みの遅延を許可してください。）

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


最初のネットワークドライブ
最初のネットワークドライブ:　最初のネットワークドライブの名前を選択します。Client 32*がネットワークに接続されているとき、ここで指定した名前が最初のネットワークドライブに割り当てられます。

 メモ


最初のネットワークドライブに関するメモ

デフォルト:　使用可能な最初のドライブ

ローカルドライブで使用されている名前を使用しないでください。

［ネットワークドライブの割り当て］ダイアログボックスを使用しても、最初のネットワークドライブ名より前のドライブ名にネットワークドライブをマッピングすることはできません。ただし、MS-DOS**プロンプトでこれを実行することは可能です。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［Client 32］タブ

Adminのデフォルト

この設定はシステムポリシーエディタを使用しても変更できません。

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　First Network Drive=drive_letter

例:　NETWARE DOS REQUESTER

FIRST NETWORK DRIVE=G

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Force First Network Drive
Force First Network Drive:　サーバまたはネットワークからログアウトしたときにSYS:LOGINディレクトリがマッピングされるネットワークドライブ名を指定します。

 メモ


Force First Network Driveに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on | off

メモ

重要!　この設定を有効にするには、最初のネットワークドライブパラメータも設定してください。

重要!　NETXなどのNetWare* Shellソフトウェアの場合と同様、ドライブは\LOGINディレクトリにではなく、最初のネットワークドライブにマッピングされます。この変更によって影響を受けるバッチファイルはすべて修正してください。

この値を［on］に設定した場合、ログアウト後にSYS:LOGINディレクトリがマッピングされるドライブ名を最初のネットワークドライブで指定するドライブ名に一致させなければなりません。

この値を［off］に設定した場合、ローカルドライブからログアウトするときを除いて、ログアウトしたドライブの名前を指定しなければなりません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Force First Network Drive=on | off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

FORCE FIRST NETWORK DRIVE=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Form Feed
フォームフィード:　プリントジョブの終わりにプリンタに用紙を送る場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。用紙を送らない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


フォームフィードに関するメモ

デフォルト:　on

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


フレーム

所定のメディア用のパケットデータフォーマット。

メディアによってはEthernet 802.2、Ethernet 802.3、Ethernet II、Ethernet SNAP、トークンリング、トークンリングSNAPなどの複数のパケットフォーマット(フレーム)をサポートします。

NetWare* 4*の場合、デフォルトのイーサネットフレームタイプは802.2です。


フレームタイプ
フレームタイプ:　IPX*で使用するフレームタイプのリストにフレームタイプを追加するには、目的のフレームタイプを選択してから、［追加］を選択してください。

 メモ


フレームタイプに関するメモ

デフォルト:　Ethernet_802.2

一般に使用されるフレームタイプとしてはEthernet_802.2、Ethernet_802.3、Ethernet_II、Ethernet_SNAP、Token-Ring、Token-Ring_SNAPがあります。

この設定を変更できるようにIPX* 32ビットのプロトコル...プロパティを表示する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


1次論理ボードのフレームタイプ
1次論理ボードのフレームタイプ:　IPX*が1次ボードとして使用する論理ボードのフレームタイプを指定します。

 メモ


1次論理ボードのフレームタイプに関するメモ

デフォルト:　Ethernet_802.2

一般に使用されるフレームタイプとしてはEthernet_802.2、Ethernet_802.3、Ethernet_II、Ethernet_SNAP、Token-Ring、Token-Ring_SNAPがあります。

この設定を変更できるようにIPX* 32ビットのプロトコル...プロパティを表示する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


一般的な一斉送信(GBR)
一般的な一斉送信(GBR):　すべての一般的な一斉送信フレームを全ルート一斉送信フレームとして送信する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください(ネットワークトラフィックが増加するため、なるべく避けてください)。すべての一般的な一斉送信フレームを単一ルート一斉送信フレームとして送信する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


一般的な一斉送信(GBR)に関するメモ

デフォルト:　off

この設定はオプションです。

トークンリングまたはFDDIネットワークアダプタの場合、プロパティシートの［SRoute 32］タブを使用すればこの設定を変更できます。


Handle Net Errors
Handle Net Errors:　ネットワークエラーを処理するためのデフォルト方法を決めます。

クライアントでネットワークの重大エラーを処理する場合は、［on］を指定してください。

クライアントでINT 24を生成し、アプリケーションでネットワーククリティカルエラーを処理する場合は、［off］を指定してください。

 メモ


Handle Net Errorsに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on | off

ダイナミックパラメータ

メモ

クライアントワークステーションがNetWareサーバからの応答を受信しないと、ネットワークエラーが発生します。

Handle Net Errorsの値はNet Status TimeoutとNet Status Busy Timeoutの設定の処理に影響を与えます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Handle Net Errors=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

HANDLE NET ERRORS=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


保持
保持:　プリントジョブを保持する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

 メモ


ファイルの保持
Hold Files:　FCB_IOを使用してプログラムで開いたファイルをプログラムの終了時まで開いたままにするかを指定します。

 メモ


Hold Files Notes
Hold Filesに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on | off

メモ

デフォルト設定の［off］では、FCB_IOを使用してプログラムで開いたファイルを、プログラムの終了時にそのプログラムによって閉じることができます。［on］では、プログラムの終了時までそれらのファイルは開いたままになります。

FCB_IOを使用するいくつかのアプリケーションの以前のバージョンでは、この設定を［on］にしなければならないことがあります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Hold=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

HOLD=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


保持に関するメモ

デフォルト:　off

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Novell Client 32プロパティ用のホストリソースMIB

このプロパティシートの表示方法

プリンタとモデムのタブ

テープドライブのタブ

ソフトウェアサーチのタブ


IPX 32ビットプロトコル...プロパティ
IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティ

このプロパティシートの表示方法

IPX*設定のタブ

高度なIPX設定のタブ

SPX*のタブ

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX診断の有効化
IPX診断の有効化:

IPX*診断機能を有効にする場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

IPX診断機能を無効にする場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


IPX診断の有効化に関するメモ

デフォルト:　on

このワークステーションについてIPX*とSPX*の統計情報を管理者が照会できないようにする場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX設定]タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　IPX Diagnostics=on｜off

例:　PROTOCOL IPX

IPX DIAGNOSTICS=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX再試行回数
IPX*再試行回数:　クライアントワークステーションが宛先へのルートを見つけるために試行する回数を指定します。［0］から［65535］の範囲の値を指定してください。

この数字を増やすと、SPX*の再試行回数も増加します。

 メモ


IPX再試行回数に関するメモ

デフォルト:　20

範囲:　0～65535(再試行回数)

ダイナミックパラメータ

メモ

IPX*またはSPX*のアプリケーションがタイムアウトになる場合は、この設定の値を増加してください。

IPXはこの設定を以前のNetWare*クライアントとは違う意味で使用しています。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX設定]タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　IPX Retry Count=number

例:　PROTOCOL IPX

IPX RETRY COUNT=30

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPXのタブ

IPX* 再試行回数

ＩＮＴ 7AhによるIPXアクセスを許可

INT 64hによるIPXアクセスを許可

IPX診断

IPX診断の有効化

VGNMAﾒﾓﾘの事前割り当て

NDIS**のｿｰｽﾙｰﾃｨﾝｸﾞ有効化

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システムポリシーエディタのインストール

1.	をクリックして、［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］ダイアログボックスの［Windows**ファイル］タブを表示してください。

2.	［ディスク使用］を選択してください。

3.	システムポリシーエディタがあるフォルダを指定してください。

通常は、Windows 95** CD-ROMを装着したCD-ROMドライブのADMIN\APPTOOLS\POLEDITフォルダを指定してください。

4.	［フロッピーディスクからインストール］ダイアログボックスで、［OK］を選択してください。

5.	［システム ポリシー エディタ］の横のボックスを選択してください。

6.	［インストール］を選択してください。

7.	［アプリケーションの追加と削除のプロパティ］ダイアログボックスで、［OK］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


INT 64HによるIPXアクセスを許可
INT 64HによるIPXアクセスを許可:

INT 64hを使用してIPX*サービスにアクセスすることをDOSアプリケーションに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

IPXがINT 64hをフックしているためにDOSアプリケーションで問題が発生している場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


INT 64HによるIPXアクセスを許可に関するメモ

デフォルト:　on

IPX*サービスへのアクセス以外にINT 64hを使用することをアプリケーションに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

アプリケーションがNetWare*の以前のバージョンでは正常に動作していたのにNetWare 3.1ではハングしてしまう場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

アプリケーションはINT 2Fhを使用してファイルアドレスレジスタ(FAR)呼び出しアドレスを取得したあと、そのアドレスを使用してIPXサービスにアクセスする必要があります。これはINT 64hの使用が衝突しないようにするための効率的な方法です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX設定]タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　Int64=on｜off

例:　PROTOCOL IPX

INT64=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


INT 7AHによるIPXアクセスを許可
INT 7AHによるIPXアクセスを許可:

INT 7Ahを使用してIPX*サービスにアクセスすることをDOSアプリケーションに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

IPXがINT 7AhをフックしているためにDOSアプリケーションで問題が発生している場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


INT 7AHによるIPXアクセスを許可に関するメモ

デフォルト:　on

IPX*サービスへのアクセス以外にINT 7Ahを使用することをアプリケーションに許可する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

アプリケーションがNetWare*の以前のバージョンでは正常に動作していたのにNetWare 3.1ではハングしてしまう場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

アプリケーションはINT 2Fhを使用してファイルアドレスレジスタ(FAR)呼び出しアドレスを取得したあと、そのアドレスを使用してIPXサービスにアクセスする必要があります。これはINT 7Ahの使用が衝突しないようにするための効率的な方法です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX設定]タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　Int7a=on｜off

例:  PROTOCOL IPX

INT7A=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


継続
継続:　プリントジョブを印刷したあともプリントキューに保持しておきたい場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。保持しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


継続に関するメモ

デフォルト:　off

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


LIP Start Size
LIP Start Size:　ラージインターネットパケット(LIP)のサイズを取り決めるときの開始値を指定します。

 メモ


LIP Start Sizeに関するメモ

デフォルト:　65535

範囲:　1～65535(バイト)

ダイナミックパラメータ

メモ

ネゴシエーションプロセスが低速リンクを通じて行われる場合、このパラメータを使用すればネットワークトラフィックを減らすことができます。

Large Internet Packetsパラメータが［off］の場合、LIP Start Sizeパラメータは意味を持ちません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　 NetWare DOS Requester*

構文:　LIP Start Size=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

LIP START SIZE=32768

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Large Internet Packets
Large Internet Packets:  ラージインターネットパケット(LIP)のパケットサイズをデフォルトの576バイトより大きな値に設定します。

Client 32*にNetWare*サーバとクライアントワークステーションの間でネゴシエートされた最大パケットサイズを使用する場合は［on］を指定してください。このパケットサイズはルーターとブリッジを経由する場合でも使用されます。

パケットサイズとして576バイトを使用する場合は［off］を指定してください。

 メモ


Large Internet Packetsに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on | off

ダイナミックパラメータ

メモ

576バイトのパケットを使用するよう事前に設定されているルーターやブリッジもあります。この場合、Client 32*はこのパラメータの設定に関わらず576バイトのパケットだけを使用できます。

従来は、NetWare*がルーターやブリッジを通じて通信する場合、最大パケットサイズは576バイトに制限されていました。ただし、イーサネットとトークンリングはこれより大きなパケットを使用して通信することができます。

