アプリベンチについて

Copyright (C) 1996 I-O DATA DEVICE,INC.

 アプリベンチはWindows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するベンチマークです。アプリケーションを使用してベンチマークをとるため、チューニングを行う場合に実際の使用時にどれだけ速度が向上するのかが、比較的わかりやすくなっています。またWindows 95上のアプリケーションを使用して測定するため、異なるアーキテクチャのマシンでも平等に評価できます。 もちろん処理速度だけでWindows 95マシンを評価することはできませんが、Windows 95マシンのチューニングや買い替えの時に、掛る費用と効果を事前に把握する参考資料としてご利用ください。

 各測定項目の得点はスタンダードマシンでの処理時間(以下スタンダードタイムという)を 10000点 とし、半分の時間で処理ができた場合は得点が２倍になります。そのため値段の高いマシンや最新のマシンなどのカタログスペックの良いマシンが必ずしも良い点数になるとは限りません。

 総合得点は、各測定項目の得点をスタンダードタイムで重み付けした加重平均で求めています。

実際の測定はBNCファイルが行います。BNCファイルごとに使用するアプリケーションが違いますので、詳しくは各BNCファイルのヘルプを参照してください。各BNCファイルは、測定項目の編集ダイアログの測定項目のヘルプボタンで開くことができます。


動作環境

コンピュータ本体

Intel 80486SX以上を搭載し、Windows 95(日本語版) が稼動するパーソナルコンピュータ(Pentium以上を推奨)

基本ソフトウェア

Windows 95(日本語版)

メモリ

8MB以上(24MB以上を推奨)

ハードディスク

10MB以上の空き容量が必要

ディスプレイ

640×480以上またはVGA以上表示可能なグラフィックス機能(800×600以上、256色以上を推奨)


著作権等の注意事項

1)	本製品およびこのドキュメントは株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品およびこのドキュメントの一部または全部を株式会社アイ・オー・データ機器による許可なくして、複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)	本製品およびこのドキュメントの内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3)	本製品およびこのドキュメントの内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンターまでご連絡ください。
4)	本製品およびこのドキュメントを運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5)	本製品およびこのドキュメントは「外国為替及び外国貿易管理法」の規定により戦略物資等輸出許可規制製品に該当します。したがって、国外に持ち出す場合には、必ず日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。

●Windowsｮ 95は、Microsoftｮ Windowsｮ 95 operating systemの略称として表記しています。

●Microsoftｮ、Windowsｮ、MS-DOS、MSは、米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


アプリベンチの画面（通常）

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


アプリベンチの画面（システム情報）

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


 CPU

測定時のシステムで使用されているCPUを表示します。


 CPUクロック

測定時のシステムで使用されているCPUの動作周波数です。システム情報の編集で正しい値を設定してください。


 L1キャッシュ

測定時のシステムで使用されているCPUの内部キャッシュです。システム情報の編集で正しい値を設定してください。


 L2キャッシュ

測定時のシステムで使用されているセカンダリキャッシュです。システム情報の編集で正しい値を設定してください。


 メモリ

測定時のシステムで使用できる物理メモリです。

メモリ容量は、OSの返すWindowsが使用できる物理メモリを表示しています。メモリの実装容量やコントロールパネルのシステムの情報でのメモリ容量とは違うことにご注意ください。


 ディスク コントローラ

測定時のシステムで使用されているディスク コントローラです。

デフォルトではアプリベンチをインストールしたディスクのディスク コントローラを表示しています。


 ディスク

測定時のシステムで使用されているディスクです。

デフォルトではアプリベンチをインストールしたディスクを表示しています。


 グラフィック カード

測定時のシステムで使用されているグラフィック カードです。


 解像度

測定時のシステムの解像度です。


 色数

測定時のシステムの色数です。


 ネットワーク カード

測定時のシステムで使用されているネットワーク カードです。システム情報の編集で正しい名前を設定してください。


 サウンド カード

測定時のシステムで使用されているサウンド カードです。システム情報の編集で正しい名前を設定してください。


 コメント

測定時のシステムの特記事項をここで記述します。デフォルトでは、コンピュータ名とユーザー名を表示しています。メインのダイアログでは、3行までしか表示していませんが、文字数や、行数に特に制限はありません。

“システム情報の編集”で、たくさん記述する場合は、3行までに簡単な内容を記述して、その後自由に記述すると良いでしょう。


 全項目の測定ボタン

全項目の測定を行なうボタンです。測定項目が何もない場合は実行できませんので、“測定項目の編集”や“測定項目の呼び出し”で、測定項目を１つ以上登録してください。


 全項目の測定結果の得点

全項目の測定結果の得点です。各測定項目は、スタンダードマシンを 10000点 としたときの相対性能をあらわしますが、総合得点は、各測定項目の得点をスタンダードタイムで重み付けした加重平均で求めています。レベル表示では、 30000点 で振り切ってしまいますが、得点は 99999点 まで表示できます。100000点 以上では、下5桁の数字を表示します。


