Copyright: Copyright (c) 1995, 1996, Novell, Inc. All rights reserved.


ABEND, addressにあるインストール済みVxdモジュールが未定義のNLM関数(function_name)にアクセスしようとしました
addressにあるインストール済みVxdモジュールが未定義のNLM関数(function_name)にアクセスしようとしました

説明

表示された機能を、NIOSまたはロード済みのNLM*プログラムがエクスポートしていません。呼び出し側のVxDプログラムと、そのVxDプログラムが機能のエクスポート先と想定しているNLMプログラムとのバージョンの不一致が考えられます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ABEND, VMLID: Free called with uninitialized Zone!
VMLID: Free called with uninitialized Zone!

説明

内部メモリの破壊が検出されました。


ABEND, VMLID: Lost in Zone Array!
VMLID: Lost in Zone Array!

説明

内部メモリの破壊が検出されました。


ABENDメッセージ

説明

NetWare* Client* 32*を実行しようとしたときに重大なエラーが発生しました。

処置

メッセージが表示されたときに行っていた処理と、表示されたABENDメッセージを記録してください。次にワークステーションを再起動します。

特定のClient 32モジュールに固有のABENDメッセージ

NIOS

addressにあるインストール済みVxdモジュールが未定義のNLM関数(function_name)にアクセスしようとしました。

Invalid conventional memory pointer during call to DosConvMemFree:Address Invalid address value

Name of module who called the function with invalid parameters

Invalid conventional memory pointer during call to DosConvMemFree:Address address value

Module name

VMLID

 VMLID: Free called with uninitialized Zone!

 VMLID: Lost in Zone Array!

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


CLIENT32 Application name is incompatible with NetWare enhanced security support.

処置

表示されたアプリケーションを新しいバージョンにアップグレードしてください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because AUTO RECONNECT LEVEL = value which is too low.

処置

Auto Reconnect Levelパラメータに設定する値を大きくしてください。Windows** 95**の場合、この設定はNetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］ページにあります。DOSまたはWindows 3.xの場合、この設定は、NET.CFGファイルの［NETWARE DOS REQUESTER］セクションにあります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because access was denied.

処置

適正なユーザであれば、表示されたサーバにアクセスするのに必要な権利をそのユーザに与えてください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because of an unknown reason error code.

処置

もう一度ログインするか、表示されたサーバにドライブを再びマッピングしてください。エラーコードについては、オンラインマニュアル『システムメッセージ』の「エラーコード」を参照してください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because search rights changed.

処置

表示されたサーバに対するユーザの権利を確認してください。適正なユーザであれば、サーバにアクセスするのに必要な権利をそのユーザに割り当ててください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because the path was deleted while the network connection was interrupted.

説明

表示されたパスが、ユーザがネットワークに接続していない間に削除されました。

処置

このメッセージが再び表示されないようにするには、表示されたサーバへのドライブマッピングを変更または削除してください。


CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because this version of the server does not support it.

処置

表示されたサーバのソフトウェアを、AUTO-RECONNECTEDをサポートしているバージョンにアップグレードしてください。


CLIENT32 Drives to server name could not be auto-reconnected because of a low memory condition.

処置

ワークステーションの空きメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


CLIENT32 File in use during a file open. File: name

処置

ファイルがロックされていないか、またはすでに使用中でないか確認してください。そのあと、もう一度ファイルを開いてみてください。


CLIENT32 File in use during an fcb file open. File: name

説明

ユーザがファイルを開こうとしたとき、ファイルコントロールブロック(FCB)は使用中でした。

処置

ファイルがすでに使用中でないか確認してください。そのあと、もう一度ファイルを開いてみてください。


CLIENT32 File in use during delete of a file. File: name

処置

ファイルがすでに使用中でないか確認してください。そのあと、もう一度ファイルを削除してみてください。


CLIENT32 File locked during a file open. File: name

処置

ファイルがすでに使用中でないか確認してください。そのあと、もう一度ファイルを開いてみてください。


CLIENT32 File locked during rename a file. File: name

処置

ファイルがすでに使用中でないか確認してください。そのあと、もう一度ファイルをリネームしてみてください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because AUTO RECONNECT LEVEL =value which is too low.

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。問題が起こらないようにするには、Auto Reconnect Levelパラメータに設定する値を大きくします。Windows** 95**の場合、この設定はNetWare* Client* 32*プロパティの［詳細設定］ページにあります。DOSまたはWindows 3.xの場合、この設定は、NET.CFGファイルの［NETWARE DOS REQUESTER］セクションにあります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because access was denied.

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。ファイルとディレクトリに対するユーザの権利を確認します。適正なユーザであれば、ファイルまたはディレクトリのアクセスに必要な権利をそのユーザに割り当ててください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because it was deleted while the network connection was interrupted.

処置

ファイルが削除された原因については、ネットワークスーパバイザに問い合わせてください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because of a low memory condition.

処置

ワークステーションの空きメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because of an unknown reason.

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。ファイルに対するユーザの権利が適切か確認するか、ファイルが存在するか確認します。ファイルの自動接続をもう一度試してください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the file could not be re-created.

説明

このエラーが発生する原因は次の2つです。

ファイルへのパスが削除されています。

ネットワーク接続が中断している間にユーザの権利が変更されています。

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。次にもう一度接続してみます。ファイルへのパスが削除されていないことと、ファイルに対するユーザの権利を確認します。適正なユーザであれば、ファイルをアクセスするのに必要な権利をそのユーザに割り当ててください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the file's locks could not be reestablished.

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。次にファイルにもう一度アクセスしてみてください。ユーザがファイルにアクセスできない場合、ユーザの接続をクリアしてファイルを解放してください。これで、ユーザはファイルにアクセスできるはずです。ただし、保存していない変更内容は失われます。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the utility that opened the stream file is too old.

説明

NetWare Administrator(NETADMIN)など、ファイルを開くときに使用したユーティリティがAUTO-RECONNECTEDをサポートしていません。

処置

ファイルを開いたユーティリティをアップグレードしてください。そのあと、もう一度ファイルを開き再接続を試してください。


CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because this version of the server does not support it.

処置

可能であれば、変更内容が失われないようファイルをローカルドライブに保存してください。サーバのソフトウェアを、AUTO-RECONNECTEDをサポートしているバージョンにアップグレードしてください。


CLIENT32メッセージ

CLIENT32 Application name is incompatible with NetWare enhanced security support.

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because access was denied.

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because AUTO RECONNECT LEVEL = value which is too low.

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because of an unknown reason error code.

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because search rights changed.

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because the path was deleted while the network connection

CLIENT32 Drive letter: to server name could not be auto-reconnected because this version of the server does not support it.

CLIENT32 Drives to server name could not be auto-reconnected because of a low memory condition.

CLIENT32 File in use during a file open. File: name

CLIENT32 File in use during an fcb file open. File: name

CLIENT32 File in use during delete of a file. File: name

CLIENT32 File locked during a file open. File: name

CLIENT32 File locked during rename a file. File: name

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because access was denied.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because AUTO RECONNECT LEVEL =value which is too low.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because it was deleted while the network connection was interrupted.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because of a low memory condition.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because of an unknown reason.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the file could not be re-created.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the file's locks could not be reestablished.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because the utility that opened the stream file is too old.

CLIENT32 File name could not be auto-reconnected because this version of the server does not support it.

CLIENT32 NETX cannot be loaded without exiting all DOS boxes.

CLIENT32 Please wait while command_from_application retries request to server_name.

CLIENT32 Please wait while server_name is processing request for command_from_application.


CLIENT32 NETX cannot be loaded without exiting all DOS boxes.