Large Internet Packetサイズをネゴシエートするときの開始値を指定する場合は、LIP Start Sizeを使用することができます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Large Internet Packets=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

LARGE INTERNET PACKETS=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Link Driver

Link Driver環境設定は32ビットLANドライバの場合は無視されます。LANドライバの設定を指定するには、プロパティシートを使用してください。


リンクサポート

リンクサポート層*(LSL*)の環境を設定する場合にこのオプションを使用してください。

Max Buffer Size

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Link Support Layer Max Buffer Size
Link Support Max Buffer Size:　サポートする最大パケットサイズをバイト数で指定します。デフォルトサイズより大きいパケットを使用できるメディア(おもにトークンリング)のパフォーマンスを最適化する場合に、この設定を使用してください。

 メモ


Link Support Max Buffer Sizeに関するメモ

デフォルト:　4736

範囲:　100～24682(バイト)

メモ

ネットワークボードでバスマスタ方式を使用している場合、この設定値を増加するとシステムメモリの使用量も増加します。それ以外の場合、システムメモリの使用量はこの設定の影響を受けません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Link Support

構文:　Max Buffer Size=number

例:　LINK SUPPORT

MAX BUFFER SIZE=17408

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32のグローバル設定のリスト

Novell* NetWare* Client* 32*

Client 32

ログインオプション

IPX* 32-bit Protocol for Novell NetWare

IPX設定

SPX*

Novell NetWare/IP*

パラメータ

サーバ

Novell SNMPエージェント

SNMP

Novell Client 32用ホストリソースMIB

プリンタとモデム

テープドライブ

ソフトウェアサーチ

ファイル/フォルダのシェル拡張子

ファイル／フォルダのシェル拡張設定

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ローカルモデム
ローカルモデム:　ワークステーションで使用するモデムに関する情報(「Hayes 14400 BP Modem」など)を指定します。

 メモ


ローカルモデム　追加
ローカルモデム　追加:　モデムを指定したあと、そのモデムをローカルモデムのリストに追加する場合は［追加］を選択してください。


ローカルモデムに関するメモ

デフォルト:　なし

メモ

この設定はオプションです。

この情報はネットワーク管理コンソールによって使用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

ホストリソースMIBプロパティの［プリンタとモデム］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Resources

構文:　Modem="modem_information"

例:　RESOURCES

MODEM="Hayes 14400 BP Modem"


ローカルモデム　削除
ローカルモデム　削除:　モデムを選択したあと、そのモデムをローカルモデムのリストから削除する場合は、［削除］を選択してください。


ローカルモデム　置き換え
ローカルモデム　置き換え: 交換するモデムを指定し、ローカルモデムのリストから新しいモデムを選択したあと、交換を実行する場合は［置き換え］を選択してください。


ローカルプリンタ
ローカルプリンタ:　このワークステーションにアタッチされているプリンタに関する情報(「HP LaserJet 3P」など)を指定します。

 メモ


ローカルプリンタ　追加
ローカルプリンタ　追加:　プリンタを指定したあと、そのプリンタをローカルプリンタのリストに追加する場合は、［追加］を選択してください。


ローカルプリンタに関するメモ

デフォルト:　なし

メモ

この設定はオプションです。

この情報はネットワーク管理コンソールによって使用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

ホストリソースMIBプロパティの［プリンタとモデム］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Resources

構文:　Printer="printer_information"

例:　RESOURCES

PRINTER="HP LaserJet 3P"


ローカルプリンタ　削除
ローカルプリンタ　削除:　プリンタを選択したあと、そのプリンタをローカルプリンタのリストから削除する場合は［削除］を選択してください。


ローカルプリンタ　置き換え
ローカルプリンタ　置き換え:　交換するプリンタを指定し、ローカルプリンタのリストから新しいプリンタを選択したあと、交換を実行する場合は、［置き換え］を選択してください。


ローカルテープドライブ
ローカルテープドライブ:　ワークステーションで使用するテープドライブに関する情報(「Quantum Tapedrive」など)を指定します。

 メモ


ローカルテープドライブ　追加
ローカルテープドライブ　追加:　テープドライブを指定したあと、そのテープドライブをローカルテープドライブのリストに追加する場合は、［追加］を選択してください。


ローカルテープドライブに関するメモ

デフォルト:　なし

メモ

この設定はオプションです。

この情報はネットワーク管理コンソールによって使用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

ホストリソースMIBプロパティの［テープドライブ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Resources

構文:　Tapedrive="tapedrive_information"

例:　RESOURCES

TAPEDRIVE="Quantum Tapedrive"


ローカルテープドライブ　削除
ローカルテープドライブ　削除:　テープドライブを選択したあと、そのテープドライブをローカルテープドライブのリストから削除する場合は、［削除］を選択してください。


ローカルテープドライブ　置き換え
ローカルテープドライブ　置き換え:　交換するテープドライブを指定し、ローカルテープドライブのリストから新しいテープドライブを選択したあと、交換を実行する場合は、［置き換え］を選択してください。


Lock Delay
Lock Delay:　Client 32*がロックを取得するまでの待機する時間をチック数で指定します。

 メモ


Lock Delayに関するメモ

デフォルト:　1チック

範囲:　1～65535(チック)

ダイナミックパラメータ

メモ

ファイルを要求するときにクライアントワークステーションがエラーメッセージを頻繁に受け取る場合は、この設定を使用してください。

多くのユーザが1つのファイルに同時にアクセスすると、Client 32*は割り当てられた待機時間のうちに、アクセスできないことがあります。

この値は待機機能のないロックタイプに使用されます。待機機能があるロックの場合、この設定値にLock Retriesを掛け、さらに2倍することによって待機時間が計算されます。得られた値はクライアントワークステーションがロックを取得するまでに待機する時間をチック数で表したものになります。

ネットワークを通じてネームレゾリューションパケットを一斉送信するのに必要な合計時間(チック数)を求める場合は、待機時間にLock Retriesの値を掛けてください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Lock Delay=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

LOCK DELAY=50

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Lock Retries
Lock Retries:　Client 32*がネットワーク上でロックを試行する回数を指定します。

 メモ


Lock Retriesに関するメモ

デフォルト:　5

範囲:　1～65535(再試行回数)

ダイナミックパラメータ

メモ

ファイルを要求するときにクライアントワークステーションがエラーメッセージを頻繁に受け取る場合は、この設定の値を増加してください。

この設定の値はClient 32*がロック中のファイルにアクセスするときの待機時間を求める式の一部として使用されます。

この値は待機機能のないロックタイプに使用されます。待機機能があるロックの場合、この設定値にLock Delayを掛け、さらに2倍することによって待機時間が計算されます。得られた値はクライアントワークステーションがロックを取得するまでに待機する時間をチック数で表したものになります。

ネットワークを通じてネームレゾリューションパケットを一斉送信するのに必要な合計時間(チック数)を求める場合は、待機時間にLock Retriesの値を掛けてください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Lock Retries=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

LOCK RETRIES=3

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Log File
Log File:　ログファイルの名前を指定します。

 メモ


Log Fileに関するメモ

デフォルト:　NetWare*ホームディレクトリのNIOS.LOGファイル

例:　C:\Novell\Client32\LOG.TXT

メモ

ログファイルの名前をパスとともに指定してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NIOS

構文:　Log File=path_logfile

例:　NIOS

LOG FILE=C:\NOVELL\CLIENT32\LOG.TXT

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Log File Size
Log File Size:　ログファイルの最大サイズをバイト数で指定します。

 メモ


Log File Sizeに関するメモ

デフォルト:　65535

範囲:　1～1048576(バイト)

メモ

デフォルト(65535)は約64KBです。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NIOS

構文:　Log File Size=number

例:　NIOS

LOG FILE SIZE=524288

(この例はサイズを約512KBに設定する方法を示しています。)

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


論理ボード

各ネットワークアダプタ(または物理ボード)は複数のサブネットワークへのコネクティビティを提供できます。これらのサブネットワークアタッチメントのそれぞれが論理ボードとみなされます。たとえば、イーサネットアダプタはEthernet_802.2、Ethernet_802.3、Ethernet_II、Ethernet_SNAPのフレームタイプを使用するサブネットワークへのコネクティビティを提供します。この場合、同一のイーサネットアダプタがこれらのフレームタイプの各々に対して論理ボードを与えています。

一般に、ネットワークノード同士が通信するためには共通のサブネットワークにアタッチしなければなりません。言い換えれば、両方のノードのIPX*を同一のフレームタイプを使用している論理ボードにバインドする必要があります。たとえば、両方のノードのIPXをEthernet_802.2フレームタイプを使用する論理ボードにバインドします。特別なゲートウェイはこの制約を上書きすることができます。


ログインスクリプト
ログインスクリプト:　グラフィカルログインユーティリティでログインしたときにデフォルトで実行するログインスクリプトの名前を入力してください。

 メモ


ログインスクリプトに関するメモ

デフォルト:　なし

ログインスクリプト名はパスとファイル名の組合せか、NetWare*ディレクトリツリー内のコンテナオブジェクトの名前にしてください。

コンテナオブジェクトがグラフィカルログインユーティリティの［接続］タブで指定したコンテキストにない場合は、コンテナオブジェクトの完全名(「.MobileUser.Sales.ACME」など)を指定してください。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ログインスクリプトの変数に関するメモ

デフォルト:　なし

これらの変数(%2、%3、%4、%5)は従来のコマンドラインパラメータと同じように働きます。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* Netware Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ログインのタブ

接続ページの表示

ツリーへのログイン

サーバへのログイン

バインダリ接続

現在の接続のクリア

スクリプトページの表示

ログインスクリプト

プロファイルスクリプト

スクリプト結果を自動的に閉じる

スクリプトの実行

変数ページの表示

%2	%3

%4	%5

ログイン終了時に設定を保存


ツリーへのログインとサーバへのログイン
ツリーへのログインとサーバへのログイン:　グラフィカルログインユーティリティの［接続］タブで指定したツリーにデフォルトでログインしたい場合は、［ツリーへのログイン］を選択してください。［接続］タブで指定したサーバにデフォルトでログインしたい場合は、［サーバへのログイン］を選択してください。

 メモ


ツリーへのログインとサーバへのログインに関するメモ

デフォルト:　ツリーへのログイン

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Long Machine Type
Long Machine Type:　%MACHINE変数がアクセスされるたびに、どのタイプのマシンが使用されているかをClient 32*に通知します。

 メモ


Long Machine Typeに関するメモ

デフォルト:　IBM_PC

例:　COMPAQ

メモ

マシンのサーチパスに正しいバージョンのDOSを設定する場合に、この設定を使用してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Long Machine Type='name'

例:　NETWARE DOS REQUESTER

LONG MACHINE TYPE="COMPAQ"

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Max Cache Size
Max Cache Size:　Client 32*がキャッシングに使用できるメモリの最大量をキロバイト数で設定します。

 メモ


Max Cache Sizeに関するメモ

デフォルト:　0

範囲:　0～429,496,795(KB)

メモ

このパラメータの値が［0］(デフォルト)の場合、キャッシュサイズは、CLIENT32 NLM*ソフトウェアのロード時の空きメモリの25%に動的に設定されます。

CLIENT32 NLMのロード時の空きメモリは、他にインストールされているソフトウェアの種類によって決まるため、ワークステーション間で大きく異なる場合があります。