 全項目の測定結果のレベル

全項目の測定結果のレベルです。1～4999点 を赤色、5000～9999点 を橙色、10000～14999点 を黄色、15000～19999点 を緑色、20000～24999点 を水色、25000～29999点 を紫色で表示しています。

色分けはこのように決めているので、赤色ならばWindows 95の使用に堪えないシステムという評価をするものではありません。


 電卓でベンチマークの測定ボタン

電卓でベンチマークの測定を行なうボタンです。各測定項目は、“測定項目の編集”で、測定項目の追加、削除、並べ替えが行なえます。また“測定項目の保存”で保存したREGファイルを測定項目の呼び出しで呼び出すことによって、保存時の測定項目の選択状態を復帰することができます。


 電卓でベンチマークの得点

電卓でベンチマークの得点です。スタンダードマシンを10000点としたときの相対性能をあらわします。レベル表示では、 30000点 で振り切ってしまいますが、得点は 99999点 まで表示できます。100000点 以上では、下5桁の数字を表示します。


 電卓でベンチマークのレベル

電卓でベンチマークのレベルです。1～4999点 を赤色、5000～9999点 を橙色、10000～14999点 を黄色、15000～19999点 を緑色、20000～24999点 を水色、25000～29999点 を紫色で表示しています。色分けはこのように決めているので、赤色ならばWindows 95の使用に堪えないシステムという評価をするものではありません。


 メモ帳でベンチマークの測定ボタン

メモ帳でベンチマークの測定を行なうボタンです。各測定項目は、“測定項目の編集”で、測定項目の追加、削除、並べ替えが行なえます。また“測定項目の保存”で保存したREGファイルを“測定項目の呼び出し”で呼び出すことによって、保存時の測定項目の選択状態を復帰することができます。


 メモ帳でベンチマークの得点

メモ帳でベンチマークの得点です。スタンダードマシンを10000点としたときの相対性能をあらわします。レベル表示では、 30000点 で振り切ってしまいますが、得点は 99999点 まで表示できます。100000点 以上では、下5桁の数字を表示します。


 メモ帳でベンチマークのレベル

メモ帳でベンチマークのレベルです。1～4999点 を赤色、5000～9999点 を橙色、10000～14999点 を黄色、15000～19999点 を緑色、20000～24999点 を水色、25000～29999点 を紫色で表示しています。色分けはこのように決めているので、赤色ならばWindows 95の使用に堪えないシステムという評価をするものではありません。


 ペイントでベンチマークの測定ボタン

ペイントでベンチマークの測定を行なうボタンです。各測定項目は、“測定項目の編集”で、測定項目の追加、削除、並べ替えが行なえます。また“測定項目の保存”で保存したREGファイルを測定項目の呼び出しで呼び出すことによって、保存時の測定項目の選択状態を復帰することができます。


 ペイントでベンチマークの得点

ペイントでベンチマークの得点です。スタンダードマシンを10000点としたときの相対性能をあらわします。レベル表示では、 30000点 で振り切ってしまいますが、得点は 99999点 まで表示できます。100000点 以上では、下5桁の数字を表示します。


 ペイントでベンチマークのレベル

ペイントでベンチマークのレベルです。1～4999点 を赤色、5000～9999点 を橙色、10000～14999点 を黄色、15000～19999点 を緑色、20000～24999点 を水色、25000～29999点 を紫色で表示しています。色分けはこのように決めているので、赤色ならばWindows 95の使用に堪えないシステムという評価をするものではありません。


 現在未登録の測定ボタン

現在未登録の測定ボタンです。各測定項目は、“測定項目の編集”で、測定項目の追加、削除、並べ替えが行なえます。また“測定項目の保存”で保存したREGファイルを“測定項目の呼び出し”で呼び出すことによって、保存時の測定項目の選択状態を復帰することができます。


 得点表示

スタンダードマシンを10000点としたときの相対性能をあらわします。レベル表示では、 30000点 で振り切ってしまいますが、得点は 99999点 まで表示できます。100000点 以上では、下5桁の数字を表示します。


 レベル表示

1～4999点 を赤色、5000～9999点 を橙色、10000～14999点 を黄色、15000～19999点 を緑色、20000～24999点 を水色、25000～29999点 を紫色で表示しています。色分けはこのように決めているので、赤色ならばWindows 95の使用に堪えないシステムという評価をするものではありません。