説明

他のDOS互換ボックスを開いているときに、Windows**のDOS互換ボックスからCLIENT32.NLMプログラムをアンロードしようとしました。

処置

次のどちらかを実行してください。

開いているDOS互換ボックスをすべて閉じてからCLIENT32.NLMプログラムをアンロードしてください。

Windowsを終了してからCLIENT32.NLMプログラムをアンロードしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


CLIENT32 Please wait while command_from_application retries request to server_name. To stop waiting, press Enter. NetWare will then return an error and try to recconnect in the background.
CLIENT32 Please wait while command_from_application retries request to server_name. To stop waiting, press Enter. NetWare will then return an error and try to reconnect in the background.

説明

このメッセージは次のいずれかの場合に表示されます。

ネットワークが低速です。

アプリケーションからの要求に対するサーバの応答が低速です。

サーバがダウンしています。

ネットワークケーブルがワークステーションから外れています。

処置

サーバへのアプリケーションの要求をNetWare* Client* 32*が処理するまで待ってください。要求を処理すると、メッセージは自動的にクリアされます。

サーバが応答しないことが確かな場合、<Enter>を押してください。メッセージがクリアされ、サーバがオンラインになったときにNetWare Client 32がバックグラウンドでアプリケーションをサーバに再接続します。

ネットワークケーブルがワークステーションに接続されていることを確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


CLIENT32 Please wait while server_name is processing request for command_from_application. To stop waiting, press Enter. NetWare will then return an error and try to reconnect in the background.

説明

このメッセージは次のいずれかの場合に表示されます。

ネットワークが低速です。

アプリケーションからの要求に対するサーバの応答が低速です。

サーバがダウンしています。

ネットワークケーブルがワークステーションから外れています。

処置

サーバへのアプリケーションの要求をNetWare* Client* 32*が処理するまで待ってください。要求を処理すると、メッセージは自動的にクリアされます。

サーバが応答しないことが確かな場合、<Enter>を押してください。メッセージがクリアされ、サーバがオンラインになったときにNetWare Client 32がバックグラウンドでアプリケーションをサーバに再接続します。

ネットワークケーブルがワークステーションに接続されていることを確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


エラーコード

エラーが発生した原因を示す16進数または10進数です。NetWare*のエラーコードを示した表は、オンラインマニュアル『システムメッセージ』の「付録 Ａ」にあります。

例:　16進, FFFFFD93,    10進, -621


メッセージ文字列

問題についてユーザに説明するテキストです。発生したエラー、考えられる原因、回復方法などが示されます。


エラーメッセージ

操作を続ける前に修正しなければならない問題をユーザに知らせます。


ステータス(通知)メッセージ

ソフトウェアやハードウェアの現在の状態をユーザに知らせます。


警告メッセージ

処理は続行できますが、将来のエラーの発生を防ぐために何らかの処置が必要なことを示します。


プラットフォーム指定

表示されたメッセージの発生元がどのプラットフォーム(DOS、OS/2、Macなど)であるかを示します。


ソースモジュール名

メッセージを生成したソースまたはモジュール(NIOS、CLIENT32、IPX、CNE2000など)の名前です。


重複しない識別名

ソースモジュール、バージョン指定、プラットフォーム指定、メッセージ文字列と関連付けるときに、メッセージを一意に識別する数字です。


バージョン

メッセージを生成したモジュールのバージョンを示す数字です。


IPX -x- 102: サポートされていない実行環境です。このNLMはDOS、Windows 3.X、またはWindows 95でロードしなければなりません

説明

ユーザがこのNLM*プログラムをサーバにロードしようとしました。NLMプログラムはクライアントワークステーションだけで使用するプログラムです。

処置

このNLMプログラムをロードするのはクライアントワークステーションだけにしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 103: IPX.NLMはIPX/SPXアプリケーションインタフェースに必要なV86コールバックアドレスを割り当てることができません

説明

ノベルの16ビットIPX/SPXインタフェースとの下位互換性を保つために、IPX*はコンベンショナルメモリと16ビットのコールバックアドレスを割り当てる必要があります。IPXがこれらのリソースのいずれかの割り当てに失敗すると、IPXは初期化できません。

処置

最新バージョンのNetWare* Client* 32*ソフトウェアをユーザが使用しているか確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 104: IPX.NLMはIPX/SPXアプリケーションインタフェースに必要なコンベンショナルメモリを割り当てることができません

説明

ノベルの16ビットIPX/SPX*インタフェースとの下位互換性を保つために、IPX*はコンベンショナルメモリと16ビットのコールバックアドレスを割り当てる必要があります。IPXがこれらのリソースのいずれかの割り当てに失敗すると、IPXは初期化できません。

処置

最新バージョンのNetWare* Client* 32*ソフトウェアをユーザが使用しているか確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 106: 他のモジュールが使用中のため、IPX.NLMをアンロードできません

処置

開いているIPX/SPX*アプリケーションをすべて閉じてください。そのあと、IPX.NLMプログラムをもう一度アンロードしてみてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 114: 1つ以上のGNMA受信者が登録されています

説明

16ビットまたは32ビットのGNMA(Generic Network Management Agent)レスポンダを1つ以上ロードしている場合、IPX*を正常にアンロードすることはできません。GNMAレスポンダは、IPXの診断機能とのインタフェースを取るプログラムです。

処置

IPX.NLMプログラムをアンロードする前に、ノベルまたはサードパーティ製のすべてのGNMAレスポンダをアンロードしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 11: IPX.NLMによって検出されたエラー

                  ルーチンによって検出されたエラー: internal_function_information

                  相対位置: internal_offset_information

                  デバッグデータ: data

説明

IPX*が予期しなかったエラーを検出すると、このメッセージが表示されます。この情報は、考えられる内部的な問題をデバッグするためにノベルで使用されます。

処置

この特定の問題に対処できると考えられるアップグレードを調べてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 12: IPXはどのボードにもバインドできませんでした

説明

Windows** 3.xの場合、［Protocol IPX］セクションでNet Bindキーワードを使用して特定のボードのバインドが定義してあります。また、Windows** 95**の場合、［高度なIPX設定］プロパティページの［次のフレームタイプだけ使用］フィールドに、使用できない設定を指定しています。この場合、自動バインドパラメータは無効になります。ユーザが指定したボードを使用できない場合、IPX*はどのネットワークボードにもバインドされません。

処置

Net Bindまたはプロパティページの設定が正しいか確認してください。何が正しい設定か分からない場合は、NET.CFGファイルのNet Bind設定をコメント行にするか、［高度なIPX設定］プロパティページのカスタム設定を削除することで、IPXをボードに自動バインドしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPX -x- 13: ボード番号numberはLSLに登録されていることも、Bind文で繰り返されていることもありません

説明

レジストリまたはNET.CFGファイルの［Protocol IPX］セクションのNet Bind設定が重複している可能性があります。IPX*は、指定されているそれぞれのボードにバインドしようとするので、ボードの設定が重複していると、このメッセージが表示されます。

処置

PrimaryキーワードまたはNet Bindキーワードを使用して、［高度なIPX設定］プロパティページまたはNET.CFGの設定が間違っていないか確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


IPXメッセージ

IPX -x- 11: IPX.NLMによって検出されたエラー

IPX -x- 12: IPXはどのボードにもバインドできませんでした

IPX -x- 13: ボード番号numberはLSLに登録されていることも、Bind文で繰り返されていることもありません

IPX -x- 102: サポートされていない実行環境です。このNLMはDOS、Windows 3.X、またはWindows 95でロードしなければなりません

IPX -x- 103: IPX.NLMはIPX/SPXアプリケーションインタフェースに必要なV86コールバックアドレスを割り当てることができません

IPX -x- 104: IPX.NLMはIPX/SPXアプリケーションインタフェースに必要なコンベンショナルメモリを割り当てることができません

IPX -x- 106: 他のモジュールが使用中のため、IPX.NLMをアンロードできません

IPX -x- 114: 1つ以上のGNMA受信者が登録されています


NIOSメッセージ

NIOS-x-001:; メッセージファイルnameは無効です。プログラムのロードは中止されました

NIOS-x-024: VCPI保護モードエントリポイントを取得しようとしましたが、失敗しました

NIOS-x-027: このマシンにインストールされているBIOSはINT 15hキーボードインタセプト機能をサポートしていません。NIOS.EXEはこのマシンで使用できません