このパラメータの値が［0］でない場合、キャッシュサイズは指定した値に設定されます。ただし、キャッシュサイズが空きメモリの75%を超えることはありません。たとえば、このパラメータ値として8192を指定した場合、CLIENT32 NLMのロード時の空きメモリが8MBしかないと、キャッシュサイズは8MBの75%に当たる6MB前後になります。

値が大きいほどネットワークファイルアクセスのパフォーマンスは向上しますが、アプリケーションの実行やローカルドライブのキャッシングに使用できるメモリは減少します。

キャッシングを(File Cache Levelを［0］に設定することにより)オフにすると、Client 32はキャッシングにワークステーションメモリを使用しません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Max Cache Size=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

MAX CACHE SIZE=1024

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Max Cur Dir Length
Max Cur Dir Length:　DOSプロンプトの長さを指定します。

推奨値:　デフォルト値を使用してください。

 メモ


Max Cur Dir Lengthに関するメモ

デフォルト:　64

範囲:　64～255(文字)

メモ

この値が［65］以上の場合、一部のアプリケーションは正常に動作しません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Max Cur Dir Length=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

MAX CUR DIR LENGTH=128

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Message Timeout
Message Timeout:　画面の一斉送信メッセージを自動的に(ユーザが操作せずに)消去するまでの時間をチック数で定義します。

この設定は本リリースではサポートされていません。今後のリリースでサポートされる予定です。

 メモ


Message Timeoutに関するメモ

この設定は本リリースではサポートされていません。今後のリリースでサポートされる予定です。

デフォルト:　0

範囲:　0～10000(チック)

メモ

［0］はユーザがメッセージを消去することを意味します。

10000チックは約9分です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Message Timeout=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

MESSAGE TIMEOUT=5000

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Microsoft Windows 95リソースキット

Microsoft Press, 1995.  ISBN 1-55615-678-2.

Windows** 95**ヘルプファイル版の『Microsoft** Windows 95リソースキット』はWindows 95 CD-ROMで使用可能です。パスとファイル名はADMIN\RESKIT\HELPFILE\WIN95RK.HLPです。


Minimum Time to Net
Minimum Time to Net:　接続時にローカルルーターで定義されたtime-to-net値(ネットワークへの到達時間)に優先します。

 メモ


Minimum Time to Netに関するメモ

デフォルト:　0

範囲:　0～65535(ミリ秒)

ダイナミックパラメータ

メモ

ブリッジ経由のWANリンクや衛星リンクで、time-to-net値が小さすぎるため、ワークステーションが次のいずれかの条件下で接続できない場合に、このパラメータを使用します。

リンクの相手側のサーバがPacket Burst*プロトコルを使用していないNetWare* 3*以前のサーバです。

リンクの転送速度が2400ボー以下です。

1000ミリ秒は1秒です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Minimum Time to Net=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

MINIMUM TIME TO NET=0

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


監視コミュニティ
監視コミュニティ:　監視コミュニティの名前を指定します。監視コミュニティは読み込み専用コミュニティ(GET操作とGET NEXT操作を実行できるコミュニティ)です。

 メモ


監視コミュニティに関するメモ

デフォルト:　public

監視コミュニティは読み込み専用コミュニティ(GET操作とGET NEXT操作を実行できるコミュニティ)です。

コミュニティ名には任意のASCII文字列を指定できます。スペース、タブ、左角カッコ([)、等号(=)、コロン(:)、セミコロン(;)、二重引用符(")、番号記号(#)以外のすべての文字を使用できます。

コミュニティ名では大文字と小文字が区別されます。

監視コミュニティを無効にすると、すべての読み込みアクセスが無効になります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　Monitor Community=name

例:　Desktop SNMP

monitor community = private

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Multicast Addresses(MBR)
マルチキャストアドレス(MBR):すべてのマルチキャストフレームを全ルート一斉送信フレームとして送信する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください(ネットワークトラフィックが増加するため、なるべく避けてください)。すべてのマルチキャストフレームを単一ルート一斉送信フレームとして送信する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


Multicast Addresses(MBR)に関するメモ
マルチキャストアドレス(MBR)に関するメモ

デフォルト:　off

この設定はオプションです。

この設定はトークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用することによって変更できます。


NCP Max Timeout
NCP Max Timeout:　ネットワーク接続の再試行時間を指定します。

 メモ


NCP Max Timeoutに関するメモ

デフォルト:　30

範囲:　0～65535(秒)

メモ

指定された時間内にネットワーク接続を確立できないと、エラーメッセージが表示されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　NCP Max Timeout=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

NCP MAX TIMEOUT=45

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS

Alert Beep

Log File

Log File Size

Use Video BIOS


NetWare/IP

優先SAPサーバ要求をネットワークに一斉送信

Nearest NetWare*/IP* Server

NetWare/IP 1.1互換性

NetWare/IPドメイン名

再試行間の秒数

Preferred Domain SAP/RIP Server

起動時のDSSへの再試行

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ネームコンテキスト
ネームコンテキスト:　ディレクトリツリー構造でのユーザの現在の位置、すなわちコンテキストを設定します。たとえば、「OU=MNGT.O=MARKETING」はMARKETING組織内のMNGT部門をコンテキストとして指定します。

 メモ


ネームコンテキストに関するメモ

デフォルト:　root

重複したユーザ名がある場合は、この設定を使用して、目的のユーザ名のコンテキストを指定してください。

この設定はNetWare* 4*ネットワークに接続されているクライアントワークステーションだけに適用されます。

ネームコンテキストの最大長は256文字にNULLコマンドを加えた長さです。NULLコマンドはディレクトリツリーのルートを表します。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［Client 32］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Name Context="name context"

例:  NETWARE DOS REQUESTER

NAME CONTEXT="OU=MNGT.O=MARKETING"

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先接続NetWare/IPサーバ
優先NetWare/IPサーバ:　優先接続するNetWare*/IP*サーバを指定します。

 メモ


優先接続NetWare/IPサーバ　追加
優先NetWare/IPサーバ　追加:　サーバを指定したあと、そのサーバを優先Netware*/IP*サーバのリストに追加する場合は［追加］を選択してください。


優先接続NetWare/IPサーバに関するメモ
優先NetWare/IPサーバに関するメモ

デフォルト:　なし

この設定は優先接続するNetWare*/IP*サーバを見つけるためのガイドとして使用します。指定したサーバが使用できない場合、DSSは他のサーバを提供します。

これはNetWare/IPのオプション設定です。

優先NetWare/IPサーバを最高5つまで指定できます。

ホスト名、完全な形式のホスト名、IPアドレス、IPアドレスマスクのいずれかを使用してNetWare/IPサーバ名を指定してください。

例:

mydss	ホスト名

mydss.atlantic.cam	完全な形式のホスト名

222.33.44.55	mydssのIPアドレス

222.33.0.0	mydssのIPアドレスマスク

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare/IPプロトコルのプロパティの［サーバ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:  NWIP

構文:　Nearest NWIP Server=server_names

例:  NWIP

NEAREST NWIP SERVER=MYSERVER

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先接続NetWare/IPサーバ　削除
優先NetWare/IPサーバ　削除:  サーバを指定したあと、優先NetWare*/IP*サーバのリストからそのサーバを削除する場合は、［削除］を選択してください。


優先接続NetWare/IPサーバ　置き換え
優先NetWare/IPサーバ　置き換え:  交換するサーバを指定し、優先NetWare*/IP*サーバのリストから新しいサーバを選択したあと、交換を実行する場合は［置き換え］を選択してください。


Net Status Busy Timeout
Net Status Busy Timeout:　Client 32*が非ビジー応答を何秒待ってからサーバがビジーであるというメッセージを表示するかを指定します。

 メモ


Net Status Busy Timeoutに関するメモ

デフォルト:　20

範囲:　1～600(秒)

ダイナミックパラメータ

メモ

Handle Net Errorsが［off］のとき、エラーメッセージは表示されません。代わりにエラーはネットワーク要求を行ったアプリケーションに返されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:  Net Status Busy Timeout=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

NET STATUS BUSY TIMEOUT=45

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Net Status Timeout
Net Status Timeout:　Client 32*がネットワーク応答を何秒間待ってからネットワークエラーが発生したと判断するかを指定します。

 メモ


Net Status Timeoutに関するメモ

デフォルト:　10

範囲:　1～600(秒)

ダイナミックパラメータ

メモ

Client 32*が実際に待つ時間はこの設定値より長いことがあります。ネットワークとの間の平均往復時間の4倍がNet Status Timeoutの値より大きい場合、Client 32は平均往復時間を4倍した時間だけ待ちます。

たとえば、Net Status Timeoutが15秒で、サーバとの間の平均往復時間が4秒の場合、Client 32は16秒(平均往復時間の4倍)待ってからエラーメッセージを表示します。

Handle Net Errorが［off］のとき、エラーメッセージは表示されません。代わりに、ネットワーク要求を行ったアプリケーションにエラーが返されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　 Net status Timeout=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

NET STATUS TIMEOUT=30

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare DOSリクエスタ

Auto Reconnect Level

Cache Writes

Checksum

Close Behind Ticks

Delay Writes

DOS Name

Environment Pad

File Cache Level

First Network Drive

Force First Network Drive

Handle Net Errors

Hold

Large Internet Packets

LIP Start Size

Lock Delay

Lock Retries

Long Machine Type

Max Cache Size

Max Cur Dir Length

Message Timeout

Minimum Time to Net

Name Context

NCP* Max Timeout

Net Status Busy Timeout

Net Status Timeout

NetWare Protocol

Network Printers

Opportunistic Locking

Packet Burst*

Packet Burst Read Window Size

Packet Burst Write Window Size

Preferred Server

Preferred Tree

Print Header

Print Tail

Read Only Compatibility

Search Dirs First

Search Mode

Set Station Time

Short Machine Type

Show Dots

Signature Level

True Commit

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWareホームディレクトリ

NetWare*ホームディレクトリはSYSTEM.INIファイルのNWHOMEDIR設定によって指定されます。通常、C:\Novell\Client32になります。


NetWare Protocol
NetWare Protocol:　ネットワークに対する認証時にアクセスするNetWare*プロトコルとそのアクセス順を指定できるようにします。

 メモ


NetWare Protocolに関するメモ

デフォルト:　NDS BIND

有効な値:　NDS*、BIND

メモ

Client 32*が実行するログイン、ロード順、その他の機能について特定のプロトコルを優先できます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Netware Protocol=netware_protocol_list

有効な値:　NDS、BIND

例:　NETWARE DOS REQUESTER

NETWARE PROTOCOL=BIND NDS

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare/IP 1.1互換性
NetWare/IP 1.1互換性:　サーバがNetWare*/IP* 1.1プリパッチを実行している場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。このパッチでアップグレードするか、バージョン2.1にアップグレードしてください。それが終わったら、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


NetWare/IP 1.1互換性に関するメモ

デフォルト:　off

この設定はNetWare*/IP*のサーバとDSSの最初のバージョンをサポートするのに使用します。サーバがNetWare/IP 1.1プリパッチを実行している場合には、このパッチでアップグレードするか、バージョン2.1にアップグレードしてください。アップグレードするまでの間、このボックスにチェックマークを付けると、この(NetWare 2.1準拠)クライアントはNetWareサーバと通信できるようになります。

これはNetWare/IPのオプション設定です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare/IPプロトコルのプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

 Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文:　NWIP1_1 Compatibility=on｜off

例:　NWIP

NWIP1_1 COMPATIBILITY=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare/IPドメイン