スタンダードタイムの測定方法

ここでは、実際にスタンダードタイムをどのようにして測定しているのかを示します。機種ごとの測定値を求める場合の参考にしてください。ただし普段の測定では、厳密さを要求されることは少ないと思われますので、普段の測定方法を参照してください。


スタンダードマシンを準備する

スタンダードマシンは、NECパーソナルコンピュータ PC-9821Cx3/S7M model B(S/N 5Y00073SA)です。

別売オプションは、BNCファイルで指定がない限り取り付けません。

測定環境の設定

PC-9821 Cx3ユーザーズガイドに従って、システムセットアップメニューを使いCx3を以下の設定にします。(工場出荷時設定と違う所を青色で表示しています。)

動作環境の設定Ⅰ	16MBシステム空間	使用する
	ROM BASIC	使用しない
	起動モード	グラフィックス起動モード
動作環境の設定Ⅱ	サウンド	使用する(MIDI有効)
	マイクボリューム	OFF
	マイクALC機能	使用しない
ディップスイッチ１の設定	プラズマディスプレイ	使用しない
	フロッピィディスク番号	内蔵#1、#2 外付け#3、#4
	シリアル伝送モード	調歩同期
	グラフィックモード	拡張
ディップスイッチ２の設定	ターミナルモード指定	BASICモード
	テキスト画面行数	25行/画面
	メモリスイッチ	保持する
	内蔵固定ディスク	使用する
	GDCクロック	5MHz
ディップスイッチ３の設定	フロッピィモータ制御	しない
	DMAクロック	高速
	CPUモード	High
入出力デバイス/省電力の設定	ウィンドウアクセラレータの設定	F00
	赤外線通信機能	使用する
	内蔵固定ディスク制御	設定しない

次にPC-9821 Cx3に添付の“再セットアップ方法について”に従って再セットアップを行ないます。

セットアップするプログラムを選択する所では、全てのプログラムを選択するようにします。

次に98ランチのかわりにWindowsのデスクトップを使用する設定にします。

次に解像度と表示色を1024×768 256色に設定し、フォントサイズを小さいフォントにします。

次にアプリベンチをセットアップします。

次にアプリベンチを起動して、“システム情報の編集”で必要な情報を入力し、警告の設定で全ての警告を表示しないようにします。

次に測定時に不必要なアプリケーションがスタートアップで起動しないようにします。

最後にデフラグを行なうと、スタンダードマシンの準備は終了します。


スタンダードタイムの測定

まずスタンダードマシンでWindows 95を起動した後、測定時に不必要なアプリケーションが起動していないことを確認します。

次にアプリベンチを起動して、簡易測定で単体の測定項目のみ一度測定を行ないます。これは、システムのキャッシュの状態を安定させるためです。

次に、精密測定で単体の測定項目のみ１０回測定を行ないます。測定中はマウスやキーボードに一切触れません。１０回測定をおこなうときは、１回精密測定終了する度に必ずスタンダードマシンの電源をOFFにして、再度簡易測定で測定をおこなった後次の精密測定を行います。一度簡易測定を行なうのはキャッシュの状態を安定させるためです。１０回測定での平均値をその測定項目のスタンダードタイムにします。各測定項目のスタンダードタイムについては、各々のヘルプを参照してください。(アプリベンチは点数を表示していますが、内部の処理では計測にかかった時間を取得しています。点数はスタンダードタイムを10000としたときの相対値です。)


