Copyright: Copyright (C) 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.


パスワードの変更ダイアログボックス（ログイン手順）
パスワードの変更

目的

パスワードの有効期限が切れています。

このダイアログボックスを使って変更すると、ログインの手順を続行できます。

オプション

パスワードの変更

新しいパスワードの入力

新しいパスワードの再入力

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


コマンドラインオプション

目的

NetWare*のログインプログラムでコマンドラインをDOS上で指定する場合、次のログインコマンドのオプションを使用できます。

追加のオプション

/a

関連項目

接続タブ、スクリプトタブ、変数タブ

ログイン時のユーザの操作を制御する

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


接続タブ（ログインダイアログボックス）
接続

目的

ネットワークに接続する過程を制御するにはこのタブを使用します。

オプション

ツリー

サーバ

バインダリ接続

コンテキスト

現在の接続をクリアする

関連項目

ログイン、スクリプトタブ、変数タブ

ログイン接続の過程を制御する

ログインスクリプトの過程を制御する

デフォルトのログインの設定をする

コンテキストの検索順序

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


目次

概要

ログインとログアウト

使用法 ...

デフォルトの設定を使用したログイン

ログイン接続の過程を制御する

ログインスクリプトの過程を制御する

ログイン時のユーザの操作を制御する

ログインのデフォルトの設定をする

ログアウト

リファレンス

ダイアログボックスオプションs

コマンドラインオプション

コンテキストの検索順序

商標


コンテキストの検索順序

目的

ユーザがNetWare* Directory Services*への接続を認証される前に、ログインの過程でツリー内にユーザのオブジェクトを検索する必要があります。

次のオプションでユーザのコンテキストを続けて検索します。ユーザのオブジェクトが見つかり次第、検索は終了します。

検索順序

1.	Windows**［スタート］メニューの［プログラム］の［Novell］から［NetWareログイン］を選択し、［ログイン］のダイアログボックスを開いてください

このオプションは区別するログイン名が含まれている場合にだけ使用されます。

2.	［NetWareログイン］のダイアログボックスから［接続］のタブを選択し、［コンテキスト］を選択してください

3.	現在のNetWareのクライアントソフトウェアの内容が表示されます

NetWareのクライアントソフトウェアをスタート時に、現在のコンテキストが［ネームコンテキスト］に設定されます。しかし、現在のコンテキストをスタートしたあとでは、さまざまなNetWareユーティリティによって現在のコンテキストが変更されることもあります。

4.	［接続］のタブで［サーバ］または［ツリー］を選択してください

このタブのダイアログボックス内ではどちらを選択してもかまいません。サーバを選択した場合、入力したコンテキストが使用されます。ツリーを選択した場合、最初にアクセスしたサーバのコンテキストがツリーで使用されます。

関連項目

ログイン接続の過程を制御する

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


ダイアログボックスオプション

基本オプション

ログイン

高度なオプション

接続タブ

スクリプトタブ

変数タブ

サブダイアログボックスオプション

パスワードの変更

検索


エラー

このショートカットはNetWare*ログインプログラムがデフォルトのディレクトリである、C:\NOVELL\CLIENT32にインストールされている場合にのみ動作します。

NetWare*ログインプログラムを見つけるには、Windows**の［スタート］メニューから［検索］を選択し、該当する実行ファイルを検索してください。


検索ダイアログボックス（ログイン手順）
検索

目的

ネットワークから利用可能なツリーまたはサーバを選択するのにこのダイアログボックスを使用します。

オプション

検索


ログインとログアウト（概要）
ログインとログアウト

目的

ログインするとNetWare*のネットワークで使用したいファイル、プリンタ、メッセージなどのリソースやサービスが有効になります。

ログアウトするとネットワークからの一部またはすべての接続解除ができます。

事前に必要な条件

コンピュータが物理的にネットワークのメディア（ケーブルの接続プラグ、他）に接続していること

Novell* NetWare Client 32*ソフトウェアがインストールされており、起動していること

ログイン

ネットワークにログインするには、次のうち１つを使用してください:

NetWareログインプログラム（Windows**）

LOGINコマンド（DOS）

ログイン時にログインIDが認証され、リソースとサービスに対する権利が確認されます。

ログアウト

ネットワークからログアウトするには、次のうち１つを使用してください:

エクスプローラの［デスクトップ-ネットワークコンピュータ］で右側の窓のサーバを選択し、［ファイル］メニューから［ログアウト］を選択する（Windows 95**）

NetWare User Toolsプログラムを起動する（Windows 3.1とWindows NT**）

LOGOUTコマンドを使用する（DOS）

NetWareログインの使用法

デフォルトのNetWareログインプログラムはデフォルトのログインの設定を使用するダイアログボックスを表示します。システム管理者が制限しない限り、デフォルトのログインの設定は編集できます。

NetWareログインプログラムはログインダイアログボックス内で高度なオプションのタブをインクルードするための設定ができます。これらのオプションを使うと、NetWareログインプログラムを実行するたびにデフォルトのログインの設定を編集できるようになります。

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


ログインのタブ （ログイン ダイアログボックス）
ログイン

目的

NetWare*のネットワークにログインするのに、このダイアログボックスを使用します。

オプション

名前

パスワード

関連項目

接続タブ、スクリプトタブ、変数タブ

ログイン接続の過程を制御する

ログインスクリプトの過程を制御する

コンテキストの検索順序

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


NetWareログインプログラムファイル名
プログラムファイル名

NetWare*ログインプログラムの実行ファイルの名前は次のとおりです:

LOGINW95.EXE (Windows** 95**)

LOGINW31.EXE (Windows 3.1)

LOGINWNT.EXE (Windows NT**)

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


スクリプトのタブ（ログイン ダイアログボックス）
スクリプト

目的

ログインスクリプトの過程を制御するのに使用します。ユーザまたはプロファイルログインスクリプトを編集できます。

オプション

ログインスクリプト

プロファイルスクリプト

スクリプトの実行

スクリプト結果を自動的に閉じる

関連項目

ログイン、接続タブ、変数タブ

ログインスクリプトの過程を制御する

ログイン時のユーザの操作を制御する

ログイン接続の過程を制御する

ログインとログアウト（概要）


ログインスクリプトの過程を制御する

目的

ログインの過程のデフォルトの設定を編集するのにこの過程を使用します。ユーザ、プロファイルログインスクリプトなどを編集できます。

手順

1.	ログインダイアログボックスを表示するには、 [image] をクリックしてください。［スクリプト］と［変数］のタブがダイアログボックスに表示されない場合は、デフォルトの設定を有効にしてください。

2.	［スクリプト］タブで希望する設定をしてください:

ログインスクリプトを編集するには［ログインスクリプト］に入力してください

プロファイルログインスクリプトを編集するには、［プロファイルスクリプト］に入力してください

すべてのログインスクリプトを通過するには［スクリプトの実行］チェックボックスのチェックマークを外してください

［ログイン結果］ウィンドウを開けたままにしておいて、ログインの過程の結果を確かめるには、 ［スクリプト結果を自動的に閉じる］チェックボックスのチェックマークを外してください

3.	［変数］のタブ%2、%3、%4、%5上では、ログインスクリプトプロセッサを通過させたいパラメータを入力してください。

4.	［ログイン］のタブでは、［ログイン名］と［パスワード］を入力して［OK］を選択してください。

関連項目

デフォルトのログインの設定をする

ログイン接続の過程を制御する

ログイン時のユーザの操作を制御する

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


ログイン接続の過程を制御する

目的

ツリーまたはサーバへのログインなど、ログイン接続の過程でデフォルトの設定を編集するのに使用します。

手順

1.	ログインダイアログボックスを表示するには、 [image] をクリックしてください。

ダイアログボックスに［接続］のタブが表示されない場合は、デフォルトの設定を有効にしてください。

2.	［接続］のタブで希望する設定をしてください:

ツリー --  ［ツリー］ オプションと［コンテキスト］ オプションを使用してください

サーバ (NetWare* Directory Services*) --  ［サーバ］ オプションと［コンテキスト］ オプションを使用してください

サーバ (Bindery Services) --  ［サーバ］  オプションと［バインダリ接続］ オプションを使用してください

3.	［接続］のタブでは、接続を置き換える場合または接続を増やす場合に［現在の接続をクリアする］ オプションを使用してください。

4.	［ログイン］のタブで、ツリーまたはサーバの［ログイン名］ と［パスワード］ を入力して［OK］を選択してください。

関連項目

デフォルトのログインの設定をする

コンテキストの検索順序

ログインスクリプトの過程を制御する

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


ログイン中のユーザの操作を制御する
ログイン時のユーザの操作を制御する

目的

ログインの過程でユーザの操作のレベルを制御するためのヒントは次のとおりです。

ヒント

ダイアログボックス上の高度なタブ（［接続］、［スクリプト］、［変数］）を表示、非表示を切り替えるには、Windows**の［コントロールパネル-ネットワーク］から［Novell NetWare Client 32］を選択して［プロパティ］を押し、［ログイン］のタブで該当する［～の表示］チェックボックスにチェックマークを入れたり、取ったりして設定してください。

NetWare*のコマンドラインで/aオプションをつけてログインするとこれらの高度なタブをの設定を有効にすることができます。

［ログイン結果］ウィンドウを自動的に閉じるには、 ［スクリプト結果を自動的に閉じる］チェックボックスにチェックマークをつけてください

ダイアログボックス上の高度なタブ（［接続］、［スクリプト］、［変数］）を表示、非表示を切り替えるには、Windows**の［コントロールパネル-ネットワーク］から［Novell NetWare Client 32］を選択して［プロパティ］を押し、［ログイン］のタブで［ログイン終了時に設定を保存］チェックボックスにチェックマークをつけてください

関連項目

デフォルトのログインの設定をする

コマンドラインオプション

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


デフォルトの設定を使用したログイン

目的

デフォルトのログインの設定でネットワークにログインするのに使用します。

手順

1.	ログインダイアログボックスを表示するには、 [image] をクリックしてください。

2.	［ログイン］のタブで、ツリーまたはサーバの［ログイン名］と［パスワード］を入力して［OK］を選択してください。

関連項目

デフォルトのログインの設定をする

ログインとログアウト（概要）

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


商標

Copyright ｩ 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.

米国Novell, Inc.の商標

Client 32は、米国Novell, Inc.の商標です。

GroupWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPX/SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

LANalyzerは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Link Support Layerおよび LSLは、米国Novell, Inc.の商標です。

ManageWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

NE2000は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWareは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

NetWare 3は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare 4は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Clientは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Core ProtocolおよびNCPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Directory ServicesおよびNDSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare DOS Requesterは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare/IPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Loadable ModuleおよびNLMは、米国 Novell, Inc.の商標です。

NetWare Management System およびNMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWireは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Network Support Encyclopedia Professional VolumeおよびNSEPは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novellは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Novell Application Notesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Authorized Resellerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Gold Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Labsは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Network Symbolは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Platinum Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Technical Servicesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Open Data-Link InterfaceおよびODIは、米国Novell, Inc.の商標です。

Packet Burstは、米国 Novell, Inc.の商標です。

SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

Storage Management ServicesおよびSMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

Virtual Loadable ModuleおよびVLMは、米国Novell, Inc.の商標です。

サードパーティの商標

CompuServeは、CompuServe, Inc.の登録商標です。

Hewlett PackardおよびHPは、Hewlett-Packard Companyの登録商標です。

IBMは、International Business Machines Corporationの登録商標です。

Intelは、Intel Corporationの登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Netscapeは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Netscape Navigatorは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Network Driver Interface SpecificationおよびNDISは、PC-Plus Communications LPの商標です。

OS/2は、International Business Machines Corporationの登録商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。

Unicodeは、 Transoft Ltd.の登録商標です。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Windows 95は、Microsoft Corporationの商標です。