NetWare*/IP*サーバとクライアントを管理するのに使用するDNSドメイン。NetWare/IPドメインはDNS階層で下位ドメインを持たないサブドメインです。


NetWare/IPドメイン名
NetWare/IPドメイン名:　ユーザのエリア用に設定されたNetWare*/IP*ドメインを指定します。

例:　NWIP.ATLANTIC.COM

 メモ


ネットワークアダプタのプロパティ

このプロパティシートの表示方法

ODIドライバのタブ

Sroute 32のタブ

Sroute 16のタブ

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Network Printers
Network Printers:　Client 32*がキャプチャできるLPTポートの数を設定します。

 メモ


Network Printersに関するメモ

デフォルト:　3

範囲:　0～9(プリンタポート)

メモ

この設定を使用すれば、LPT1からLPT9をキャプチャし、リダイレクトすることができます。

この設定の値を増やすと、メモリの使用量も増加します。使用されるコンベンショナルメモリは次の式によって計算できます。

mem=netprt x (prthdr+prttail+23バイト)

たとえば、次のように計算します。

ネットワークプリンタ　(netprt)=3

Print Header　(prthdr)=64バイト

Print Tail　(prttail)=16バイト

メモリ　(mem)=3 x (64バイト+16バイト+23バイト)=309バイト

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Network Printers=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

NETWORK PRINTERS=7

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


通知
通知:　プリントジョブを印刷するときにメッセージを表示する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。メッセージを表示しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


通知に関するメモ

デフォルト:　off

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Novell NetWare Client 32プロパティ

このプロパティシートの表示方法

Client 32*のタブ

ログインのタブ

デフォルトキャプチャのタブ

詳細設定のタブ

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Novell NetWare/IPプロトコルのプロパティ

このプロパティシートの表示方法

パラメータのタブ

サーバのタブ


Novell SNMPエージェントのプロパティ

このプロパティの表示方法

SNMPのタブ


Setting
Setting:  選択したパラメータの値を指定します。

 メモ


部数
部数:  印刷する部数を指定します。

 メモ


部数に関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　1～255(コピー)

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


再試行間隔
再試行間の秒数:  DSS要求で応答が得られなかった場合に再試行するまでの秒数を指定します。

 メモ


再試行間隔に関するメモ
再試行間の秒数に関するメモ

デフォルト:　10

範囲:　5～60(秒)

メモ

これはNetWare/IPのオプション設定です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare*/IP* Protocolのプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

 Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文:　Autoretry Secs=number

例:　NWIP

AUTORETRY SECS=5

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スペース数
スペース数:  タブの代わりに印刷するスペースの数を指定します。この設定を有効にするには［タブの使用］チェックボックスにチェックマークを付けなければなりません。

 メモ


スペース数に関するメモ

デフォルト:　8

範囲:　1～18(スペース)

この設定はテキストプリントジョブに適用されます。この設定はバイトストリームプリントジョブの場合には必要ありません。

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを使用すれば、デフォルトキャプチャの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ODIドライバのタブ

ODI*ドライバタイプ

ODIによるNDIS**プロトコルのサポート

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ODIドライバタイプ
ODIドライバタイプ:  ネットワークアダプタ用の32ビットODI* LANドライバがある場合には、［32ビットODIドライバ］を選択してください。そうでない場合は、［16ビットODIドライバ］を選択してください。

 メモ


ODIドライバタイプに関するメモ

デフォルト:　32ビットODI*ドライバ

ネットワークアダプタのプロパティシートの［ODIドライバ］タブを使用することによってこの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


廃止されたNetWare DOSリクエスタ設定

次の設定は、現在では使用されていません。指定した場合は無視されます。

Auto Large Table

Auto Reconnect

Auto Retry

Average Name Length

Bind Reconnect

Broadcast Retries

Broadcast Send Delay

Broadcast Timeout

Cache Buffer Size

Cache Buffers

Confirm Critical Error Action

Connections

EOJ

Exclude VLM*

Load Conn Table Low

Load Low Conn

Load Low IPXNCP

Load Low Redir

Local Printers

Max Tasks

Message Level

Preferred Workgroup

Print Buffer Size

Responder

Use Defaults

VLM

Workgroup Net

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Client 32ポリシーテンプレートを開く

1.  (場合によって実行)システムポリシーエディタを起動していない場合は、起動してください。

2.  ［オプション］を選択してください。

3.  ［テンプレート］を選択してください。

4.  ［テンプレートを開く］を選択してください。

5.  CLIENT32.ADMファイルのあるフォルダを開いてください。

通常、CLIENT32.ADMはClient 32* CD-ROMの\ADMIN\POLICY95\NLS\NIHONGOフォルダか、Client 32 ADMINフロッピーディスクにあります。

6.  ［CLIENT32.ADM］を選択してください。

7.  ［開く］を選択してください。

8.  ［テンプレートを開く］ダイアログボックスで［閉じる］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Opportunistic Locking
Opportunnistic Locking:　Client 32*がキャッシングのためにファイルへ排他的アクセスするタイミングを自動的に検出し、利用するように指定します。

 メモ


Oppotunistic Lockingに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on｜off

ダイナミックパラメータ

メモ

このパラメータの値を［on］に設定すると、パフォーマンスが向上します。

詳細は、データベースのファイルのキャッシングを参照してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Opportunistic Locking=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

OPPORTUNISTIC LOCKING=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Packet Burst
Packet Burst:

Packet Burst*を有効にするには、［on］を指定してください。

Packet Burstを無効にするには、［off］を指定してください。

 メモ


Packet Burstに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on｜off

この設定はファイル入出力のためのPacket Burst*プロトコルの使用を指定します。

一般に、Packet Burstはネットワークトラフィックを低減し、パフォーマンスを向上させます。

パフォーマンスの低いネットワークボードを使用している場合や、ネットワークパフォーマンスが低い場合には、Packet Burstを無効にすることをお勧めします。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　PB Buffers=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PB BUFFERS=0

メモ

以前のNetWareクライアントでは、PB BuffersパラメータによってPacket Burstバッファの数を指定していました。Client 32ではユーザがバッファ数を指定する必要はありません。必要があれば、バッファを動的に割り当てます。

Client 32では、Packet Burstのオン/オフを指定するためにこの設定値を使用しています。［1］～［10］までの値はPacket Burstをオンにします。［0］はPacket Burstをオフにします。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Packet Burst Read Window Size
Packet Burst Read Window Size:　Packet Burst*がRead Burstsに使用する最大ウィンドウサイズをパケット数で指定します。

 メモ


Packet Burst Read Window Sizeに関するメモ

デフォルト:　24(Packet Burst*が低帯域ネットワーク接続を検出する場合は255)

範囲:　3～255(パケット)

ダイナミックパラメータ

メモ

Packet Burstが使用するウィンドウサイズはネットワーク状態に応じて動的に変化します。Packet Burst Read Window Sizeはこのワークステーションサイズの上限を設定します。

指定したパケット数ではウィンドウサイズが64KBを超えてしまう場合、Packet BurstはPacket Burst Read Window Sizeパラメータの設定値に優先します。

たとえば、各パケットが1500バイトで、Packet Burst Read Window Sizeが50の場合、Packet Burstは指定されたPacket Burst Read Window Sizeに優先し、最大ウィンドウサイズとして43パケットが使用されます。これは1500バイトのパケットが50個ならば約73KBになるのに対し、1500バイトのパケットが43個ならば64KBよりわずかに小さくなるためです。

低帯域ネットワーク接続の場合、この値を増加するとパフォーマンスが向上することがあります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文: 　Pburst Read Window Size=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PBURST READ WINDOW SIZE=36

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Packet Burst Write Window Size
Packet Burst Write Window Size:  Packet Burst*がWrite Burstsに使用する最大ウィンドウサイズをパケット数で指定します。通常この設定は変更しないでください。

この値を増加すると、サーバパフォーマンスが低下することがあります。

 メモ


Packet Burst Write Window Sizeに関するメモ

デフォルト:　10(Packet Burst*が低帯域ネットワーク接続を検出する場合は255)

範囲:　3～255(パケット)

ダイナミックパラメータ

メモ

Packet Burstが使用するウィンドウサイズはネットワークの状態に応じて動的に変化します。Packet Burst Write Window Sizeはこのウィンドウサイズの上限を設定します。

指定したパケット数ではウィンドウサイズが64KBを超えてしまう場合、Packet BurstはPacket Burst Write Window Sizeパラメータの設定値に優先します。

たとえば、各パケットが1500バイトで、Packet Burst Write Window Sizeが50の場合、Packet Burstは指定したPacket Burst Write Window Sizeに優先し、最大ウィンドウサイズとして43パケットが使用されます。これは1500バイトのパケットが50個ならば約73KBになるのに対し、1500バイトのパケットが43個ならば64KBよりわずかに小さくなるためです。

低帯域ネットワーク接続の場合、この値を増加するとパフォーマンスが向上することがあります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Pburst Write Window Size=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PBURST WRITE WINDOW SIZE=24

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


パラメータの説明
パラメータの説明: 選択したパラメータの値を変更する理由を確認してください。


パラメータグループ
パラメータグループ:　目的のパラメータグループを選択してください。パラメータがClient 32*ソフトウェアに与える影響を確認する場合にこのコントロールを使用してください。

 メモ


パラメータグループに関するメモ

これは現在選択されているパラメータグループを示します。

これらのパラメータを変更するためにNovell* NetWare* Client* 32*プロパティを表示する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


パラメータの範囲
パラメータの範囲:　選択したパラメータに指定した値が表示されている値の範囲内にあることを確認してください。


パラメータのタブ

環境設定の自動検出

ｶｽﾀﾑ環境設定

NetWare*/IP* ﾄﾞﾒｲﾝ名

起動時のDSSへの再試行

再試行間の秒数

優先SAPサーバ要求をネットワークに一斉送信

NetWare/IP 1.1互換性

冗長

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ポイントとプリントのパス
プリンタドライバファイルのパスを指定してください。なるべく優先パスを使用するようにしてください。

 メモ


ポイントとプリントのパスに関するメモ

デフォルト:　\\server \SYS\PUBLIC\WIN95\DRIVERS

デフォルトパスのサーバはプリンタまたはプリントキュー用のサーバです。

パスにはユニバーサルネーミング規約(UNC)に準拠した名前を使用してください。

プリンタドライバファイルは指定したディレクトリにコピーされます。

ユーザはパスに指定したサーバにログインしなければなりません。

プリンタドライバファイルを指定のディレクトリにコピーしたり、指定のディレクトリが存在しないときに作成するのに十分な権利を持っていなければなりません。

ポイントとプリントを使用してプリンタを設定するには、ユーザはパスに指定したサーバにログインし、指定したディレクトリの読み込み権とファイルスキャン権を持っていなければなりません。

プリンタモデルを選択すると、プリンタドライバファイルが指定のディレクトリにコピーされるため、パスを変更した場合は必ずプリンタモデルを選択し直さなければなりません。

プリンタのプロパティの［ポイントとプリントの設定］タブを使用すれば、この設定を変更できます。


VGNMAメモリの事前割り当て
VGNMAメモリの事前割り当て:  VGNMA用にコンベンショナルメモリを割り当てる場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

 メモ


VGNMAメモリの事前割り当てに関するメモ

デフォルト:　off

それ以外の方法では正しく動作しない場合、16ビットGNMAレスポンダアプリケーションにVGNMAメモリを事前割り当てしてください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX*設定]タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　Pre-Allocate VGNMA Memory=on｜off