NIOS-x-028: すべてのXMSメモリが使用中か、XMSエラーが発生しました

NIOS-x-029; 初期XMSメモリ割り当てが失敗しました。エラーコード(XMS_error_code, hex_value)

NIOS-x-030: 初期XMSメモリブロックをロックしようとしましたが、失敗しました。エラーコード(XMS_error_code, hex_value)

NIOS-x-036: XMS Move XMSメモリブロック(XMS_error code: hex_value)の呼び出し時のエラーです

NIOS-x-037: このモジュールはすでにロードされています

NIOS-x-039: 読み込みのためにNIOS.EXEを開こうとしましたが、失敗しました

NIOS-x-040: NIOS.NLMファイルを読み込むのに十分な空きメモリがありません

NIOS-x-041: NIOS.EXEを読み込もうとしましたが、失敗しました

NIOS-x-042: 無効なコマンドラインオプションが指定されました: 「option_specified_by_user」

NIOS-x-043: 無効なモードスイッチタイプ「switch_type」。ヘルプを表示するにはNIOS /?と入力してください

NIOS-x-044: 無効なXMS APIエントリポイント。インストールされているメモリマネージャはXMS標準とは互換性がありません

NIOS-x-066: 疑似モジュールnameは破壊される前に1つ以上のリソースを解放しませんでした

NIOS-x-067: XMSから割り当てられている物理メモリブロックはNIOSリニアアドレスマッピングを超えています。locationサイズnumberバイトの割り当てブロックは最上位の物理アドレスlocationをnumberバイト分超えています

NIOS-x-069: NetWare Clientがシャットダウンする間お待ちください

NIOS-x-070: 無効な割り込み「value」が指定されました。割り込みは0～Fの範囲の16進数でなければなりません

NIOS-x-071: モジュールnameは無効なモジュールハンドルパラメータをNIOS関数(name)に渡しました

NIOS-x-072: NIOSで必要なリニアアドレス範囲はすでに使用されています

NIOS-x-073: メモリマネージャのGDTでセレクタが見つかりません。NIOS.EXEをロードするときは互換VCPIモード切り替えコマンドラインオプション/MVを使用してください

NIOS-x-074: 無効なメモリマネージャIDT「Invalid Opcode」セレクタ。NIOS.EXEをロードするときは互換VCPIモード切り替えコマンドラインオプション/MVを使用してください

NIOS-x-075: NetWare Client 32はWindows v3.0をサポートしていません

NIOS-x-076: インストールされているNetWare Client 32はこのバージョンのWindowsをサポートしていません

NIOS-x-077: エンハンスモードWindowsのサポートに必要なNIOS_path_and_filenameが見つかりません

NIOS-x-078: Windows環境のサポートに必要なNIOS_path_and_file _nameから情報を自動ロードしようとしたときにエラーが発生しました。このファイルに対して削除、移動、変更のどれも行われていないことを確認してください。Windowsのロードは中止されます

NIOS-x-083: NIOSはEISA BIOS Int 15hへの呼び出しを発行するのに必要な2KBの一時コンベンショナルメモリスタックを割り当てることができませんでした。Windowsが起動している場合、この問題はWindowsの初期化時にNIOSが確保するコンベンショナルメモリを増加することによって回避できます

NIOS-x-085: NetWare Client 32はタスクスイッチャをサポートしていません

NIOS-x-087: NIOS.NLMがNIOS.EXEに関連付けられていません

NIOS-x-088: メッセージファイルからNIOS.NLMメッセージを読み込んでいるときにエラーが発生しました

NIOS-x-090: モジュールをロードするのに十分な空きメモリがありません

NIOS-x-091: ロードファイルNLM_module_nameが見つかりません

NIOS-x-092: ロードファイルパスpath and filenameを展開中のエラーです

NIOS-x-093: モジュールをロードするのに十分な空きメモリがありません

NIOS-x-094: モジュールnameが常駐していませんでした

NIOS-x-096: NLM_module_nameは有効なモジュール名ではありません

NIOS-x-097: モジュールNLM_module_nameはロードされません

NIOS-x-105: 指定したファイルが見つからなかったため、module_NLM_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-106: モジュールのファイルをアクセスしているときにエラーが発生したため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-107: メモリが不足しているため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-108: モジュールが有効なNLMファイルでないため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-109: モジュールが未定義の外部関数: name_of_external_API_function_needed_by_moduleを参照しようとしたため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-110: モジュールがすでにエクスポートされている関数: name_of_exported_API_function_already_exported_by_another_moduleをエクスポートしているため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-111: モジュールのメッセージファイルにアクセスしているときにエラーが発生したため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-112: モジュールのメッセージファイルが無効であるか不正なバージョンであるため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-113: モジュールはすでにロードされており、2回以上ロードすることはできないため、module_nameをロードすることができませんでした

NIOS-x-114: 前にロードしたモジュールとバージョンが異なっているため、module_nameを再度ロードすることができませんでした

NIOS-x-115: モジュールmodule_name_already_loadedはmodule_name_to_be_loadedのロードを拒否していたため、module_name_to_be_locadedをロードすることができませんでした

NIOS-x-116: module_nameをアンロードできません

NIOS-x-117: module_nameはmodule_nameによって使用中であるためアンロードできません

NIOS-x-118: 無効なモジュールハンドルがNiosUnloadに渡されました

NIOS-x-119: ここでmodule_nameはアンロードできません

NIOS-x-120: モジュールrefusing_module_nameがdesired_ module_nameのアンロードを拒否していたため、desired_ module_nameはアンロードできません

NIOS-x-123: モジュールnameは1つのリソースを正しく解放しませんでした

NIOS-x-124: モジュールnameはnumberのリソースを正しく解放しませんでした

NIOS-x-150: ログファイルnameを開くことができません

NIOS-x-169: メモリプールをnumberバイト分増加するのに十分な空きXMSハンドルがありません。メモリマネージャXMSハンドルの数を増加する必要があります(例: DEVICE=HIMEM.SYS /NUMHANDLES=xx)

NIOS-x-178: 割り当て済みメモリブロックnumberのモジュールハンドル所有者フィールドが無効です(modHandは=number)

NIOS-x-179: module_nameは無効/不正またはすでに解放されたメモリブロックnumberでNiosFreeを呼び出しました


NIOS -x- 001: メッセージファイルnameは無効です。プログラムのロードは中止されました

説明

NIOSモジュールのメッセージファイルをロードできませんでした。

処置

次のことを実行してください。

指定した言語がNWLANGUAGE環境変数に正しく設定されているか確認してください。

別のアプリケーションが外部メッセージファイルを開いていないか確認してください。

外部メッセージファイル(存在する場合)が正しい場所にあるか確認してください。言語モジュールは次のように検索されます。\LOADディレクトリは、表示されたメッセージファイルがある場所です。

カレントディレクトリで.MSGファイルを探します。見つからない場合、NWLANGUAGE環境変数が設定されているかどうかチェックします。

NWLANGUAGE環境変数が設定されていない場合、LOADディレクトリに.MSGファイルがあるかチェックします。.MSGファイルがない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。

NWLANGUAGE環境変数が設定されている場合、<load path>\NLS\YYYの中でメッセージファイルを探します(YYYはNWLANGUAGEに設定されている値です)。そこにない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。


NIOS -x- 024: VCPI保護モードエントリポイントを取得しようとしましたが、失敗しました

説明

このエラーが発生することはほとんどありません。発生するのは、次のような場合です。

メモリマネージャがVCPI Presence Detection機能に適切に応答し、Get Protected Mode Interface機能には応答しない場合