Windows NTは、Microsoft Corporationの商標です。


変数のタブ（ログイン ダイアログボックス）
変数

目的

ユーザログインスクリプトでパラメータを通すのに使用します。

オプション

%2、%3、%4、%5

関連項目

ログインタブ、接続タブ、スクリプトタブ

ログインスクリプトの過程を制御する

ログイン接続の過程を制御する

ログインとログアウト（概要）


Version and Copyright Notices

The following text strings are included to enable the NDIR utility to report version and copyright information for this Help file. This topic should not be translated, except for possibly the actual version and copyright strings below (if these are normally translated).

VeRsIoN=Version 1.5

CoPyRiGhT=(c) Copyright 1996, Novell, Inc. All rights reserved.


検索

項目名の最初の数文字をタイプすると項目をリストから選択できます。

ネットワークの大きさによってはリストを作成するのに多少時間がかかることもあります。リストが作成されるまで項目を選択するのを待つ必要はありません。


パスワードの変更

現在接続されているツリーとサーバで、パスワードとその有効期限が同じもののリストを表示します。

新しいパスワードが選択されたすべてのリストで適合します

パスワードを変更したくないツリーやサーバがある場合はこれを選択から外してください

パスワードの有効期限が切れた場合はこれを選択から外すことはできません


新しいパスワードの入力

［パスワードの変更］のリストで指定した、新しいツリーとサーバのパスワードを入力してください。

入力した文字はアスターリスクとして表示されます

適当なパスワードの長さが分からない場合は、ネットワーク管理者に尋ねるか、またはNWAdmin(NetWare* Administrator)プログラムを調べてください。


新しいパスワードの再入力

［パスワードの入力］で入力したものと同じパスワードを正確にもう一度入力してください。


/a

［高度なオプション］タブ（［接続］､［スクリプト］、［変数］）がログインダイアログボックスに表われます。

例: c:\novell\client32\loginw95.exe /a


バインダリ接続

サーバ接続がバインダリサービスモード(NetWare* 2 と 3)であるかNetWare Directory Services (NetWare 4*)モードであるかを指定します。

このオプションは［ツリー］が選択されていると無視されます。

アクセスしたいリソースまたはユーザの身元証明のいずれかがバインダリサービスによってしか可能でない場合、このチェックボックスに印を付けてください。

NetWare Directory Servicesのユーザとしてログインしたい時は、このチェックボックスの印を外してください。


サーバの接続を解除する

現在のネットワークの接続を新しくログイン接続するか接続を更に増やすかどうかを指定します。

すべてのネットワークの接続を解除したい場合は、このチェックボックスに印をつけてください。（たとえば、ツリーかサーバを変えたいとか別のユーザとしてログインしたい場合です。）

現在のネットワーク接続を維持したい場合は、このチェックボックスの印を外してください。（たとえば、追加のツリーかサーバ接続を作成中のような場合です。）新しく接続するためのログインスクリプトは、同じドライブレターやポート番号等を使用しているマッピングをすべて上書きしてしまいます。


ロッグインスクリプト結果ウィンドウを自動的にクローズする
ログインスクリプト結果ウィンドウを自動的に閉じる

ログイン結果ウィンドウが、ログインの過程が終わると自動的に閉じるかどうかを指定します。

自動的に結果ウィンドウが閉じるためには、このチェックボックスに印をつけてください

結果ウィンドウを開けたままにしておくためには、このボックスに印をつけないでください

メモ: ログインスクリプトエラーが起こってメッセージが表示された場合、結果ウィンドウはどのようにオプションを設定しようと開いたままになります。I


コンテキスト

ユーザオブジェクトを検索したり、ユーザの権利を確認するよう（ツリーの中の）コンテキストに指定します。

可能なフィールドで、希望のコンテキストを入力するか選択します。

例: Sales.ACME

［ログイン］タブの［名前］オプションでユーザの完全なフルネームを入れるとこのコンテキストを上書きします。


サーバ

サーバの接続を指定します。

可能なフィールドで希望のサーバ名を入力するか選択します（名前の中にはコンテキストを入れないでください）。あるいは可能なサーバのリスト [image] を選択します