例:　PROTOCOL IPX

PRE-ALLOCATE VGNMA MEMORY=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先接続DSSサーバ
優先DSSサーバ:　優先接続するDSSサーバを指定します。

 メモ


優先接続DSSサーバ　追加
優先DSSサーバ　追加:　サーバを指定したあと、そのサーバを優先DSSサーバのリストに追加する場合は［追加］を選択してください。


優先接続DSSサーバに関するメモ
優先DSSサーバに関するメモ

デフォルト: 　なし

アドレスと名前は優先DSSサーバを見つけるためのガイドとして使用します。どのDSSサーバも使用できない場合、DNSのDSSサーバリストが照会されます。

これはNetWare*/IP*のオプション設定です。

優先接続するDSSサーバを5つまで指定できます。

ホスト名、完全な形式のホスト名、IPアドレス、IPアドレスマスクのいずれかを使用してDSSサーバ名を指定してください。

例:

dss	ホスト名

dss.atlantic.cam	完全な形式のホスト名

2.33.44.55	mydssのIPアドレス

2.33.0.0	mydssのIPアドレスマスク

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare/IPプロトコルのプロパティの［サーバ］タブ

システムポリシーエディタ

 Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文:　Preferred DSS=server_names

例:　NWIP

PREFERRED DSS=LOCALDSS.ATLANTIC.COM 222.33.0.0

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先接続DSSサーバ　削除
優先DSSサーバ　削除:  サーバを指定したあと、優先DSSサーバのリストからそのサーバを削除する場合は［削除］を選択してください。


優先接続DSSサーバ　置き換え
優先DSSサーバ　置き換え:　交換するサーバを指定し、優先DSSサーバのリストから新しいサーバを選択したあと、交換を実行する場合は［置き換え］を選択してください。


優先サーバ
優先ｻｰﾊﾞ:  最初にアタッチするNetWare*サーバを設定し、ネットワークとの接続を保証します。

 メモ


優先サーバに関するメモ
優先ｻｰﾊﾞに関するメモ

デフォルト:　なし

指定したサーバに使用可能な接続があると、Client 32*はそのサーバにアタッチします。使用可能な接続がない場合、優先一斉送信サーバに応答します。

優先ツリー (NetWare*ディレクトリサービス*用)と優先サーバ(バインダリサービス用)の両方が指定されている場合、アタッチに成功した最初のプロトコルが使用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［Client 32］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Preferred Server="server_name"

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PREFERRED SERVER=MKT_9

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Preferred Tree
優先ツリー:　ツリーが複数ある場合、NetWare* 4*ネットワークで最初に接続するディレクトリツリーを指定します。

 メモ


Preferred Treeに関するメモ
優先ツリーに関するメモ

デフォルト:　なし

指定したツリーに使用可能な接続を持つサーバがあれば、Client 32*はそのツリーにアタッチします。使用可能な接続を持つサーバがない場合は、ネットワークで認証されているユーザのユーザオブジェクトがある優先ツリーにアタッチします。

優先ツリー(NetWare*ディレクトリサービス*用)と優先サーバ (バインダリサービス用)の両方が指定されている場合、アタッチに成功した最初のプロトコルが使用されます。

この設定に指定するディレクトリツリー名は引用符で囲まないでください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［Client 32］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Preferred Tree=tree_name

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PREFERRED TREE=MARKETING

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


1次ボード

1次ボードは、ネットワーク接続を1つだけ使用できるアプリケーションのための論理ボードです。16ビットIPX*/SPX*アプリケーションはこの1次ボードによってのみ動作します。


1次論理ボード
1次論理ボード:　IPX*が1次ボードとして使用する論理ボードを指定する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。フレームタイプを指定することにより論理ボードを指定します。

デフォルトでは、IPXは1次ボードを自動的に検出します。

 メモ


1次論理ボードに関するメモ

デフォルト:　 チェックマークが付いていない状態。IPX*は自動的に1次ボードを検出します。

このオプションが選択されていないとき、IPXは自動的に1次ボードを選択するために自動検出アルゴリズムを使用します。IPXが正しい1次ボードを選択できない場合にこのオプションを選択してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　 Primary=FrameType

例:　PROTOCOL IPX

PRIMARY=ETHERNET_802.2

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Print Header
Print Header:　プリントジョブごとにプリンタを初期化するための情報を保持するバッファのサイズをバイト数で設定します。

 メモ


Print Headerに関するメモ

デフォルト:　64

範囲:　0～1024(バイト)

メモ

ヘッダに多くの指示(エミュレートモードに合わせたプリンタの初期化またはデフォルト、フォントセレクション、ページ長、用紙方向の変更など)を含むプリントジョブを送信した場合、プリンタが要求された属性を出力していないときは、Print Headerのサイズを増加してください。

PostScript**プリンタを使用していて、プリントジョブが正しく印刷されていない場合は、Print Headerのサイズを増加してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Print Header=number

例:　NETWARE DOS REQUESTER

PRINTER HEADER=960

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Print Tail
Print Tail:　プリントジョブの終了後にプリンタをリセットするための情報を保持するバッファのサイズをバイト数で設定します。

 メモ


Print Tailに関するメモ

デフォルト:　16

範囲:　0～1024(バイト)

メモ

プリントジョブの終了後にプリンタがバッファを空にできない場合や、リセットできない場合は、Print Tailのサイズを増加してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポシリエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文: 　Print Tail=number

例:  NETWARE DOS REQUESTER

PRINT TAIL=64

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プリンタのプロパティ

プリンタフォルダのプリンタ

このプロパティシートの表示方法

プリンタ設定のタブ

Windowsエクスプローラまたはネットワークコンピュータのプリンタ

このプロパティシートの表示方法

NetWare*のプリンタのタブ

NetWareのキューのタブ

ポイントとプリントの設定のタブ

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プリンタ設定のタブ

概要

出力の設定

部数

用紙の種類

フォームフィード

タブの使用	スペース数

バナーの設定

バナーの使用

最初のバナー名

2番目のバナー名

その他の設定

保持

オートエンドキャップ

継続

通知


プリンタ設定タブの概要

プリンタの設定を指定する場合に［プリンタ設定］タブを使用してください。

これらの設定は選択したプリンタにだけ適用されます。


プリンタとモデムのタブ

ローカルプリンタ

追加

削除

置き換え

ローカルモデム

追加

削除

置き換え


プロファイルスクリプト
プロファイルスクリプト:　グラフィカルログインユーティリティによってログインするときにデフォルトで実行するプロファイルスクリプトの名前を入力してください。

 メモ


プロファイルスクリプトに関するメモ

デフォルト:　なし

プロファイルスクリプト名を入力する場合、パスとファイル名を組み合せるか、NetWare*ディレクトリツリーのプロファイルオブジェクト名を指定します。

プロファイルオブジェクトがグラフィカルログインユーティリティの［接続］タブに指定したコンテキストにない場合は、プロファイルオブジェクトの完全名(MobileProfile.Sales.ACMEなど)を指定してください。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プロパティシートの概要

プロパティシートを使用すれば、ワークステーションでClient 32*の設定を表示しながら変更できます。変更はそのワークステーションにだけ適用されます。すぐに有効になる変更も、ワークステーションを再起動しなければ有効にならない変更もあります。その場合、コンピュータを再起動するように指示するメッセージが表示されます。

設定を変更するには、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示し、インストール済みコンポーネントを選択し、［プロパティ］を選択して、対応するタブを選択します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPXプロトコル

INT64

INT7a

IPX*診断

IPX再試行回数

VGNMAメモリの事前割り当て

次のフレームタイプだけ使用

1次ボード

SPX*中止のタイムアウト

SPX接続

SPXリッスンのタイムアウト

SPX検査のタイムアウト

接続ウォッチドッグ許可

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Read Only Compatibility
Read Only Compatibility:  読み込み専用のファイルを読み書きアクセスで開けるようにするかどうかを指定します。

 メモ


Read Only Compatibilityに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

ダイナミックパラメータ

メモ

Microsoft** Officeのようにnext=offコマンドを使用するアプリケーションを使用している場合は、必ずこの設定を［on］にしてください。

NetWare* 2.1以前では、読み込み専用ファイルを書き込みアクセスで開いても、エラーになりませんでした。ただし、読み込み専用ファイルに書き込もうとすると、エラーが発生しました。この設定を［on］にすると、これと同様になります。この設定を［off］にすると、読み込み専用ファイルを書き込みアクセスで開くことはできません。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Read Only Compatibility=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

READ ONLY COMPATIBILITY=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


先読みキャッシング

このキャッシング方法を使用すると、Client 32*は要求されたデータだけでなく、4KBまでのブロック全体をネットワークから読み込みます。ファイルをシーケンシャルに読み込む場合、先読みキャッシングはネットワークの読み込み回数を減らし、ファイルへのアクセスを高速化できます。

大型ファイルのランダム読み込みの場合、先読みキャッシングによってファイルへのアクセスが遅くなる可能性があるため、Client 32はファイルがランダムに読み込まれていることを検出すると、ランダム読み込みが終わるまで先読みキャッシングの使用を中止します。


削除(フレームタイプ)
削除:　リストから削除するフレームタイプを選択したあと、［削除］を選択してください。


リソース

ローカルモデム

ローカルプリンタ

ローカルテープドライブ

ルートからサーチするディレクトリレベル

追加のサーチパス


起動時のDSSへの再試行
起動時のDSSへの再試行:　応答を得られなかったDSS要求を再試行する回数を指定します。

 メモ


起動時のDSSへの再試行に関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　0～10(再試行)

これはNetWare*/IP*のオプション設定です。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare*/IPプロトコルのプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NWIP

構文: 　Autoretries=number

例:  NWIP

AUTORETRIES=3

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ルートのタイムアウト値
ルートの有効時間:　ソースルーティングテーブルを更新する頻度を秒数で指定します。

 メモ


ルートのタイムアウト値に関するメモ
ルートの有効時間に関するメモ

デフォルト:　10

有効な値: 　0～255(秒)

このパラメータで設定した期間現在のルートが使用されないと、ソースルーティングテーブルは強制的に新しいルートで更新されます。この設定により、Client 32*ソースルーティング機能はソースルーティングブリッジがダウンすると動的に代替ルートを決定できます。

この設定値を［0］にすると、ソースルーティングテーブルのルートは期限切れになりません。クライアントワークステーションで設定値［0］を使用すると、ネットワークのトラフィックを低減できます。

この設定はオプションです。

この設定は、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


スクリプトの実行
スクリプトの実行:　最初のログイン時にログインスクリプトを実行させたい場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。ログインスクリプト処理をオフにしたい場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


スクリプトの実行に関するメモ

デフォルト:　on

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SNMP

監視コミュニティ

監視コミュニティの有効化

監視コミュニティの有効化

監視コミュニティ

認証トラップの有効化

システムコンタクト

システム位置

システム名


SNMPのタブ

コミュニティの設定

監視コミュニティの有効化

監視コミュニティ

制御コミュニティの有効化

制御コミュニティ

システム名

システム位置

システムコンタクト

認証トラップの有効化


SPX中止のタイムアウト
SPX中止のタイムアウト:  接続の相手側から応答を受信しないとき、どれだけ待機してからSPX*プロトコルがセッションを終了するかを表す時間をチック数で指定します。

 メモ


SPX中止のタイムアウトに関するメモ

デフォルト:　540

範囲:　1～65535(チック)