スタンダードマシンの仕様

※正しくは、PC-9821Cx3 ユーザーズガイドを参照してください。

型名	PC-9821Cx3/S7M model B
製造番号	5Y00073SA
CPU	Pentiumプロセッサ(クロック100MHz)
L1キャッシュ	16Kバイト
L2キャッシュ	なし
ROM	BIOSおよびN88-BASIC(86)96Kバイト SOUND 16Kバイト
メモリ	搭載メモリ	16Mバイト(ユーザーズメモリ15.6Mバイト)
	テキスト用VRAM	12Kバイト(グラフィック用VRAMと共用)
	グラフィック用VRAM	512Kバイト/1Mバイト(アクセラレータ機能使用時)
表示	テキスト表示	80文字×25行、80文字×20行リバース、ブリンク、シークレット(キャラクタ単位で指定可)カラー8色表示(キャラクタ単位で指定可)
	グラフィックス表示	640×400×2画面 4096色中16色 640×400×2画面 1677万色中256色 640×480×1画面 1677万色中256色
	アクセラレータ機能	32ビットウィンドウアクセラレータ標準搭載 640×480 1677万色/65536色/26万色中256色 800×600 65536色/26万色中256色 1024×768 26万色中256色
	日本語表示	JIS第1水準、第2水準漢字標準搭載 JIS第1水準漢字 2965字 JIS第2水準漢字 3384字 非漢字 885種 ユーザー定義文字 188種
サウンド機能	音源	標準FM音源	FM音源 6和音(ステレオ) リズム音源 6種類(ステレオ) SSG音源  3和音(モノラル)
		拡張FM音源	FM音源 20和音(ステレオ)
		MIDI音源	最大同時32音、最大パート数16、各種エフェクト機能搭載
	サンプリング	PCM録音/再生 PCM 8/16ビット 11.025KHz/22.05KHz/44.1KHz
	マイク	外付けモノラル添付
	スピーカ	内蔵モノラルスピーカ 外付けステレオスピーカ
通信機能	モデム	データ転送速度 14400bps(V.32bis) エラー訂正 V.42MNP4 データ圧縮 V.42bis MNP5 ハンズフリー電話機能対応
	FAX	データ転送速度 14400bps(V.17bis) FAX制御 クラス1、2
TV機能	放送	地上波放送(1～62ch)受信(パソコン画面と切り替えまたは重ね合わせ表示) CATVチャンネル受信可能(C13～C38)
	ビデオ映像	映像入力×2、S映像入力対応×1(パソコン画面と切り替えまたは重ね合わせ表示) 音声 ライン入力×2
	制御	TV ON/OFF、チャンネル切替、ボリューム調整、音声多重切替、ミュート、チャンネルスキップ
	ビデオキャプチャ機能	テレビ/ビデオ画面 静止画像、動画取込可能
ビデオカラオケCD再生機能	再生ソフトウェア標準添付
赤外線通信機能	SIR方式準拠データ転送速度(最大115.2Kbps)
キーボード	JIS標準配列(英数、かな)、セパレートタイプ(本体とカールケーブルにより接続)、テンキー、コントロールキー、15ファンクションキー、Windowsキー、アプリケーションキー、HELP、COPY、BS、INS、DEL、XFER、NFER、CAPSおよびかなロックはソフトウェアで制御可能
フロッピィディスクドライブ	3.5インチフロッピィディスクドライブ1台内蔵 3モードFDD(640Kバイト/1Mバイト/1.44Mバイト)
固定ディスクドライブ	約1.2Gバイト(1ドライブ内蔵)
CD-ROMドライブ	4連装CD-ROMドライブ内蔵、データ転送速度 600KB/S、ダイレクトローディング式、マルチセッションMODE2 FORM1/2
インタフェース	マウス	内蔵(マウス添付)
	プリンタ	パラレルインタフェース(36ピンハーフピッチコネクタ)
	シリアル	最大115.2Kbps
	オーディオ	ライン入力(ステレオ)、ライン出力(ステレオ)、ヘッドホン出力(ステレオ)、マイク入力(モノラル)、マイクロホン添付、スピーカ(ステレオ)
	FAXモデム	ライン(モジューラジャック2芯) TEL(モジューラジャック2芯)
	TV	アンテナ(75Ω)同軸、映像入力×2 S映像入力×1、音声入力×2
	MIDI/ジョイスティック	MIDI IN、MIDI OUT、JOYSTICKインタフェース
カレンダﾞ時計	電池によるバックアップ
拡張スロット	汎用スロット	3スロット(TVチューナ/ビデオキャプチャボードが1スロット占有済)
	FAXモデムボード (PC-9821C3-B01) 専用スロット	1スロット(占有済)
電源	AC100V±10%、50/60Hz
温湿度条件	10～35℃、20～80%ただし結露しないこと(18～28℃、45～75%での使用を推奨)
外形寸法	本体	約355(W)×385(D)×126(H)mm
	キーボード	約439(W)×183(D)×31(H)mm
重量	本体	約8.5Kg
	キーボード	約1.2Kg
消費電力	約65W(最大約95W)スタンバイ状態時約2W


普段の測定方法

マシンの測定値を求める場合以外の普段の測定は簡易測定で測定してください。

大体の目安をつけるだけならば、これで十分です。起動直後に測定すれば、キャッシュの状態が安定する前の値になりますし、2回目以降はキャッシュの状態が安定した後の測定値になります。“全項目の測定”で測定すると、キャッシュに収まらない部分が多くなりますので、少しでも良い値を出したい場合は、システムの起動直後から一つの測定項目を繰り返し測定すると良いでしょう。


クリップボードへコピー

測定結果をクリップボードにコピーします。Excel や Word などで“編集”、“貼り付け”を行うと測定結果を貼り付けることができます。ただし、Excel で“編集”、“貼り付け”を行った後で、データの加工がし易いような形式になっているため Word などでは、データが整然としていません。Exchange(受信トレイ)では、“メッセージの作成”で“編集”、“貼り付け”を行なうことができます。