メモリが破壊されている場合

メモリマネージャが破壊されている場合

処置

最初に、マシンを再起動してみてください。再起動後も、NIOSのロード中にこのメッセージが表示される場合、別のメモリマネージャを入手してください。ただし、現在のメモリマネージャがEmm386の場合は、Emm386を削除してHIMEM.SYSだけを使用してください。


NIOS -x- 027: このマシンにインストールされているBIOSはINT 15hキーボードインタセプト機能をサポートしていません。NIOS.EXEはこのマシンで使用できません

説明

ほとんどのマシンのBIOSでは、キーボード割り込み(9h)発生時に、INT 15hファンクションの4fhの生成をサポートしています。NIOSには、デバッガサポートやウォームブートクリーンアップなどの機能のサポートにこのファンクションが必要です。

処置

このファンクションをサポートするBIOSに交換してください。


NIOS -x- 028: すべてのXMSメモリが使用中か、XMSエラーが発生しました

説明

NIOSの大部分はXMSメモリにロードされるので、NIOSのロード時にXMSメモリが使用できなければなりません。このメッセージが表示されるのは、空きXMSメモリを確認するためにNIOSがメモリマネージャに対して実行する初期照会に失敗した場合、または空きメモリがないことを示すエラーが、この照会によってアプリケーションに返された場合です。

処置

空きXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


NIOS -x- 029: 初期XMSメモリ割り当てが失敗しました。エラーコード(XMS_error_code, hex_value)

説明

NIOS.EXEのロード時にXMSメモリを割り当てることができませんでした。

処置

処置は表示されるエラーコードに応じて異なります。エラー番号のあとにエラーコードの説明が表示されます。表示される特定のXMSエラーコードについては、使用しているメモリマネージャのマニュアルを参照するか、メモリマネージャのベンダに問い合わせてください。


NIOS -x- 030: 初期XMSメモリブロックをロックしようとしましたが、失敗しました。エラーコード(XMS_error_code, hex_value)

説明

NIOS.EXEのロード時にXMSメモリをロックできませんでした。

処置

処置は表示されるエラーコードに応じて異なります。エラー番号のあとにエラーコードの説明が表示されます。表示される特定のXMSエラーコードについては、使用しているメモリマネージャのマニュアルを参照するか、メモリマネージャのベンダに問い合わせてください。


NIOS -x- 036: XMS Move XMSメモリブロック(XMS_error code: hex_value)の呼び出し時のエラーです

説明

NIOS.EXEのロード時にXMSメモリを移動できませんでした。

処置

処置は表示されるエラーコードに応じて異なります。エラー番号のあとにエラーコードの説明が表示されます。表示される特定のXMSエラーコードについては、使用しているメモリマネージャのマニュアルを参照するか、メモリマネージャのベンダに問い合わせてください。


NIOS -x- 037: このモジュールはすでにロードされています

説明

すでにロード済みのNIOS.EXEをロードしようとしました。NIOS.EXEをすでに実行中のときに、再びNIOS.EXEをロードすることはできません。

処置

NIOS.EXEを2回ロードしないでください。


NIOS -x- 039: 読み込みのためにNIOS.EXEを開こうとしましたが、失敗しました

説明

NIOSクライアントは、初期化中と初期化後にNIOS.EXEファイルを読み込み用に開く必要があります。このエラーは、NIOS.EXEを初期化できたが、読み込み用に開けないことを表しています。

処置

ユーザの権利が適用されるワークステーション上でNIOS.EXEファイルを読み込む権利をユーザが持っているか、またNIOS.EXEファイルの属性が読み込み可能になっているか確認してください。他のアプリケーションがNIOS.EXEを開いていないことも確認してください。


NIOS -x- 040: NIOS.NLMファイルを読み込むのに十分な空きメモリがありません

説明

NIOS.NLMファイルはNIOS.EXEにリンクされます。NIOSが使用するコンベンショナルメモリは、初期化後は非常に小さくなりますが、初期化中は大量です。NIOSの初期化のためのコンベンショナルメモリが不足しています。

処置

ワークステーションのコンベンショナルメモリの空きを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


NIOS -x- 041: NIOS.EXEを読み込もうとしましたが、失敗しました

説明

NIOSは、初期化中と初期化後にNIOS.EXEファイルを読み込む必要があります。ユーザがNIOS.EXEを実行して、読み込み用に開くことはできましたが、NIOSがNIOS.EXEファイルを読み込み中にエラーが発生しました。ファイルが壊れている可能性があります。

処置

他のアプリケーションが現在NIOS.EXEファイルを開いていないことを確認してください。他のアプリケーションが開いていない場合もこのメッセージが表示されるときは、NIOS.EXEファイルが壊れている可能性があります。この場合は、NIOS.EXEファイルを新しいファイルと交換してください。


NIOS -x- 042: 無効なコマンドラインオプションが指定されました: 「option_specified_by_user」

説明

NIOS.EXEをロードするときに、無効なコマンドラインオプションを入力しました。このメッセージと一緒に、有効なオプションのリストが表示されます。

処置

NIOS.EXEをロードするときに、有効なオプションを入力してください。オプションのリストをもう一度表示するには、「NIOS /?」と入力して<Enter>を押してください。


NIOS -x- 043: 無効なモードスイッチタイプ「switch_type」。ヘルプを表示するにはNIOS /?と入力してください

説明

NIOS.EXEをロードするときに、無効なスイッチタイプを入力しました。

処置

NIOS.EXEをロードするとき、有効なオプションを入力してください。リストを表示するには、「NIOS /?」と入力して<Enter>を押してください。


NIOS -x- 044: 無効なXMS APIエントリポイント。インストールされているメモリマネージャはXMS標準とは互換性がありません

説明

NIOS.EXEは、XMSの仕様に示された方法を使用して、XMSメモリマネージャのAPIエントリポイントを入力する必要があります。NIOS.EXEが正常に動作するには、メモリマネージャがこの方法をサポートしていなければなりません。インストールされているメモリマネージャと一緒にNIOS.EXEを実行することができません。

処置

別のメモリマネージャをインストールしてください。そのあと、もう一度NIOS.EXEを初期化してみてください。


NIOS -x - 066: 疑似モジュールnameは破壊される前に1つ以上のリソースを解放しませんでした

説明

NIOSでは、実際は同じモジュールの一部だが別のモジュールのように扱われる「疑似モジュール」を、ロード済みのモジュールによって作成できます。NIOSは、ロード済みの各モジュールによるワークステーションリソースの使用(メモリ割り当てや同期オブジェクトなど)をトラッキングします。ロード済みのモジュールをアンロードするとき、そのモジュールは、使用していたすべてのワークステーションリソースを解放しなければなりません。メッセージに表示されたモジュールは、使用していたリソースを解放しませんでした。

処置

ユーザは作業を続行できることもありますが、ワークステーションの環境が不安定になっています。ワークステーションを再起動してください。問題が引き続き発生する場合は、表示されたモジュールのベンダに問題点を報告してください。


NIOS -x- 067: XMSから割り当てられている物理メモリブロックはNIOSリニアアドレスマッピングを超えています。locationサイズnumberバイトの割り当てブロックは最上位の物理アドレスlocationをnumberバイト分超えています

説明

初期化時にNIOSは、ワークステーションのメモリの最上位の物理メモリアドレスを判定して、このアドレス以下のすべてのメモリをリニアアドレスにマッピングします。インストールされているメモリマネージャは、初期化時にNIOSが判定したアドレスより上位のアドレスを返しました。この相違が生じた原因は、次の3つのいずれかと考えられます。

メモリが破壊されています。

メモリマネージャにバグがあります。

NIOSが物理メモリの最上位を正しく判定していません。

処置

ワークステーションを再起動してください。この問題が引き続き発生する場合、メモリマネージャを変更してみてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 069: NetWare Clientがシャットダウンする間お待ちください

説明

このメッセージは、ユーザが<Ctrl>+<Alt>+<Del>を押したときに表示されます。ワークステーションのシャットダウンの前に、ロード済みのすべてのモジュールにNIOS.EXEがクリーンアップ(キャッシュのフラッシュや接続の解除など)の機会を与えている間、このメッセージが表示されます。