ダイナミックパラメータ

メモ

SPX*のタイムアウトが早すぎる場合以外は、この設定を調整しないでください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX* 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　SPX Abort Timeout=number

例:  PROTOCOL IPX

SPX ABORT TIMEOUT=300

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SPX接続
SPX*接続:　この情報を照会するアプリケーションに与える接続数を指定します。

 メモ


SPX接続に関するメモ

デフォルト:　15

範囲:　1～255

ダイナミックパラメータ

メモ

SPX*はSPX接続の数を制限するのにこの数字を使用しません。

SPX接続の数は使用可能メモリの量によってだけ制限されます。

この設定は、この情報の照会結果に基づいて決定を行うアプリケーションとの互換性を保つために用意されています。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX* 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　SPX Connections=number

例:  PROTOCOL IPX

SPX CONNECTIONS=100

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SPXリッスンのタイムアウト
SPXリッスンのタイムアウト:  接続の相手側からパケットを受信できないとき、接続がまだ有効かどうか確認するパケットを送信するまでSPX*プロトコルが待機する時間をチック数で指定します。

 メモ


SPXリッスンのタイムアウトに関するメモ

デフォルト:　108

範囲:　1～65535(チック)

ダイナミックパラメータ

メモ

SPX*はここで設定した時間内に接続の相手側からパケットを受信しないと、接続が有効かどうか確認するパケットを相手側に送信します。

SPXのタイムアウトが早すぎる場合以外は、この設定を調整しないでください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX* 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　SPX Listen Timeout=number

例:  PROTOCOL IPX

SPX LISTEN TIMEOUT=200

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SPXのタブ

SPX* 接続

SPX検査のタイムアウト

SPXリッスンのタイムアウト

SPX中止のタイムアウト

接続ウォッチドッグ許可

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SPX検査のタイムアウト
SPX検査のタイムアウト:  SPX*プロトコルが接続の相手側に接続が有効であることを通知する頻度をチック数で指定します。

 メモ


SPX検査のタイムアウトに関するメモ

デフォルト:　54

範囲:　1～65535(チック)

ダイナミックパラメータ

メモ

セッションを確立したソフトウェアがSPX*接続でパケットを交換していない場合、SPXはその接続が有効であることを示すために一定の間隔でパケットを送信します。

SPXのタイムアウトが早すぎる場合以外は、この設定を調整しないでください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

IPX* 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Protocol IPX

構文:　SPX Verify Timeout=number

例:　PROTOCOL IPX

SPX VERIFY TIMEOUT=108

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SRoute 16のタブ

ROUTE.COMファイルは16ビットODI*、トークンリングのLANドライバにソースルーティングを提供します。ROUTE.COMファイルはAUTOEXEC.BATファイルに指定します。必要に応じてAUTOEXEC.BATファイルを変更し、ROUTE.COMファイルにコマンドラインパラメータを追加することができます。ROUTE.COMコマンドラインパラメータについてのヘルプはDOSプロンプトでROUTE.COM　/?と入力することにより表示できます。

メモ

両方のトークンリングフレームタイプ(トークンリングとToken-Ring_SNAP)に対しROUTE.COMをロードしたい場合は、AUTOEXEC.BATファイルにROUTE.COMを2回(フレームタイプごとに1回)指定してください。

これはFDDIネットワークアダプタを使用している場合にも当てはまります。FDDIネットワークアダプタでは2つのフレームタイプ(FDDI_802.2とFDDI_Snap)を使用できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


SRoute 32のタブ

ソースルーティングのフレームタイプ:

有効化

次の全ルート(AR)一斉送信応答

一般的な一斉送信 (GBR)

不明なアドレス(DEF)

マルチキャストアドレス(MBR)

ルートの有効時間

タイムアウトルートの送信(XTX)

一斉送信の応答(RSP)

代替リングへの一斉送信回数(TRA)

本リングのみの一斉送信回数(TRO)


ログイン終了時に設定を保存
ログイン終了時に設定を保存:  変更した設定をグラフィカルログインユーティリティに記憶して、使用する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください(デフォルト)。グラフィカルログインユーティリティを使用するたびに同じデフォルト設定を使用する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


ログイン終了時に設定を保存に関するメモ

デフォルト:　off

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Search Dir First
Search Dir First:  DIRコマンドを使用したときにディレクトリとファイルのどちらを最初に表示するかを指定します。

 メモ


Search Dir Firstに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

メモ

［off］に設定すると、ファイルが最初に表示され、次にディレクトリが表示されます。

［on］に設定すると、ディレクトリが最初に表示され、次にファイルが表示されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Search Dir First=on｜off

例:  NETWARE DOS REQUESTER

SEARCH DIR FIRST=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Search Mode
Search Mode:  カレントディレクトリにないファイルをClient 32*が探すときの方法を変更します。

 メモ


Search Modeに関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　1～7

メモ

以前のNetWare* Client*ソフトウェアバージョンには、デフォルトドライブをネットワークドライブにしないと、この設定が有効にならないものもありました。しかしClient 32では、現在のドライブに関係なく、この設定はすべての.EXEファイルと.COMファイルに対して有効です。

Search Modeを使用するときは、.EXEファイルと.COMファイルのほとんどで正しく動作するサーチモードを選択してください。

特定の.EXEファイルまたは.COMファイルにサーチモードを設定したい場合は、FLAGの［Search Mode］オプションを使用してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　 Search Mode=number

例:  NETWARE DOS REQUESTER

SEARCH MODE=2

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Search Modeの番号

この値は次のとおりです。

0	サーチについての指示はありません。これは実行可能ファイルの場合のデフォルト値です。

1	ディレクトリパスが実行可能ファイルに指定されている場合、実行可能ファイルはそのパスだけをサーチします。

パスが指定されていない場合、実行可能ファイルはデフォルトのディレクトリとネットワークサーチドライブをサーチします。

2	実行可能ファイルはデフォルトディレクトリと指定したパスだけをサーチします。

3	ディレクトリパスが実行可能ファイルに指定されている場合、実行可能ファイルはそのパスだけをサーチします。

パスが指定されていない場合に、実行可能ファイルが読み込み専用モードでデータファイルを開くとき、実行可能ファイルはデフォルトのディレクトリとサーチドライブをサーチします。

4	予約済み

5	パスが指定されているかどうかに関わらず、実行可能ファイルはデフォルトのディレクトリとNetWareサーチドライブをサーチします。

サーチモードが設定されている場合、シェルは拡張子が.XXXのファイルだけのサーチを許可します。サーチモードが設定されていない場合、実行可能ファイルは拡張子が.EXE、.COM、.BATのファイルだけをサーチします。

6	予約済み

7	実行可能ファイルが読み込み専用モードでデータファイルを開く場合、パスが実行可能ファイルに指定されているかどうかに関わらず、デフォルトのディレクトリとサーチドライブをサーチします。


タイムアウトまでの秒数
タイムアウトまでの秒数:  最後のデータを受信してからプリントジョブを終了するまでにオペレーティングシステムが待機する秒数を指定します。

 メモ


タイムアウトまでの秒数に関するメモ

デフォルト:　0

範囲:　0～1000(秒)

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを表示してこの設定を変更する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


選択したプリンタモデル
選択したプリンタについてメーカとモデルの情報を指定できるようにします。


タイムアウトしたルートで転送する回数(XTX)
タイムアウトルートの送信(XTX):  タイムアウトが発生したルートで旧ルートを使用して転送する回数を指定します。

 メモ


タイムアウトしたルートで転送する回数(XTX)に関するメモ
タイムアウトルートの送信(XTX)に関するメモ

デフォルト:　2

有効な値:　0～255(回)

この設定はオプションです。

この設定は、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して変更できます。


サーバのタブ

優先NetWare*/IP*サーバ

追加

削除

置き換え

優先DSSPサーバ

追加

削除

置き換え

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Set Station Time
Set Station Time:  クライアントワークステーションの日時を、クライアントワークステーションが最初にアタッチするNetWare*サーバの日時と同期化します。

 メモ


Set Station Timeに関するメモ

デフォルト:　on

有効な値:　on｜off

メモ

このパラメータの値を［off］に設定すると、同期化が無効になります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Set Station Time=on｜off

例:　NETWARE DOS REQUESTER

SET STATION TIME=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ポイントとプリントの設定

1.	プリンタドライバファイルを入手してください。

Windows** 95** CD-ROMまたはプリンタのメーカが供給しているWindows 95プリンタドライバファイルを入手してください。

2.	ADMINとしてログインするか、プリンタまたはプリントキューに対してADMINに相当する権利を持つユーザとしてログインしてください。

3.	エクスプローラまたはネットワークコンピュータでプリンタまたはプリントキューを選択してください。

4.	［ファイル］を選択してください。

5.	［プロパティ］を選択してください。

6.	［ポイントとプリントの設定］を選択してください。

7.	プリンタドライバファイルのパスを指定してください。

指定したパスが指すツリーまたはサーバにログインしなければなりません。指定したディレクトリにあるファイルをコピーするには、そのディレクトリに対する十分な権利も必要です。また、指定したディレクトリについて読み込み権とファイルスキャン権が必要です。

8.	［Select Printer Model］を選択してください。

9.	プリンタのメーカを選択してください。

10.	プリンタのモデルを選択してください。

11.	［OK］を選択してください。

プリンタドライバファイルが手順7で指定したパスにコピーされます。

12.	［OK］を選択してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


設定
設定:  選択したパラメータの値を指定します。

 メモ


設定に関するメモ

パラメータについての情報を取得するには、そのパラメータを選択し、<F1>を押してください。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティを表示してこれらのパラメータを変更する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ポイントとプリントの設定のタブ

概要

ドライバファイルをダウンロードするパス:

優先パスの使用

現在のプリンタモデル:

ポイントとプリントの無効化

現在の設定のクリア	プリンタモデルの選択


Short Machine Type
Short Machine Type:  クライアントワークステーションのマシンタイプを指定し、使用するオーバレイファイルを指定します。

 メモ


Short Machine Typeに関するメモ

デフォルト:　DOSV (or PC98)

例:  AST

メモ

この設定はオーバレイファイルだけで使用される点を除き、ロングマシンタイプと似ています。

%SMACHINE変数にアクセスするときにこの設定を使用してください。

この設定の最大長は4文字です。

この設定と値を使用するファイルの例としては、WindowsユーティリティのIBM$RUN.OVLファイルや、NetWareメニュー用のデフォルトのモノクロカラーパレットを使用するCMPQ$RUN.OVLファイルなどがあります。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Short Machine Type="name"

例:  NETWARE DOS REQUESTER

SHORT MACHINE TYPE="AST"

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Show Dots
Show Dots:　ファイルやディレクトリの指定を行うとき、親ディレクトリを表すピリオド(..)をリストボックスに表示するかどうかを指定します。

 メモ


Show Dotsに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

メモ

この設定はNetWare* 2.11以降のバージョンでだけサポートされています。

NetWareサーバには、DOSで使用する「.」や「..」のディレクトリエントリはありません。ディレクトリのリストに「.」や「..」を表示するには、このパラメータの値を［on］に設定してください。

NetWareでWindows** 3.1xまたはDOSのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を使用するときは、このパラメータの値を［on］に設定してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NetWare DOS Requester*

構文:　Show Dots=on｜off

例:  NETWARE DOS REQUESTER

SHOW DOTS=OFF

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


［NetWareの権利］プロパティページの表示

ユーザが［NetWare*の権利］プロパティページを表示できるようにするには、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

［NetWareの権利］プロパティページを表示できないようにするには、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