全項目の測定で表示されるバージョンは、wkApB.exe自体のバージョンです。他の測定結果と比較する場合は、各測定項目が同じバージョンの測定項目で、同じバージョンのwkApB.exeを使用して測定されていることを確認してください。ただしwkApB.exe自体のバージョンの違いは測定にほとんど影響されないので、あまり気にする必要はありません。またコメントに記載されている内容に注意して、自分が行なう比較にとって適切なデータであるか必ずチェックしてください。

表示モードを通常表示にしている場合は、システム情報はコピーされません。


テキストファイルで保存

測定結果をテキストファイルに保存します。内容はクリップボードにコピーするものと同じです。


システム情報の編集

測定時のシステムの情報を編集できます。標準で表示しているものが正しい情報とは限りませんので、正しい情報を入力してください。最初に表示しているシステムの情報は入力をなるべく簡単にするためのものです。特にマシンの得点を公開する場合等厳正さが要求される時は、必ず正しい情報を入力し、コメントの所にも必要な情報を入力した後、入念にチェックしてください。

特に厳正さを要求されない場合は、修正の有無で測定値への影響は、ほとんどありませんので、システムの情報を編集しなくても測定結果の得点自体は、参考になります。

ここで編集した内容は、メインダイアログだけでなくクリップボードへコピーやテキストファイルで保存の内容にも反映されます。

表示モードを通常表示にしている場合は、この機能は使用できません。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


CPU

測定時のシステムで使用されているCPUを表示します。CPUの判別は、80386、80486、Pentium、不明の４種類です。不明と表示されたり、より細かく判別する必要がある場合は、お手数ですがここにCPU名を入力してください。


CPUクロック

測定時のシステムで使用されているCPUの動作周波数です。お手数ですがここにCPUの動作周波数を入力してください。


L1キャッシュ

測定時のシステムで使用されているCPUの一般的には内部キャッシュ(Internal Cache)の容量です。PentiumProでは２次キャッシュもCPUに内蔵されていますが、このときは、１次キャッシュのみの容量です。お手数ですがここにCPUの内部キャッシュの容量を入力してください。


L2キャッシュ

測定時のシステムで使用されているセカンﾄﾞキャッシュ(２次キャッシュ)の容量です。お手数ですがここにセカンﾄﾞキャッシュの容量を入力してください。


メモリ

測定時のシステムで使用されている物理メモリの容量です。

メモリ容量は、OSの返すWindowsが使用できる物理メモリを表示しています。メモリの実装容量やコントロールパネルのシステムの情報でのメモリ容量とは違うことにご注意ください。


ディスク コントローラ

測定時のシステムで使用されているディスク コントローラです。

デフォルトではアプリベンチをインストールしたディスクのディスク コントローラを表示しています。Windows 95をセットアップしたディスクと違うディスクにアプリベンチをインストールした場合のうちディスク コントローラも違う時は、そのことをコメントの所で明記してください。

コンボボックスのリスト中には、Windows 95のデバイスクラスで hdc、fdc、SCSIAdapter のものを列挙しています。


ディスク

測定時のシステムで使用されているディスクです。

デフォルトではアプリベンチをインストールしたディスクを表示しています。 Windows 95をセットアップしたディスクと違うディスクにアプリベンチをインストールした場合は、そのことをコメントの所で明記してください。 コンボボックスのリスト中には、Windows 95のデバイスクラスで DiskDrive のものを列挙しています。


グラフィック カード

測定時のシステムで使用されているグラフィック カードです。コンボボックスのリスト中には、Windows 95のデバイスクラスで DISPLAY のものを列挙しています。間違っている場合は、正しい名前を入力してください。


解像度

測定時のシステムの解像度です。


色数

測定時のシステムの色数です。


ネットワーク カード

測定時のシステムで使用されているネットワーク カードです。コンボボックスのリスト中には、Windows 95のデバイスクラスで Net のものを列挙しています。間違っている場合は、正しい名前を入力してください。また複数使用している場合は、コメントの所で明記してください。


サウンド カード

測定時のシステムで使用されているサウンド カードです。コンボボックスのリスト中には、Windows 95のデバイスクラスで MEDIA のものを列挙しています。間違っている場合は、正しい名前を入力してください。また複数使用している場合は、コメントの所で明記してください。


コメント

測定時のシステムの特記事項をここで記述します。デフォルトでは、コンピュータ名とユーザー名を表示しています。メインのダイアログでは、3行までしか表示していませんが、文字数や、行数に特に制限はありません。“クリップボードへコピー”や“テキストファイルで保存”では、全文反映されます。