処置

1. マシンが再起動するまで待ってください。

2. マシンの電源を切ってください(データが失われる場合があります)。


NIOS -x- 070: 無効な割り込み「value」が指定されました。割り込みは0～Fの範囲の16進数でなければなりません

説明

NIOSは、LANドライバのコマンドラインを解析するサービスをLANドライバに提供します。LANドライバ(CNE2000.LANなど)が解釈できない値をコマンドラインの「int=」の部分に指定してLANドライバをロードした場合、このメッセージが表示されます。

処置

有効な割り込み値を使用してLANドライバをロードしてください。


NIOS -x- 071: モジュールnameは無効なモジュールハンドルパラメータをNIOS関数(name)に渡しました

説明

表示されたモジュールにバグがあります。またはワークステーションのメモリが破壊されている可能性があります。

処置

ユーザは作業を続行できることもありますが、ワークステーションの環境が不安定になっています。ワークステーションを再起動してください。問題が引き続き発生する場合は、表示されたモジュールのベンダに問題点を報告してください。


NIOS -x- 072: NIOSで必要なリニアアドレス範囲はすでに使用されています

説明

システムレベルで実行される他のプログラムと衝突しています。他のプログラムがロードされている間、NIOSを実行できません。

処置

衝突しているプログラムが見つかるまで、プログラムを一度に1つずつアンロードしてください。衝突しているプログラムを削除してください。


NIOS -x- 073: メモリマネージャのGDTでセレクタが見つかりません。NIOS.EXEをロードするときは互換VCPIモード切り替えコマンドラインオプション/MVを使用してください

説明

EMM386メモリマネージャを検出すると、NIOSは、EMM386より高速にプロセッサのモードを切り替える特別な機能を使用して、EMM386メモリマネージャの標準機能を無効にしようとします。この高速な機能では、EMM386メモリマネージャのGDT(グローバル記述子テーブル)にある、よく知られた空きセレクタを使用します。空きセレクタがない場合、NIOSは標準のVCPIモード切り替えしか使用できません。

処置

NIOS.EXEで標準のVCPIモード切り替えを使用するには、コマンドラインオプションの/MVを使用してNIOS.EXEを再ロードしてください。クライアントをネットワークに接続するのに必要なモジュールを手作業でロードするか、STARTNET.BATを実行してください。


NIOS -x - 074: 無効なメモリマネージャIDT「Invalid Opcode」セレクタ。NIOS.EXEをロードするときは互換VCPIモード切り替えコマンドラインオプション/MVを使用してください

説明

EMM386メモリマネージャを検出すると、NIOSは、EMM386より高速にプロセッサのモードを切り替える特別な機能を使用して、EMM386メモリマネージャの標準機能を無効にしようとします。この高速な機能では、無効な演算コードフォルトの割り込みがフックされます。この割り込みの現在のセレクタが16ビットの80386(以降)の割り込みゲートではない場合、NIOSは標準のVCPIモード切り替えしか使用できません。

処置

NIOS.EXEで標準のVCPIモード切り替えを使用するには、コマンドラインオプションの/MVを使用してNIOS.EXEを再ロードしてください。


NIOS-x-075: 32ビットNetWare ClientはWindows v3.0をサポートしていません
NIOS -x- 075: NetWare Client 32はWindows v3.0をサポートしていません

処置

Windows**を新しいバージョンにアップグレードしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS-x-076: インストールされている32ビットNetWare ClientはこのバージョンのWindowsをサポートしていません
NIOS -x- 076: インストールされているNetWare Client 32はこのバージョンのWindowsをサポートしていません

説明

NIOS.EXEがロードされているときにWindows** 95**を使用して初期化しようとすると、このメッセージが表示されます。

処置

Windows 95を使用する場合、NetWare* Client* 32* for Windows 95をインストールし、使用するようにしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 077: エンハンスモードWindowsのサポートに必要なNIOS_path_and_filenameが見つかりません

説明

Windows** 3.1xのエンハンスドモードをサポートするには、表示されたファイルの削除や変更を行ってはならず、読み込み可能でなければなりません。このメッセージは、表示されたファイルをNIOSが読み込み用に開けなかったことを示しています。

処置

表示された場所にfile_nameが存在するか確認し、そのファイル属性が読み込み可能になっていることを確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS-x-078: Windows環境のサポートに必要なNIOS_path_and_file _nameから情報を自動ロードしようとしたときにエラーが発生しました
NIOS -x- 078: Windows環境のサポートに必要なNIOS_path_and_file _nameから情報を自動ロードしようとしたときにエラーが発生しました。このファイルに対して削除、移動、変更のどれも行われていないことを確認してください。Windowsのロードは中止されます

説明

Windows** 3.1xのエンハンスドモードをサポートするには、表示されたファイルの削除や変更を行ってはならず、読み込み可能でなければなりません。このメッセージは、表示されたファイルをNIOSが読み込み用に開くことはできたが、ファイルを読み込み中に他の問題が発生したことを示しています。ファイルが破壊されているか、メモリにロード済みのNIOSとバージョンが異なっている可能性があります。

処置

ファイルが壊れている場合は、新しいファイルを入手してください。バージョンが異なる場合は、ワークステーションを再起動して、現在メモリにロードされているバージョンではなく、メッセージに示されたファイルをロードしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 083: NIOSはEISA BIOS Int 15hへの呼び出しを発行するのに必要な2KBの一時コンベンショナルメモリスタックを割り当てることができませんでした。Windowsが起動している場合、この問題はWindowsの初期化時にNIOSが確保するコンベンショナルメモリを増加することによって回避できます

処置

デフォルトではNIOS.EXEに8KB予約されますが、NET.CFGファイルのNIOS GLOBAL V86 WIN PAGESパラメータに別の値を指定するとサイズを変更できます。


NIOS-x-085: 32ビットNetWare Clientはタスクスイッチャをサポートしていません
NIOS -x- 085: NetWare Client 32はタスクスイッチャをサポートしていません

説明

Windows**のスタンダードモードも含めて、NetWare* Client* 32*はタスクスイッチャをサポートしていません。

処置

アプリケーションのタスクスイッチを無効にしてください。GroupWise* for DOSなどの一部のアプリケーションには、無効にできるタスクスイッチャがあります。無効にできない場合、そのアプリケーションはNetWare Client 32と一緒には使用できません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 087: NIOS.NLMがNIOS.EXEに関連付けられていません

説明

NIOS.EXEファイルが壊れているか、正しくリンクされていません。

処置

新しいNIOS.EXEファイルを入手してください。


NIOS -x- 088: メッセージファイルからNIOS.NLMメッセージを読み込んでいるときにエラーが発生しました

処置

次のことを実行してください。

指定した言語がNWLANGUAGE環境変数に設定されているか確認してください。

別のアプリケーションが外部メッセージファイルを開いていないか確認してください。

外部メッセージファイル(存在する場合)が正しい場所にあるか確認してください。言語モジュールは次のように検索されます。\LOADディレクトリは、表示されたメッセージファイルがある場所です。

カレントディレクトリで.MSGファイルを探します。見つからない場合、NWLANGUAGE環境変数が設定されているかどうかチェックします。

NWLANGUAGE環境変数が設定されていない場合、LOADディレクトリに.MSGファイルがあるかチェックします。.MSGファイルがない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。

NWLANGUAGE環境変数が設定されている場合、<load path>\NLS\YYYの中でメッセージファイルを探します(YYYはNWLANGUAGEに設定されている値です)。そこにない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。


NIOS -x- 090: モジュールをロードするのに十分な空きメモリがありません

説明

ワークステーションのXMSメモリの空きが不足しているため、要求されたモジュールをロードできません。

処置

使用できるXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


NIOS-x-091: ロードファイルNLM_module_nameが見つかりません
NIOS -x- 091: ロードファイル<NLM_module_name>が見つかりません