メモ

デフォルトでは、ユーザは［NetWareの権利］プロパティページを表示できます。

この設定はシステムポリシーエディタで変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Signature Level
Signature Level:  拡張セキュリティ機能のサポートのレベルを指定します。

 メモ


Signature Levelに関するメモ

デフォルト:　1

範囲:　0～3

この値は次のとおりです。

0　無効

1　有効(優先はされない)

2　有効(優先される)

3　必須

ダイナミックパラメータ

メモ

このパラメータの値を［2］または［3］に設定するとセキュリティは向上しますが、パフォーマンスは低下します。

拡張セキュリティ機能には、メッセージダイジェストアルゴリズムの使用、1接続あたり1要求セッション状態が含まれます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:  NetWare DOS Requester*

構文:　Signature Level=number

例:  NETWARE DOS REQUESTER

SIGNATURE LEVEL=3

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソフトウェアサーチのタブ

ルートからサーチするディレクトリレベル

追加のサーチパス

ブラウズ

追加

削除

置き換え


NDISのソースルーティング有効化に関するメモ

デフォルト:　off

トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタにNDIS**ドライバを使用している場合、ソースルーティングを使用するには、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。

この設定はすべてのトークンリングドライバとFDDI NDISドライバで提供されるすべての論理ボードに適用されます。

ODI* LANドライバはこの機能を使用しません。ODIドライバの使用時のソースルーティングについては、SRoute 32のタブを参照してください。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX*設定]タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソースルーティングについて

トークンリングまたはFDDI LANのドライバがIBM互換のソースルートブリッジを通じて、NetWare*からパケット(フレーム)を渡せるように、ソースルーティングを有効にします。32ビットODI* LANドライバの場合、ソースルーティングを有効にすることができ、フレーム内のソースルーティング情報はトークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して設定可能です。NDIS** LANドライバの場合、ソースルーティングはIPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX*設定]タブを使用して有効にすることができます。

ソースルーティングは、ソースルーティングブリッジを通じてデータをルーティングするためにIBM**が使用している方法です。NetWareソースルーティングプログラムを使用すれば、IBMトークンリングネットワークブリッジでNetWareパケット(フレーム)を転送することができます。

IBMブリッジは単一ルート一斉送信または全ルート一斉送信として環境設定できます(デフォルトは単一ルート一斉送信です)。

単一ルート一斉送信:  指定した単一ルートブリッジだけがパケットを渡し、ネットワークの各リングにはパケットのコピーが1つだけ届きます。単一ルートブリッジは単一ルートパケット、全ルートパケット、特にルート指定されたパケットを送信できます。

全ルート一斉送信:  パケットはネットワーク内の可能な全ルートを通じて送信されるため、宛先に届くパケットのコピーの数はネットワーク内のブリッジの数と同じになります。全ルートブリッジは全ルートパケットと特にルート指定されたパケットを送信できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ソースルーティングのフレームタイプ
ソースルーティングのフレームタイプ:  ソースルーティングのために設定するフレームタイプを指定します。

 メモ


ソースルーティングのフレームタイプに関するメモ

デフォルト:　Token-Ring(トークンリングネットワークアダプタの場合)またはFDDI_802.2(FDDIネットワークアダプタの場合)

［SRoute 32］プロパティページは2ページ1組です。トークンリングネットワークアダプタの場合、一方はToken-Ringフレームタイプについてのページで、もう一方はToken-Ring_Snapフレームタイプについてのページです。この設定は環境設定したいフレームタイプを指定する場合に使用してください。1つのフレームタイプを環境設定したら、もう1つのフレームタイプを指定して、そのフレームタイプを環境設定できます。

トークンリングネットワークアダプタのフレームタイプはToken-RingとRoken-Ring_Snapです。

FDDIネットワークアダプタのフレームタイプはFDDI_802.2とFDDI_Snapです。

この設定は、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して変更できます。


システムコンタクト
システムコンタクト:  ワークステーションのシステム管理者の名前を指定します。

 メモ


システムコンタクトに関するメモ

デフォルト:　なし

ワークステーションのシステム管理者(ネットワークスーパバイザ)をSNMPマネージャに通知します。

ワークステーションの保守担当者の名前を指定します。

この設定はオプションです。

この連絡先情報はSNMP管理ステーションで検索できます。

この情報は単独で使用することも、システム名情報やシステムコンタクト情報と組合わせて使用することもできます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントのプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　sysContact=contact

例:  Desktop SNMP

sysContact = Bob Jones x324

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システム位置
システム位置:  ワークステーションの物理的な位置を指定します。

 メモ


システム位置に関するメモ

デフォルト:　なし

ワークステーションの物理的な位置をSNMPマネージャに通知します。

この設定はオプションです。

この位置情報はSNMP管理ステーションで検索できます。

この情報は単独で使用することも、システムコンタクト情報やシステム名情報と組合わせて使用することもできます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントのプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　sysLocation=location

例:  Desktop SNMP

sysLocation = Building 2

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システム名
システム名:  ユーザ名を指定します。

 メモ


システム名に関するメモ

デフォルト:　なし

SNMPマネージャにユーザ名を通知します。

自分のユーザ名またはログイン名を使用するか、割り当てられていればTCP/IPユーザ名を使用します。たとえば、ログイン名がKSMITHならば、KSMITHと指定してください。

この設定はオプションです。

ユーザ名情報はSNMP管理ステーションで検索できます。

この情報は単独で使用することも、システムコンタクト情報やシステム位置情報と組合わせて使用することもできます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* SNMPエージェントのプロパティの［SNMP］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　Desktop SNMP

構文:　sysName=name

例:  Desktop SNMP

sysName = takahashi

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システムレジストリの環境設定に関するメモ

NetWare* Client* 32* for Windows** 95**では環境設定プロパティを保存するのにWindowsのシステムレジストリを使用しています。NET.CFGファイルは使用しません。NET.CFGファイルに記録されていたパラメータはレジストリに記録されるようになりました。

システムレジストリは変更しないでください。システムレジストリにエラーがあると、ワークステーションが使用できなくなることがあります。

環境設定プロパティはプロパティシートとシステムポリシーを使用して変更できるため、システムレジストリを変更する必要はありません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


テープドライブのタブ

ローカルテープドライブ

追加

削除

置き換え


TRA(This Ring Alternate)とTRO(This Ring only)に関するメモ

デフォルト:　0

有効な値:　0～255

TRAとTROの設定値がどちらも［0］(デフォルト)で、ソースルーティングが有効な場合、すべてのフレーム(パケット)が必ずルート指定されます。

TRAとTROの値がどちらも［0］以外で、ソースルーティングが有効な場合、一般的な一斉送信フレームの宛先は代替リングとローカルリングの間で切り替わります。つまり、一般的な一斉送信フレームはソースルーティングされる場合とソースルーティングされない場合とで切り替わります。

一般的な一斉送信フレームはTRAとTROで指定された回数送信されてからでなければ切り替わりません。TRAはフレームを代替リングに送信する回数を指定し、TROはフレームをローカルリングに送信する回数を指定します。

TRAの値が［0］以外で、TROの値が［0］の場合、ソースルーティングが有効であると、一般的な一斉送信フレームはブリッジを通じて代替リングに送信されます。

TRAの値が［0］で、TROの値が［0］以外の場合、ソースルーティングが有効であると、一般的な一斉送信フレームはブリッジを通じて代替リングに送信されません。

ワークステーションがソースルーティングを必要とする宛先とソースルーティングによって到達できない宛先の両方にフレームを送信する必要がある場合は、TRAとTROの両方を［0］以外の値に設定してください。

TRAとTROの設定はオプションです。

この設定は、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して変更できます。


チック

IBM** PCとその互換機では1秒は約18.21チックです。したがって、チック数と時間の関係は次のようになります。

3秒は約54チックです。

30秒は約545チックです。

1分は約1090チックです。

5分は約5460チックです。


ホストリソースMIBプロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Host Resources MIB for Novell* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［プリンタとモデム］、［テープドライブ］、または［ソフトウェアサーチ］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPXプロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［IPX* 32-bit Protocol for Novell* NetWare* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［バインド］、[IPX設定]、[高度なIPX設定]、または［SPX*］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ネットワークアダプタプロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	ネットワークアダプタ(［ [image] Novell* NE2000*］など)を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［ODI* Driver］、［SRoute 32］、または［SRoute 16］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Novell NetWare Client 32プロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell* NetWare* Client* 32*］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［Client 32*］、［ログイン］、［デフォルトキャプチャ］、または［詳細設定］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWare/IPプロパティの表示

1.	をクリックして、コントロールパネルの［ネットワーク］を表示してください。

2.	［Novell* NetWare*/IP* protocol］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

プロパティページ(［バインド］、［サーバ］、または［パラメータ］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


プリンタプロパティの表示(プリンタフォルダ)

1.	タスクバーで［スタート］を選択してください。

2.	［設定］を選択してください。

3.	［プリンタ］を選択してください。

4.	プリンタを選択してください。

5.	［ファイル］を選択してください。

6.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［プリンタ設定］など)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。


プリンタプロパティの表示

1.	エクスプローラまたはネットワークコンピュータでプリンタまたはプリンタキューを選択してください。

2.	［ファイル］を選択してください。

3.	［プロパティ］を選択してください。

メモ

各プロパティページ(［NetWare*プリンタ］、［NetWareキュー］、または［ポイントとプリントの設定］)を表示するには、対応するタブをクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


商標

Copyright ｩ 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.

米国Novell, Inc.の商標

Client 32は、米国Novell, Inc.の商標です。

GroupWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPX/SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

LANalyzerは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Link Support Layerおよび LSLは、米国Novell, Inc.の商標です。

ManageWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

NE2000は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWareは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

NetWare 3は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare 4は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Clientは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Core ProtocolおよびNCPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Directory ServicesおよびNDSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare DOS Requesterは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare/IPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Loadable ModuleおよびNLMは、米国 Novell, Inc.の商標です。

NetWare Management System およびNMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWireは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Network Support Encyclopedia Professional VolumeおよびNSEPは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novellは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Novell Application Notesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Authorized Resellerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Gold Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Labsは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Network Symbolは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Platinum Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Technical Servicesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Open Data-Link InterfaceおよびODIは、米国Novell, Inc.の商標です。

Packet Burstは、米国 Novell, Inc.の商標です。

SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

Storage Management ServicesおよびSMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

Virtual Loadable ModuleおよびVLMは、米国Novell, Inc.の商標です。

サードパーティの商標

CompuServeは、CompuServe, Inc.の登録商標です。

Hewlett PackardおよびHPは、Hewlett-Packard Companyの登録商標です。

IBMは、International Business Machines Corporationの登録商標です。

Intelは、Intel Corporationの登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Netscapeは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Netscape Navigatorは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Network Driver Interface SpecificationおよびNDISは、PC-Plus Communications LPの商標です。

OS/2は、International Business Machines Corporationの登録商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。

Unicodeは、 Transoft Ltd.の登録商標です。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Windows 95は、Microsoft Corporationの商標です。

Windows NTは、Microsoft Corporationの商標です。


True Commit
True Commit:　ファイルへの書き込みをサーバのディスクにすぐに反映するかどうかを指定します。

 メモ


True Commitに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

ダイナミックパラメータ

メモ

重要なデータを処理するときにデータの完全性を保証するにはこのパラメータの値を［on］に設定してください。ネットワークに書き込むデータがワークステーションやサーバでキャッシュに保存されないため、パフォーマンスが低下します。