たくさん記述する場合は、3行までに簡単な内容を記述して、その後自由に記述すると良いでしょう。

アプリベンチはアプリケーションを実際に使用してベンチマークをとるため、ハードウェア、BIOS、OS、アプリケーションの各階層でのチューニングが得点に反映されます。従って、チューニングを行なって一般的な場合と違う時はそのことを明記してください。例えば、VxDを自作するなどしてOSをチューニングしたような場合や、簡単な例ではWindows 95自体をアップデートした時には、そのことを明記してください。


OK ボタン

変更内容を保存してダイアログ ボックスを閉じます。


キャンセル ボタン

変更内容を保存せずに、ダイアログ ボックスを閉じます。


更新 ボタン

ダイアログ ボックスを開いたまま、変更内容を直ちに保存します。


ヘルプ ボタン

ヘルプを表示します。


測定項目の編集

測定する項目を編集できます。測定する順番を変更したり、新しく入手した測定項目を追加したり、要らなくなった測定項目を削除したりできます。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


 表示順

測定項目のファイル名のリストの中の上下させたい測定項目を選択状態にしてこの表示順のボタンを押せば、測定項目が上下します。このヘルプの例では、wkNtPd.BNCが選択状態になっています。あるBNCファイルを選択状態にしたい場合は、ファイル名の所をクリックしてください。初回起動時には、アプリベンチと同一のフォルダにある測定項目(BNCファイル)がファイル名の昇順に並んでいます。


チェックボックス

赤丸でチェックされているものが、測定項目ボタンに登録されます。新しく測定項目を入手した場合は、ここでチェックして測定項目ボタンに登録してください。不要になった測定項目は赤丸を消せば、測定項目ボタンから削除されます。ただし一つもチェックしないと、何の測定もできなくなります。


選択状態の測定ファイル名

選択状態になっている測定ファイル名です。このときに表示順のボタンを押せば順番が上下します。

この状態になっていてもチェックボックスに赤丸でチェックされていないと、測定項目ボタンに登録されません。


測定ファイル名

選択状態になっていない測定ファイル名です。この状態でもチェックボックスに赤丸でチェックされていれば、測定項目ボタンに登録されます。


ボタン イメージ

測定項目ボタンに登録されたときのボタン イメージです。


測定項目名

測定項目名です。“クリップボードへコピー”や“テキストファイルで保存”での内容の測定結果の項目名です。また測定項目ボタンに登録されたときのツール ヒントになります。


ファイル名

測定項目のファイル名です。拡張子はBNCです。


バージョン

測定項目のファイル バージョンです。測定結果の比較を行う場合は、同じバージョンであることを確認してください。


対象アプリケーション

もしあれば、測定項目が使用するアプリケーションです。このアプリケーションが正しくセットアップされていない場合は、測定が行えませんので、アプリケーションのセットアップを行なってください。すぐにセットアップできない場合は、測定項目のファイル名のリストの赤丸を消してください。


対象アプリケーション ファイル名

もしあれば、測定項目が使用するアプリケーションのファイル名です。このアプリケーションが正しくセットアップされていない場合は、測定が行えませんので、アプリケーションのセットアップを行なってください。すぐにセットアップできない場合は、測定項目のファイル名のリストの赤丸を消してください。


測定項目のヘルプ

測定項目自体のヘルプを開きます。正しい測定を行なうために、測定を開始する前この内容に従って環境を保存したり、設定を変更したりしてください。


測定項目の保存

現在の測定項目の選択状態を保存します。“測定項目の呼び出し”で、選択状態を元に戻すことができます。Windows 95添付のregedit.exeを利用するので、この機能を使用する場合は、 regedit.exeを正しくｾｯﾄｱｯﾌﾟしてください。


測定項目の呼び出し

“測定項目の保存”で保存した内容で測定項目の選択状態を設定します。 Windows 95添付のregedit.exeを利用するので、この機能を使用する場合は、 regedit.exeを正しくセットアップしてください。

“測定項目の呼び出し”を行なうと現在の組み合わせ順が変更されてしまうので、必要ならば“測定項目の保存”で現在の組み合わせ順を保存しておいてください。

ベンチマーク大会など、大勢で測定項目の組み合わせを統一したい場合は、“測定項目の編集”で組み合わせ順を編集したのち、“測定項目の保存”を実行してください。そのとき作成されたファイルを“測定項目の呼び出し”で呼び出すようにすれば、比較的簡単に統一できます。


測定精度の選択

測定精度の選択ができます。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


簡易測定

大体の目安をみるような普段の測定はこれで十分です。マシンの性能値を決めるような厳正さが要求される場合の時だけ精密測定を選択するようにしてください。


精密測定

この測定は非常に時間がかかるので、大体の目安をみるような普段の測定は簡易測定で行なってください。マシンの性能値を決めるような厳正さが要求される場合の時だけここを選択してください。精密測定は簡易測定と比べて測定精度を向上させるものであって、原則として簡易測定の結果と比べて得点が良くなったり、悪くなったりするのを期待するものではありません。