説明

LOADコマンドを入力したとき、ファイル名は正当でしたが、そのファイルがサーチ領域のどこにもありません。

処置

NLM*プログラムのファイル名のつづりとそのファイルの位置をチェックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 092: ロードファイルパスpath and filenameを展開中のエラーです

説明

LOADコマンドに対して、表示されたファイルのDOSフルパス名をNIOSが決定できませんでした。

処置

別の位置にあるモジュールをロードしてみてください。


NIOS -x- 093: モジュールをロードするのに十分な空きメモリがありません

処置

使用できるXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


NIOS -x- 094: モジュールnameが常駐していませんでした

説明

このメッセージは、モジュールの実行を完了したあとにLOADコマンドに対して表示されます。このモジュールはすでにメモリにロードされていません。

処置

必要であれば、表示されたモジュールを再ロードしてください。


NIOS -x- 096: NLM_module_nameは有効なモジュール名ではありません

説明

要求されたモジュール名が、ワークステーションのオペレーティングシステム標準のネーミング規約に準拠していません。

処置

モジュール名のつづりをチェックして、コマンドを再入力してください。


NIOS -x- 097: モジュールNLM_module_nameはロードされません

説明

UNLOAD NLM_module_nameコマンドを入力したとき、入力したモジュールが現在ロードされていませんでした。

処置

モジュール名のつづりをチェックして、コマンドを再入力してください。


NIOS -x- 105: 指定したファイルが見つからなかったため、module_NLM_nameをロードすることができませんでした

説明

表示されたモジュールが見つかりませんでした。NIOSでは、次のようにファイルが検索されます。

ファイル名とパスが指定された場合、要求されたパスとファイル名をロードしようとします。

ファイル名だけが指定された場合、カレントディレクトリ、PATH環境変数にあるディレクトリ、NIOSシステムディレクトリ(DOSとWindows** 3.1xの場合は、NIOS.EXEがあるディレクトリ。Windows 95**の場合は、SYSTEM.INIファイルの［386enh］セクションのNWHOMEDIRの値)の順に検索します。

処置

パスとファイル名のつづりが正しいか確認し、そのファイルがサーチ領域にあるかどうか確認してください。Windows 95の場合、NWHOMEDIRに設定されているパスが正しいか確認してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 106: モジュールのファイルをアクセスしているときにエラーが発生したため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

要求されたモジュールが見つかりましたが、正常に処理できませんでした。ファイルが壊れている可能性があります。

処置

このファイルの新しいバージョンをモジュールのベンダから入手してください。


NIOS -x- 107: メモリが不足しているため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

ワークステーションのXMSメモリが不足しているため、モジュールをロードできません。

処置

使用できるXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。


NIOS -x- 108: モジュールが有効なNLMファイルでないため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

NIOSは、NetWareローダブルモジュール*(NLM*)実行可能ファイル形式しかサポートしていません。

処置

このモジュールはロードできません。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 109: モジュールが未定義の外部関数: name_of_external_API_function_needed_by_moduleを参照しようとしたため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

この問題の原因は次の2つです。

name_of_external_API_function_needed_by_moduleを含むモジュールがロードされていません。

name_of_external_API_function_needed_by_moduleを含むモジュールがロードされていますが、バージョンが正しくありません。

処置

表示されたモジュールのインストール手順に従ったかどうか確認してください。メッセージが引き続き表示される場合、どのモジュールにname_of_external_API_function_needed_by_moduleがあるか分からなければ、表示されたモジュールのベンダに問い合わせてください。


NIOS -x- 110: モジュールがすでにエクスポートされている関数: name_of_exported_API_function_already_exported_by_another_moduleをエクスポートしているため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

同一のシンボルまたはAPI関数を2つのモジュールが同時にエクスポートすることはできません。

処置

これらのモジュールを両方同時にロードしないでください。


NIOS -x- 111: モジュールのメッセージファイルにアクセスしているときにエラーが発生したため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

表示されたモジュールの外部メッセージファイルを開くことができませんでした。

処置

次のことを実行してください。

指定した言語がNWLANGUAGE環境変数に設定されているか確認してください。

別のアプリケーションが外部メッセージファイルを開いていないか確認してください。

外部メッセージファイル(存在する場合)が正しい場所にあるか確認してください。言語モジュールは次のように検索されます。\LOADディレクトリは、表示されたメッセージファイルがある場所です。

カレントディレクトリで.MSGファイルを探します。見つからない場合、NWLANGUAGE環境変数が設定されているかどうかチェックします。

NWLANGUAGE環境変数が設定されていない場合、LOADディレクトリに.MSGファイルがあるかチェックします。.MSGファイルがない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。

NWLANGUAGE環境変数が設定されている場合、<load path>\NLS\YYYの中でメッセージファイルを探します(YYYはNWLANGUAGEに設定されている値です)。そこにない場合、モジュールにバインドされているメッセージファイルを使用します。


NIOS -x- 112: モジュールのメッセージファイルが無効であるか不正なバージョンであるため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

表示されたモジュール用のメッセージファイルが正しく作成されていないか、壊れています。

処置

表示されたモジュールはロードできません。モジュールのベンダから新しいバージョンを入手してください。


NIOS -x- 113: モジュールはすでにロードされており、2回以上ロードすることはできないため、module_nameをロードすることができませんでした

説明

表示されたモジュールをすでにロード済みの場合、そのモジュールはロードできません。

処置

このモジュールをロードしたい場合、アンロードしてから再ロードしてください。


NIOS -x- 114: 前にロードしたモジュールとバージョンが異なっているため、module_nameを再度ロードすることができませんでした

説明

バージョンが異なる同一のモジュールを複数ロードすることはできません。

処置

ロードしようとしたモジュールのバージョンが、前にロードしたモジュールのバージョンと同じかどうか確認してください。


NIOS -x- 115: モジュールmodule_name_already_loadedはmodule_name_to_be_loadedのロードを拒否していたため、module_name_to_be_loadedをロードすることができませんでした

説明

モジュールを実際にロードする前に、NIOSは、すでにロード済みのモジュールが新しいモジュールのロードを許可するかどうかチェックします。許可しない場合、その理由が表示されるはずです。

処置

ユーザの処置については、ロード済みのモジュールが返す説明を読んでください。ロード済みのモジュールをアンロードしてから、新しいモジュールをもう一度ロードしてみてください。


NIOS-x-116: module_nameをアンロードできません
-NIOS -x- 116: module_nameをアンロードできません

説明

表示されたモジュールは、ユーザがアンロードできないように作成されています。

処置

このモジュールはアンロードしないでください。


NIOS -x- 117: module_nameはmodule_nameによって使用中であるためアンロードできません

説明

現在別のモジュールが使用しているモジュールはアンロードできません。

処置

別のモジュールを先にアンロードしてください。そのあと、目的のモジュールをアンロードしてください。


NIOS -x- 118: 無効なモジュールハンドルがNiosUnloadに渡されました

説明

システムAPIを使用してモジュールをアンロードしようとして失敗しました。要求したモジュールがロードされていないか、存在していません。

処置

ワークステーションを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOS -x- 119: ここでmodule_nameはアンロードできません

説明

UNLOADコマンドまたはシステムAPIを使用してモジュールをアンロードするとき、NIOSは、アンロードを許可するかどうかをそのモジュールに問い合わせます。モジュールが許可しなかった場合、このメッセージが表示されます。

処置

この状態は一時的な場合があります。時間をおいてモジュールをアンロードしてみてください。


NIOS -x- 120: モジュールrefusing_module_nameがdesired_ module_nameのアンロードを拒否していたため、desired_ module_nameはアンロードできません

説明

UNLOADコマンドまたはシステムAPIを使用してモジュールをアンロードするとき、NIOSはシステムイベントを生成して、アンロードを拒否できるすべての関連モジュールに通知します。refusing_moduleがUNLOAD要求を拒否した理由が、refusing_moduleのメッセージに表示されているはずです。