［サーバ］オプションを選択すると、指定したサーバに接続され［ツリー］オプションは無視されます。


ツリー

ツリーの接続を指定します。

可能なフィールドで希望のツリー名を入力するか選択します。または可能なツリー名のリストを得るため [image] を選びます。

［ツリー］オプションを選択すると指定したツリーのデフォルトサーバに接続され、［サーバ］オプションは無視されます。

デフォルトサーバは、NetWare* Directoryの中に保存されているユーザオブジェクトのプロパティです。このサーバはクライアントソフトウェアで使用されている［優先サーバ］の設定とは別です。


名前

ダイアログボックスの中に指定されたツリーかサーバのためにユーザ名を入力してください。

完全なフルネームを入れてください。

例: .MSmith.Engineering.ACME


パスワード

ダイアログボックスの中に指定されたツリーかサーバのためにログインパスワードを入力してください。

パスワードを入力すると、アスタリスクだけが表示されます。

パスワードを忘れたら、ネットワーク管理者に尋ねてください。


ロッグインスクリプト
ログインスクリプト

ユーザログインスクリプトの代わりに、実行するログインスクリプトを指定します。

このオプションを使用するためには、可能なフィールドに希望のスクリプト名を入力するか選択してください。

スクリプト名は完全なファイル名（ドライブ、パス、ファイル名）か、あるいはログインしているツリーの中のオブジェクトの名前でもかまいません。オブジェクトは、読み込み権のあるログインスクリプトプロパティを持っている必要があります。


プロファイルスクリプト

プロファイルログインスクリプトの代わりに、実行するログインスクリプトを指定します。

このオプションを使用するためには、可能なフィールドに希望のスクリプト名を入力するか選択します。

スクリプト名は完全なファイル名（ドライブ、パス、ファイル名）か、あるいはログインしているツリーの中のオブジェクトの名前でもかまいません。オブジェクトは、読み込み権のあるログインスクリプトプロパティを持っている必要があります。


実行スクリプト

設定されたすべてのログインスクリプトを実行に移します。

すべてのログインスクリプトの実行を避ける場合は、このチェックボックスの印を外してください。


%2, %3, %4, %5

ログインスクリプトの変数の置換値を指定します。

このパラメータは、DOSのLOGINコマンドの対応するパラメータと同じです。詳細はネットワークの管理を参照してください。


デフォルトのログイン設定

目的

NetWare*のログインプログラムによって使用されるデフォルトの設定に使用します

手順

1.	ここをクリックして [image] Windows**のコントロールパネルから［ネットワーク］を開いてください

2.	［Novell* NetWare Client* 32*］を選択して［プロパティ］を押してください

3.	［Client 32］と［ログイン］のタブでデフォルトの設定にしたいログインの項目を選択して［OK］を押してください

メモ： システム管理者によってはコントロールパネルの［ネットワーク］の設定へのアクセスを制限している場合があります。

関連項目

デフォルトの設定を使用したログイン

ログイン時のユーザの操作を制御する方法

ログインとログアウトの概要

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。


ログアウト

目的

すべてまたは一部のNetWareネットワークの接続を解除します

使用しているネットワークリソースを切断したい場合に使用してください。

手順

1.	Windows**のエクスプローラなどのユーティリティプログラムからログアウトしたいツリーまたはサーバを選択してください

2.	［ファイル］メニューから［ログアウト］を選択してください

たとえばWindowsのエクスプローラの場合は、左側の窓でいったん［デスクトップ］を選択して右側の窓に表示される［ネットワークコンピュータ］をダブルクリックし、右側の窓に目的のツリーまたはサーバの一覧を表示させる必要があります。ここから［ファイル - ログアウト］を選択しなければログアウトすることはできません。

* Novellの商標  ** サードパーティの商標  詳しくは商標を参照してください。