このパラメータを［off］に設定すると、パフォーマンスが向上します。

データの完全性よりもパフォーマンスを優先する場合は［off］を選択してください。パフォーマンスよりもデータの完全性を優先する場合は［on］を選択してください。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:  NetWare DOS Requester*

構文:　True Commit=on｜off

例:  NETWARE DOS REQUESTER

TRUE COMMIT=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


用紙の種類
用紙の種類:  目的の用紙を選択してください。

 メモ


用紙の種類に関するメモ

選択したプリンタで使用できるプリンタ用紙だけが表示されます。

プリンタ用紙はNetWare* AdminまたはPRINTDEFによって定義されます。

プリンタのプロパティを使用すれば、特定のプリンタについてこの設定を変更できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ポイントとプリントについて

ポイントとプリントを使用すれば、メーカとモデルをプリンタまたはプリントキューのオブジェクトと対応づけて、公開アクセスが可能なネットワークディレクトリにプリンタドライバを保存することができます。このため、プリンタを使用するユーザのプリンタ設定が簡単になります。ユーザは自分のワークステーションにプリンタを備え付けるとき、そのプリンタのメーカやモデルを知っている必要はなく、プリンタドライバを探す必要もありません。

Client 32*では、ネットワークスーパバイザが管理しているユーザ用にポイントとプリントを設定できます。ユーザがポイントとプリントを使用してプリンタを設定することもできます。ネットワークスーパバイザがMicrosoftのNetWareネットワーククライアントを使用してプリンタのポイントとプリントを設定した場合でも、Client 32のユーザはポイントとプリントを使用してプリンタを設定することができます。同一のプリンタに対してポイントとプリントが2回(NetWare Client 32によって1回とMicrosoftのNetWareネットワーククライアントによって1回)設定された特殊な場合では、Client 32のユーザはClient 32で行われたポイントとプリントの設定を使用します。

ポイントとプリントはバインダリとNetWareディレクトリサービス*(NDS*)のプリンタとプリントキューに使用できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


不明なアドレス(DEF)
不明なアドレス(DEF):  送信されたUnknown Unicastフレームとソースルーティングテーブルにないアドレスを持つフレームをすべて全ルート一斉送信フレームとして転送する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください(これを行うとネットワークトラフィックが増加してしまうため、なるべく避けてください)。ソースルーティングテーブルにないアドレスを持つすべてのフレームを単一ルート一斉送信フレームとして転送する場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


不明なアドレス(DEF)に関するメモ

デフォルト:　off

この設定はオプションです。

この設定は、トークンリングまたはFDDIのネットワークアダプタのプロパティシートの［SRoute 32］タブを使用して変更できます。


サポートされない設定

次の設定は以前のNetWareクライアントではNetWare*環境設定オプションとしてサポートされていましたが、このリリースのNetWare Client* 32* for Windows** 95**ではサポートされません。

Named Pipes

NetBIOS

NetWare DOS TSA

Protocol RPL

Protocol TCPIP

Transport Provider

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


検出されたフレームタイプをすべて使用
検出されたフレームタイプをすべて使用:  IPX*が検出したすべての論理ボードにIPXを自動的にバインドするには、このボタンを選択してください。

 メモ


検出されたフレームタイプをすべて使用に関するメモ

デフォルト:　on

この設定を選択すると、IPX*は自動的にすべての論理ボードにバインドします。IPXの前にLANドライバをロードする必要はありません。IPXはLANドライバがロードされていることを検出すると、そのLANドライバによって与えられる論理ボードにバインドします。

IPXが示された論理ボードの一部を使用すればすむ場合は、［次のフレームタイプだけ使用］を使って必要な論理ボードだけを指定できます。一部の論理ボードだけを使用すると、ワークステーションのパフォーマンスが向上します。

この設定を変更できるようにIPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティを表示してこの設定を変更する方法については、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


次のフレームタイプだけ使用
次のフレームタイプだけ使用:  IPX*のバインド先の論理ボードを指定する場合は、このボタンを選択してください。論理ボードを指定するには、フレームタイプを指定します。指定したフレームタイプをリストに追加するには、［追加］を選択してください。

 メモ


次のフレームタイプだけ使用に関するメモ

デフォルト:　off

IPXが示された論理ボードの一部を使用すればすむ場合は、この設定を使用して必要な論理ボードだけを指定できます。一部の論理ボードだけを使用すると、ワークステーションのパフォーマンスが向上します。

この設定は次のどちらかによって変更できます。

IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[高度なIPX設定]タブ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:  Protocol IPX

構文:　Net Bind=FrameType

例:  PROTOCOL IPX

NET BIND=ETHERNET_II

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


優先パスの使用
優先パスの使用:  プリンタドライバファイルに推奨パスを使用する場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。推奨パスを使用しない場合は、このチェックボックスのチェックマークを外してください。

 メモ


優先パスの使用に関するメモ

デフォルト:　on

この設定は、プリンタのプロパティの［ポイントとプリントの設定］タブを使用して変更できます。


Use Video BIOS
Use Video BIOS:  Client 32*がBIOSを使用するか直接ビデオメモリアクセスを使用するかを指定します。

 メモ


Use Video BIOSに関するメモ

デフォルト:　off

有効な値:　on｜off

メモ

文字モードでのポップアップがうまく動作しない場合は、このパラメータの値を［on］に設定して、BIOSコールを使用してください。それ以外の場合は、このパラメータを［off］に設定して、直接ビデオメモリアクセスを使用してください。

直接ビデオメモリアクセスはBIOSコールを使用する場合より高速です。

このパラメータは文字モードで表示されるメッセージにだけ適用されます。

この設定は次のいずれかによって変更できます。

Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］タブ

システムポリシーエディタ

Adminのデフォルト

Adminのデフォルトの情報

オプション:　NIOS

構文:　Use Video Bios=on｜off

例:  NIOS

USE VIDEO BIOS=ON

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


冗長
冗長:  NetWare*/IP*をトラブルシューティングする場合は、このチェックボックスにチェックマークを付けてください。このパラメータを［on］にすると、NetWare/IPの追加メッセージがログに記録されます。

 メモ


冗長に関するメモ

デフォルト:　off

この設定は次のどちらかによって変更できます。

Novell* NetWare*/IP* Protocolのプロパティの［パラメータ］タブ

システムポリシーエディタ

この設定はAdminのデフォルトを使用しても変更できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変更点と追加点: リンクサポート

新しい設定

Max Buffer Size

詳細情報

リンクサポートのオプションとその設定についての詳細は、この行をクリックしてください。


変更点と追加点:　NetWare DOSリクエスタ

NetWare* DOSリクエスタ*の設定は、Novell* NetWare* Client* 32*プロパティの［ログイン］タブと［詳細設定］タブを使用して設定できます。

新しい設定

Auto Reconnect Level

Close Behind Ticks

Delay Writes

Environment Pad

File Cache Level

Hold Files

Max Cache Size

Max Cur Dir Length

NCP Max Timeout

Net Status Timeout

Net Status Busy Timeout

Opportunistic Locking

Search Dirs First

変更された設定

NetWare Protocol

Packet Burst*

Packet Burst Read Window Size

Packet Burst Write Window Size

廃止された設定

詳細情報

NetWare DOSリクエスタのオプションとその設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変更点と追加点:　IPXプロトコル

IPX*の設定は、IPX 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの[IPX設定]タブと[高度なIPX設定]タブを使用して行います。

新しい設定

次のフレームタイプだけ使用

IPX Diagnostics

VGNMAメモリの事前割り当て

1次ボード

Source Routing

変更された設定

IPX再試行回数

廃止された設定

次のIPX設定は、現在では使用されていません。指定した場合は無視されます。

Bind(［次のフレームタイプだけ使用］に変更)

IPATCH

IPX Packet Size Limit

IPX Sockets

詳細情報

IPXプロトコルのオプションとその設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変更点と追加点:　SPXプロトコル

SPX*の設定はIPX* 32-bit Protocol for Novell NetWareプロパティの［SPX］タブを使用して行います。

新しい設定

接続ウォッチドッグ許可

変更された設定

SPX接続

廃止された設定

次のSPX設定は、現在では使用されていません。指定した場合は無視されます。

Minimum SPX Retries

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変更点と追加点:　SNMP

SNMP*の設定はNovell* SNMPエージェントのプロパティの［SNMP］タブを使用して行います。

変更された設定

監視コミュニティの有効化

Enable monitor community

廃止された設定

次の設定は、現在では使用されていません。指定した場合は無視されます。

Asynchronous timeout

Enable trap community

Trap community

詳細情報

SNMP設定についての詳細は、この行をクリックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


変更点と追加点:　概要

必要最低限の環境設定

Client 32*は最小限の環境設定で使用できるように設計されています。ほとんどの設定にはそのまま使用できるデフォルト値が指定されています。Client 32はいくつかの設定を、初期値として使用してから、実行時に適した値に動的に調整します。したがって、Client 32の環境設定に多くの時間を費やす必要はありません。

柔軟な環境設定オプション

ユーザ独自の要求を満たすために、Client 32では、柔軟に環境設定を変更できるようになっています。

新しい環境設定方法

Client 32では、プロパティシートまたはシステムポリシーを使用して環境を設定できます。インストール時にADMIN.CFGファイルを使用して環境を設定することも可能です。16ビットODI* LANドライバを使用する場合やインストール時に既存の設定を残す場合を除いて、NET.CFGファイルを使用してClient 32を環境設定することはありません。

プロパティシートの使用

プロパティシートを使用すれば、各設定についてヘルプを表示できるグラフィカルインタフェースによって、ワークステーションでClient 32の設定を変更できます。

システムポリシーの使用

システムポリシーを使用すれば、ネットワーク上のすべてのWindows** 95**ワークステーションについてClient 32を環境設定できます。この設定はリモートでも実行できるため、各ワークステーションから行う必要はありません。1つのコンピュータからすべての作業を実行できるはずです。環境設定の中には、システムポリシーでなければ設定できないものもあれば、システムポリシーでは設定できないものもあります。

ADMIN.CFGファイルの使用

ADMIN.CFGファイルを使用すれば、インストール時にClient 32の環境を設定できます。NetWareサーバからインストールすれば、同一のADMIN.CFGファイルで複数のワークステーションを環境設定できます。ADMIN.CFGファイルはNET.CFGファイルと同じ構文を使用します。ただし、NetWare* Client* 32 for Windows 95でサポートされている設定について知っておく必要があります。以前のNetWareクライアントのパラメータの中には、サポートされなくなったものや変更されたものもあります。また、新しいパラメータもいくつか追加されました。

レジストリに保存される環境設定

Client 32の環境設定は(NET.CFGファイルではなく)システムレジストリに保存されます。システムレジストリは直接編集しないでください。変更するには、プロパティシートまたはシステムポリシーを使用してください。

動的設定

Client 32はできるだけ多くの設定を動的に調整します。したがって、以前のNetWareクライアントで使用されていた設定の中には不要になったものもあり、それらは指定しても無視されます。

長いファイル名のサポート

Client 32はOS/2**のネームスペースを使用して、長いファイル名をサポートします。詳細は、NetWareサーバでの準備作業を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


後書きキャッシング

このキャッシング方法を使用すると、Client 32*は要求されたデータだけでなく、データのブロック全体を書き込みます。すなわち、データブロックがいっぱいになるまでキャッシュに書き込んでから、データブロック全体をネットワークに一度に書き込みます。