処置

refusing_moduleを先にアンロードしてみてください。そのあと、desired_moduleのアンロードをもう一度試してください。


NIOS -x- 123: モジュールnameは1つのリソースを正しく解放しませんでした

説明

NIOSは、ロード済みの各モジュールによるワークステーションリソースの使用(メモリ割り当てや同期オブジェクトなど)をトラッキングします。ロード済みのモジュールをアンロードするとき、そのモジュールは、使用していたすべてのワークステーションリソースを解放しなければなりません。メッセージに表示されたモジュールは、使用していたリソースを解放しませんでした。

処置

ユーザは作業を続行できることもありますが、ワークステーションの環境が不安定になっています。ワークステーションを再起動してください。問題が引き続き発生する場合は、表示されたモジュールのベンダに問題点を報告してください。


NIOS -x- 124: モジュールnameはnumberのリソースを正しく解放しませんでした

説明

NIOSは、ロード済みの各モジュールによるワークステーションリソースの使用(メモリ割り当てや同期オブジェクトなど)をトラッキングします。ロード済みのモジュールをアンロードするとき、そのモジュールは、使用していたすべてのワークステーションリソースを解放しなければなりません。メッセージに表示されたモジュールは、使用していたリソースを解放しませんでした。

処置

ユーザは作業を続行できることもありますが、ワークステーションの環境が不安定になっています。ワークステーションを再起動してください。問題が引き続き発生する場合は、表示されたモジュールのベンダに問題点を報告してください。


NIOS -x- 150: ログファイルnameを開くことができません

説明

診断メッセージのログ用に指定したファイルを開けませんでした。

処置

別のアプリケーションがそのファイルを開いていないか、またはファイルの属性が読み書き可能になっているか確認してください。


NIOS -x- 169: メモリプールをnumberバイト分増加するのに十分な空きXMSハンドルがありません。メモリマネージャXMSハンドルの数を増加する必要があります(例: DEVICE=HIMEM.SYS /NUMHANDLES=xx)

説明

NIOS、ロード済みのモジュール、その他のアプリケーションによってすべてのXMSメモリハンドルが使用されています。ハンドルの余りがない場合、XMSメモリをそれ以上割り当てることはできません。

処置

XMSメモリマネージャが使用するハンドルの数を増やしてください。方法については、使用しているメモリマネージャのマニュアルを参照してください。ハンドル数を増やせない場合は、XMSメモリを使用する他のアプリケーションをいくつか削除してください。


NIOS -x- 178: 割り当て済みメモリブロックnumberのモジュールハンドル所有者フィールドが無効です(modHandは=number)

説明

ワークステーションのメモリが破壊されている可能性があります。

処置

ワークステーションを再起動してください。


NIOS -x- 179: module_nameは無効/不正またはすでに解放されたメモリブロックnumberでNiosFreeを呼び出しました

説明

表示されたモジュールにバグがあるか、ワークステーションのメモリが破壊されています。

処置

ユーザは作業を続行できることもありますが、ワークステーションの環境が不安定になっています。ワークステーションを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWIN -x- 1: インストールされているNIOS.EXEはNIOSWIN.NLMと互換性がありません

説明

NIOS.EXEファイルの内容が破壊されている可能性があります。

処置

NetWare* Client*の配布フロッピーディスクまたはCD-ROMからNIOS.EXEファイルをコピーしてください。そのあと、ワークステーションを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWIN -x- 2: Windows固有のプロデューサイベントを登録するのに十分な空きメモリがありません

説明

ワークステーションのメモリが極端に少ない場合、Windows** 3.xの初期化フェーズでこのエラーが発生することがあります。

処置

使用できるXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWIN -x- 4: NIOS Windowsの初期化時にWindowsセマフォを作成しようとしましたが、失敗しました

説明

ワークステーションのメモリが極端に少ない場合、Windows** 3.xの初期化フェーズでこのエラーが発生することがあります。

処置

使用できるXMSメモリを増やしてください。ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法を参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWIN -x- 5: NIOS Windowsの初期化時にIRQInterrupt_numberをフックしようとしましたが、失敗しました

説明

Windows**の初期化時にロードされたハードウェアデバイスドライバが、ネットワークボードが使用しているIRQ(ハードウェア割り込み)を要求しました。

処置

ネットワークボードが使用するIRQを変更するか、衝突するデバイスが使用するIRQを変更してみてください。ネットワークボードまたは衝突するデバイスが使用するIRQの診断には、MS-DOSのMSD.EXEユーティリティを利用できます。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWIN -x- 6: NIOS Windowsの初期化時に互換性のないVPICD.386のバージョンが検出されました

説明

このエラーは、NIOS.EXEと互換性のないWindows** 3.xのバージョンをロードすると発生することがあります。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NIOSWINメッセージ

NIOSWIN -x- 1: インストールされているNIOS.EXEはNIOSWIN.NLMと互換性がありません

NIOSWIN -x- 2: Windows固有のプロデューサイベントを登録するのに十分な空きメモリがありません

NIOSWIN -x- 4: NIOS Windowsの初期化時にWindowsセマフォを作成しようとしましたが、失敗しました

NIOSWIN -x- 5: NIOS Windowsの初期化時にIRQInterrupt_numberをフックしようとしましたが、失敗しました

NIOSWIN -x- 6: NIOS Windowsの初期化時に互換性のないVPICD.386のバーションが検出されました


NetWareテクニカルサポートオプション

用意されているNetWareテクニカルサポートオプションについての詳細は、適切なNetWare* Client* 32*ヘルプファイル、Windows** 95**、DOS/Windowsを参照してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


メッセージに関連した情報の検索方法

特定のメッセージに関連した情報を探すには、次の2つの方法があります。

1. 	［検索］を使用して、トピック内のメッセージ文字列を検索してください。

ファイル名、関数名、ファイルパス、バージョンなどの可変情報は、このマニュアルではfile_nameなどのようにイタリック体で表しています。

たとえば、「NIOS-020-001:メッセージファイルNIOS.MSGは無効です。プログラムのコードは中止されました」というメッセージは、「NIOS-x-001: メッセージファイルfile_nameは無効です。プログラムのコードは中止されました」と表示されます。

2.	モジュール名と重複しない識別名を使用して、メッセージ文字列を検索してください。モジュールについては、Module Namesにアルファベット順のリストがあります。各モジュールには、そのモジュールのメッセージがあります。メッセージは、初めに番号順、次にアルファベット順に並んでいます。


このヘルプファイルの内容

このシステムメッセージヘルプには、NetWare* Client* 32* for Windows** 95**ソフトウェアのモジュールが生成するメッセージだけを記載してあります。

このヘルプファイルは、診断またはトラブルシューティングのガイドとして使用するのではなく、エラーの状態と、それらのエラーに対する処置を説明したリファレンスとして使用してください。経験のあるNetWareユーザを対象に記述してあります。

このファイルでは、エラーの発生原因と解決方法を理解するのに追加情報が必要なメッセージだけを示してあります。理解するための情報が含まれているメッセージについては、このファイルでは説明していません。このファイルは、このソフトウェアが生成するすべてのメッセージを示したものではありません。

リストにある各メッセージには、次のうち1つ、または両方の情報が記されています。

説明:　この部分には、メッセージが表示された原因を示します。

処置:　この部分には、メッセージに示された問題を解決するための方法を示します。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


NetWareシステムメッセージとは？

NetWare*システムメッセージとは、ネットワーキングソフトウェアのNetWareが表示するメッセージです。NetWareシステムメッセージには、次の3種類があります。