警告の設定

慣れてくると、分かりきった警告はうるさくなってきます。不要になった警告はチェックを外してください。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


画面の中央に表示
クリップボードへコピーする前に警告を出す

クリップボードは、いろいろなアプリケーションから利用されていることが多いので、クリップボードの内容が変わってもよいのか確認します。


画面の中央に表示
精密測定時に何回目の測定を開始するかのメッセージを表示する

精密測定は時間が非常にかかるので、途中で何回目を測定しているのかわからなくなることがないように表示しています。

マシンの性能値を決めるような厳正さが要求される場合の時は、精密測定時に何回目の測定を開始するかのメッセージを表示しないようにしてください。


画面の中央に表示
測定開始前に確認のメッセージを表示する

測定を開始する前に測定モードの確認と、測定前や測定中の大切な注意事項を表示しています。

マシンの性能値を決めるような厳正さが要求される場合の時は、測定開始前に確認のメッセージを表示しないようにしてください。


表示位置の設定

起動時の表示位置の設定を行います。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


画面の中央に表示

起動時はアプリベンチを起動時の画面の中央に表示します。


終了時の位置に表示

起動時はアプリベンチを前回終了時の位置に表示します。起動時は必ず画面内に表示するにチェックがついている場合は、画面内に表示するように表示位置が修正されてしまいますので、必ず前回終了時の位置に表示したい場合は、チェックを外してください。

ただし起動時にアプリベンチがちょうど画面の左上隅の位置に表示される場合は、１ドットずらして表示しています。これはちょうど画面の左上隅の位置で起動すると、画面の中央で表示されてしまうためです。


指定の位置に表示

起動時はアプリベンチを指定の位置に表示します。指定の位置は、下の“指定の位置”で設定します。起動時は必ず画面内に表示する にチェックがついている場合は、画面内に表示するように指定の位置が修正されてしまいますので、必ず指定の位置に表示したい場合は、チェックを外してください。ただし、指定の位置が画面の座標とかけ離れていても表示位置を修正しないため画面外に表示することがあります。このような場合には、タスクバーの何もない部分をマウスの右ボタンでクリックし、[重ねて表示]、[上下に並べて表示]、[左右に並べて表示] のいずれかをクリックしてください。

ただし起動時にアプリベンチがちょうど画面の左上隅の位置に表示される場合は、１ドットずらして表示しています。これはちょうど画面の左上隅の位置で起動すると、画面の中央で表示されてしまうためです。


指定の位置：横

指定の位置の横の座標を設定します。指定する数字は、画面の左端を 0 として、右にいくほど値が大きくなります。


指定の位置：縦

指定の位置の縦の座標を設定します。指定する数字は、画面の上端を 0 として、下にいくほど値が大きくなります。


起動時は必ず画面内に表示する

このチェックボックスをチェックしておけば、起動時にアプリベンチが画面からはみ出しそうな場合は、自動で画面内に表示するように表示位置を修正します。

特に問題がない限りここはチェックしたままのほうが無難です。


表示モードの選択

表示モードの選択ができます。

解説を読みたい場所をクリックしてください。(下の画面は実際とは若干異なっています。)


通常表示

ボタンのビットマップを覚えるまでは、このモードで実行してください。

このモードでは、“システム情報の編集”ができませんし、“クリップボードへコピー”や“テキストファイルで保存”の内容にシステム情報が書き込まれません。


システム情報も表示

このヘルプファイルの内容を十分理解できるようになったら、このモードで実行してください。

このモードでは、“システム情報の編集”ができますし、“クリップボードへコピー”や“テキストファイルで保存”の内容にシステム情報が書き込まれます。


ヘルプトピックの検索

ヘルプファイルを起動します。


バージョン情報

アプリベンチのバージョンを表示します。


閉じる

アプリベンチを終了します。


注意事項

01)測定する時には、アプリベンチ以外のアプリケーションのボタンがタスクバーに存在しないように他のアプリケーションを終了してください。他のアプリケーションが起動していても測定は続行しますが、他のアプリケーションを終了しないと測定中に予期しないアプリケーションがフォアグランドの状態になる原因になることがあります。

測定中に予期しないアプリケーションがフォアグランドの状態になった場合は、正常な測定ができないので測定を中止します。

02)測定中はマウスやキーボードに絶対に触らないでください。正常に測定できないので、測定を中止します。ただし、マウスカーソルが移動しただけの場合は、測定を中止していません。これは、マウスカーソルを移動させながら測定した場合にどれだけ測定値に影響がでるのかを分かるようにするためです。測定に使用しているアプリケーションのウィンドウ上にマウスカーソルを持ってくることは、絶対にしないでください。予期しない動作の原因になる場合があります。

