電卓でベンチマークについて

Copyright (C) 1996 I-O DATA DEVICE,INC.

電卓でベンチマークは、アプリベンチで使用する測定項目です。

正常に動作させるためには、WKCALC.BNCとWKCALC.MCRﾌｧｲﾙをアプリベンチがインストールされているフォルダにインストールし、Windows 95に添付されているcalc.exeがWindowsフォルダ（Windowsディレクトリ）に正しくセットアップされている必要があります。


スタンダードタイムについて

スタンダードタイムを求める測定を行なった結果以下のようになりました。(単位はms)

22589	22592	22387	22503	22661
22526	22383	22412	22521	22580
22547	22613	22623	22562	22767
22671	22685	22590	22572	22608
22472	22642	22545	22453	22507
22521	22401	22426	22546	22367
22624	22486	22400	22453	22702
22621	22383	22499	22648	22431
22742	22525	22479	22415	22653
22528	22435	22402	22590	22562
22543	22659	22571	22502	22592
22490	22512	22484	22626	22492
22543	22543	22496	22432	22494
22553	22350	22397	22543	22512
22543	22599	22479	22457	22531
22572	22572	22462	22621	22427
22426	22662	22493	22473	22663
22608	22506	22295	22523	22531
22505	22464	22422	22471	22394
22500	22383	22387	22536	22388
平均	22520.77
標準誤差	9.319327749
中央値（ﾒｼﾞｱﾝ）	22521
最頻値（ﾓｰﾄﾞ）	22543
標準偏差	93.19327749
分散	8684.98697
最小	22295
最大	22767
標本数	100
信頼区間(99.0%)	24.47630495

従ってスタンダードタイムを 22521 msにしました。


著作権等の注意事項

1)	本製品およびこのドキュメントは株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品およびこのドキュメントの一部または全部を株式会社アイ・オー・データ機器による許可なくして、複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)	本製品およびこのドキュメントの内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3)	本製品およびこのドキュメントの内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンターまでご連絡ください。
4)	本製品およびこのドキュメントを運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5)	本製品およびこのドキュメントは「外国為替及び外国貿易管理法」の規定により戦略物資等輸出許可規制製品に該当します。したがって、国外に持ち出す場合には、必ず日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。

●Windowsｮ 95は、Microsoftｮ Windowsｮ 95 operating systemの略称として表記しています。

●Microsoftｮ、Windowsｮ、MS-DOS、MSは、米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


注意事項

01)測定中はマウスやキーボードに絶対に触らないでください。正常に測定できないので、測定を中止します。ただし、マウスカーソルが移動しただけの場合は、測定を中止していません。これは、マウスカーソルを移動させながら測定した場合にどれだけ測定値に影響がでるのかを分かるようにするためです。測定に使用している電卓のウィンドウ上にマウスカーソルを持ってくることは、絶対にしないでください。予期しない動作の原因になる場合があります。

02)“電卓でﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ”は、CPUの性能だけを測るものではありません。何故ならアプリベンチは、 Windows 95上で実際にアプリケーションを実行したときのシステム性能を評価するため、ハードウェア、BIOS、OS、アプリケーションの各階層の影響を受けます。例えば“電卓でﾍﾞﾝﾁﾏｰｸ”の場合、チップセットの種類やグラフィックの描画性能等にも影響されます。そのためPentium 100MHz以上のCPUを搭載したマシンであっても、10000点未満になることがあります。


サポートセンターへのお問い合わせ

・お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください。

１．お手持ち製品のディスクのシリアルNo.
２．電卓でベンチマークのバージョンNo.
３．ご使用になられているパソコン本体の機種名、周辺機器およびその設定。
４．ご使用になられているＯＳのバージョン、およびその設定。
５．ご使用になられている環境・初期化ファイルの内容。（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INI など）
６．ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン。
７．現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）

・お問い合わせには以下の４通りの方法があります。（ただし電話は混雑していますので、お急ぎの方はBBSまたはFAXをご利用ください。）

１．ＦＡＸによるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先ＦＡＸ番号	本社:０７６２（６０）３３６０
	東京:０３（３２５４）９０５５
	株式会社アイ･オー･データ機器
	サポートセンター内 お問い合わせ係宛

２．郵便によるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先	９２０	石川県金沢市桜田町２４街区１
		株式会社アイ･オー･データ機器
		サポートセンター内 お問い合わせ係宛

３．電話によるお問い合わせ

上記事項をお知らせください。

お問い合わせ先電話番号	本社:０７６２（６０）３３６６
	東京:０３（３２５４）０３０１

受付時間:9:30～12:00 13:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

４．ＢＢＳによるお問い合わせ

以下のBBSにおいて、サポートソフトウェアの最新バージョンの差分ファイルを提供しています。ご自由にダウンロードしてご利用ください。また問い合わせに関しても受け付けますので、ご利用ください。

IOS-NET（1996 5/1 以降）

・アクセス電話番号
	東京 : 03-5295-6570
	大阪 : 06-368-2291
	金沢 : 0762-34-9811
・漢字,文字コード :	S-JIS
・通信速度 :	300/1200/2400/9600/14400/28800 bps  (自動判別) MNP5,V.34
・通信方式 :	全二重
・データビット長 :	8ビット
・パリティチェック :	なし(NONE)
・ストップビット :	1ビット
・フロー制御(Xコントロール) :	行う(XON)
・シフト制御(Sコントロール) :	行わない(SOFF)
・ゲストID :	GUEST 又は IOS00000
・ゲストパスワード :	なし
・ゲスト利用の制限 :	アクセス時間は30分

NIFTY-Serve
   ＰＣベンダーステーションＢ (GO SPCVB) LIB 3

日経MIX
   io.data会議 2lib分科会 (io.data/2lib)


問い合わせ用紙

(オプションのコピーを実行した後、ﾒﾓ帳の“編集”、“貼り付け”を実行するなどしてご利用ください。)

商品名：	WinKit95 V2
アプリケーション名：	電卓でベンチマーク
バージョン：	Ver. 1.00
シリアルNo.：
氏名：
ユーザー登録番号：
勤務先：
所属：
住所	自宅：	〒
	勤務先：	〒
TEL	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
FAX	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
パソコン本体の機種名：

パソコン本体の設定：

パソコンの周辺機器：

パソコンの周辺機器の設定：

ＯＳのバージョン：

ＯＳの設定：

環境・初期化ファイルの内容（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INIなど）：

ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン：

現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）：