エラー

警告

ステータス

NetWareシステムメッセージには、次の一部またはすべてが表示されます。

ソースモジュール名

バージョンまたはプラットフォーム指定

重複しない識別名

メッセージ文字列

エラーコード

NIOSの典型的なメッセージは、次のように表示されます。

NIOS-020-001: メッセージファイルNIOS.MSGは無効です。プログラムのロードは中止されました

特定のグループのメッセージは、形式が少し異なります。たとえば、LANドライバのメッセージには、バージョン番号の代わりにプラットフォーム指定が表示されます。

CNE2000-DOS-001: LSLはロードされませんでした。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


ワークステーションのメモリに関する問題の解決方法

DOS/Windows**ワークステーションの場合

コンベンショナルメモリの空き領域を増やすには、次のことを実行してください。

不要なアプリケーションを閉じてください。

不要なTSR(メモリ常駐型)プログラムをアンロードしてください(DOS/Windowsのみ)。

デバイスドライバやTSRプログラムを、XMS、EMS、ハイメモリにロードしてください(DOS/Windowsのみ)。

ワークステーションの環境を修正して、同時に開けるファイル数、ディスクドライバに割り当てるバッファ数、DOS環境用にシェルが割り当てるメモリサイズを減らしてください。

ワークステーションのメモリを増設してください。

使用できるXMSメモリの量を増やすには、次のことを実行してください。

可能であれば、メモリマネージャの環境設定プログラムを使用してワークステーションでのメモリの使用法を設定し直してください。

XMSメモリを使用する不要なプログラムまたはモジュールを削除してください。

特定のプログラムが使用するXMSメモリの量を減らしてください。

EMSメモリへの割り当てを減らしてください。

XMSメモリを使用する不要なNLMプログラムをアンロードしてください。

NetWare* Client* 32*のネットワークキャッシュのサイズを減らしてください。Max Cache Size設定を調整してください。この設定の調整については、NetWare Client 32ヘルプファイルを参照してください。

ローカルディスクキャッシュ(SMARTDRV.EXEなど)のサイズを減らしてください。

ワークステーションのメモリを増設してください。

Windows 95ワークステーションの場合

DOS/Windowsのみと指定した項目以外は、DOS/Windowsでの方法が使用できます。ただし、Windows 95のメモリ管理は以前のバージョンのWindowsとは異なっています。まず、Windows 95のヘルプに記されている方法に従い、それから、このトピックの方法を使用してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


システムメッセージ

概要

NetWare*システムメッセージとは？

このヘルプファイルの内容

メッセージに関連した情報の検索方法

モジュール名

ABEND

CLIENT32

IPX

NIOS

NIOSWIN

VMLID

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


商標

Copyright ｩ 1994-1996, Novell, Inc.  All rights reserved.  Patent Pending.

米国Novell, Inc.の商標

Client 32は、米国Novell, Inc.の商標です。

GroupWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

IPX/SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

LANalyzerは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Link Support Layerおよび LSLは、米国Novell, Inc.の商標です。

ManageWiseは、米国Novell, Inc.の商標です。

NE2000は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWareは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

NetWare 3は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare 4は、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Clientは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Core ProtocolおよびNCPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Directory ServicesおよびNDSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare DOS Requesterは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare/IPは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWare Loadable ModuleおよびNLMは、米国 Novell, Inc.の商標です。

NetWare Management System およびNMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

NetWireは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Network Support Encyclopedia Professional VolumeおよびNSEPは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novellは、米国ならびに他の国における米国Novell, Inc.の登録商標です。

Novell Application Notesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Authorized Resellerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Gold Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Labsは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Network Symbolは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Platinum Partnerは、米国Novell, Inc.の商標です。

Novell Technical Servicesは、米国Novell, Inc.の商標です。

Open Data-Link InterfaceおよびODIは、米国Novell, Inc.の商標です。

Packet Burstは、米国 Novell, Inc.の商標です。

SPXは、米国Novell, Inc.の商標です。

Storage Management ServicesおよびSMSは、米国Novell, Inc.の商標です。

Virtual Loadable ModuleおよびVLMは、米国Novell, Inc.の商標です。

サードパーティの商標

CompuServeは、CompuServe, Inc.の登録商標です。

Hewlett PackardおよびHPは、Hewlett-Packard Companyの登録商標です。

IBMは、International Business Machines Corporationの登録商標です。

Intelは、Intel Corporationの登録商標です。

Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

MS-DOSは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Netscapeは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Netscape Navigatorは、 Netscape Communications Corporationの商標です。

Network Driver Interface SpecificationおよびNDISは、PC-Plus Communications LPの商標です。

OS/2は、International Business Machines Corporationの登録商標です。

PostScriptは、Adobe Systems Incorporatedの登録商標です。

Unicodeは、 Transoft Ltd.の登録商標です。

Windowsは、Microsoft Corporationの登録商標です。

Windows 95は、Microsoft Corporationの商標です。

Windows NTは、Microsoft Corporationの商標です。


VMLIDメッセージ

VMLID: NDIS is not loaded, cannot register VMLID.

VMLID: Received Packet at Interrupt Time

VMLID: VMLID Failed initializing NDIS Protocol Stack: Error NDIS_internal_error_code

VMLID: VMLID has not received a ProtocolBindAdapter callback from NDIS.


NDIS is not loaded, cannot register VMLID.
VMLID: NDIS is not loaded, cannot register VMLID.

説明

VMLIDをロードする前に、NDIS**(Network Driver Interface Specification**)VxDをロードしておく必要があります。NDIS VxDがロードされていない場合、環境設定に問題がある可能性があります。

処置

ワークステーションを再起動してください。エラーが引き続き発生する場合、NetWare* Client* 32*ソフトウェアを再インストールしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


Received Packet at Interrupt Time
VMLID: Received Packet at Interrupt Time

説明

割り込み時に、NDISがNDISプロトコルスタックにデータを渡しています。これは不正な動作であり、システムを破壊することがあります。

処置

ネットワークドライバのベンダにこの問題を連絡してください。ネットワークドライバを交換してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


VMLID Failed initializing NDIS Protocol Stack：Error NDIS_internal_error_code
VMLID: VMLID Failed initializing NDIS Protocol Stack: Error NDIS_internal_error_code

説明

VMLIDがNDIS**(Network Driver Interface Specification)ドライバをNDISプロトコルスタックとして登録できませんでした。

処置

ワークステーションを再起動してください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。


VMLID has not received a ProtocolBindAdapter callback from NDIS.
VMLID: VMLID has not received a ProtocolBindAdapter callback from NDIS.

説明

NDIS**は一定時間内にネットワークアダプタの有無をVMLIDに通知しませんでした。このメッセージは、PCMCIAカードを装着しないで起動したラップトップコンピュータで表示されることがあります。または、レジストリに問題があり、ネットワークアダプタの有無をVMLIDに通知しなければならないことをNDISが認識していないと考えられます。

処置

問題の原因を特定するために、次のことを実行してください。

1.	<Ctrl>+<Enter>を押して、Windows** 95**のロードを続行してください。

2.	［ネットワーク］コントロールパネルを表示してください。

3.	インストール済みのネットワークドライバ(「アダプタ」)が、ネットワークボード用の適切なドライバであるか確認してください。

4.	ネットワークドライバのプロパティをチェックして、割り込み、ポートなどの設定が正しいか確認してください。

5.	ネットワークドライバのバインドをチェックしてください。［IPX/SPX 互換プロトコル］と［Novell NDIS Support Module］という2つの項目が表示されているか確認してください。

3～5の内容に問題がなければ、使用しているネットワークドライバのファイルがWINDOWSディレクトリまたはWINDOWS\SYSTEMディレクトリにあるかどうか確認してください。

すべての環境設定情報が正しければ、Windows 95を再起動してください。

すべてを確認してWindows 95を再起動したあともこのメッセージが表示される場合、ネットワークドライバが正常にロードされるか、またシステムがネットワークドライバをロードしようとしているかどうかを確認してください。ネットワークドライバのVXDがロードされない場合、ネットワークボードとその環境設定に問題がないかチェックしてください。

*ノベルの商標　**サードパーティの商標
詳細は商標を参照してください。