03)各測定項目のヘルプファイルにも必ず測定を開始する前に目を通してください。

各測定項目のヘルプファイルは、測定項目の編集ダイアログの測定項目のヘルプボタンで開くこともできます。

04)システム情報のメモリ容量は、Windowsが使用できる物理メモリを表示しています。

05)起動時にアプリベンチがちょうど画面の左上隅の位置に表示される場合は、１ドットずらして表示しています。これはちょうど画面の左上隅の位置で起動すると、画面の中央で表示されてしまうためです。


サポートセンターへのお問い合わせ

・お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください。

１．お手持ち製品のディスクのシリアルNo.
２．アプリベンチのバージョンNo.
３．ご使用になられているパソコン本体の機種名、周辺機器およびその設定。
４．ご使用になられているＯＳのバージョン、およびその設定。
５．ご使用になられている環境・初期化ファイルの内容。（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INI など）
６．ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン。
７．現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）

・お問い合わせには以下の４通りの方法があります。（ただし電話は混雑していますので、お急ぎの方はBBSまたはFAXをご利用ください。）

１．ＦＡＸによるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先ＦＡＸ番号	本社:０７６２（６０）３３６０
	東京:０３（３２５４）９０５５
	株式会社アイ･オー･データ機器
	サポートセンター内 お問い合わせ係宛

２．郵便によるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先	９２０	石川県金沢市桜田町２４街区１
		株式会社アイ･オー･データ機器
		サポートセンター内 お問い合わせ係宛

３．電話によるお問い合わせ

上記事項をお知らせください。

お問い合わせ先電話番号	本社:０７６２（６０）３３６６
	東京:０３（３２５４）０３０１

受付時間:9:30～12:00 13:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

４．ＢＢＳによるお問い合わせ

以下のBBSにおいて、サポートソフトウェアの最新バージョンの差分ファイルを提供しています。ご自由にダウンロードしてご利用ください。また問い合わせに関しても受け付けますので、ご利用ください。

IOS-NET（1996 5/1 以降）

・アクセス電話番号
	東京 : 03-5295-6570
	大阪 : 06-368-2291
	金沢 : 0762-34-9811
・漢字,文字コード :	S-JIS
・通信速度 :	300/1200/2400/9600/14400/28800 bps  (自動判別) MNP5,V.34
・通信方式 :	全二重
・データビット長 :	8ビット
・パリティチェック :	なし(NONE)
・ストップビット :	1ビット
・フロー制御(Xコントロール) :	行う(XON)
・シフト制御(Sコントロール) :	行わない(SOFF)
・ゲストID :	GUEST 又は IOS00000
・ゲストパスワード :	なし
・ゲスト利用の制限 :	アクセス時間は30分

NIFTY-Serve
   ＰＣベンダーステーションＢ (GO SPCVB) LIB 3

日経MIX
   io.data会議 2lib分科会 (io.data/2lib)


問い合わせ用紙

(オプションのコピーを実行した後、ﾒﾓ帳の“編集”、“貼り付け”を実行するなどしてご利用ください。)

商品名：	WinKit95 V2
アプリケーション名：	アプリベンチ
バージョン：	Ver. 1.00
シリアルNo.：
氏名：
ユーザー登録番号：
勤務先：
所属：
住所	自宅：	〒
	勤務先：	〒
TEL	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
FAX	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
パソコン本体の機種名：

パソコン本体の設定：

パソコンの周辺機器：

パソコンの周辺機器の設定：

ＯＳのバージョン：

ＯＳの設定：

環境・初期化ファイルの内容（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INIなど）：

ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン：

現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）：


BNCファイル

拡張子がBNCのファイルで、アプリベンチで実際に測定を行なう部分です。BNCファイルは、対応するMCRファイルの内容に従って測定を行いなす。

BNCファイルには1996年4月現在で、ﾒﾓ帳(notepad.exe)を使用してベンチマークを行なうwkNtPd.BNC、電卓(calc.exe)を使用してベンチマークを行なうwkCalc.BNC、ﾍﾟｲﾝﾄを使用してベンチマークを行なうwkPaint.BNCの３つがあります。


wkApB.exe

アプリベンチの実行ファイルです。登録されているBNCファイルを使ってベンチマークを実行したり、測定結果を点数であらわしたりなど、アプリベンチのユーザーインターフェースを受け持つ部分です。


MCRファイル

実際の測定内容を記述した拡張子がMCRのファイルで、対応するBNCファイルはこのファイルの内容に従って測定を行います。