ﾍﾟｲﾝﾄでベンチマークについて

Copyright (C) 1996 I-O DATA DEVICE,INC.

ﾍﾟｲﾝﾄでベンチマークは、アプリベンチで使用する測定項目です。

正常に動作させるためには、WKPAINT.BNCとWKPAINT.MCRファイルをアプリベンチがインストールされているフォルダにインストールし、Windows95に添付されているmspaint.exeが正しくセットアップされている必要があります。


スタンダードタイムについて

スタンダードタイムを求める測定を行なった結果以下のようになりました。(単位はms)

92162	92798	91255	91492	90639
92221	88039	92329	86997	87229
88653	93132	93079	88488	89671
87011	93486	89730	91740	96195
91688	83000	90230	85388	92202
88829	91994	90800	93863	92499
86308	87119	87162	91986	88919
93838	90249	86329	91081	88727
87781	90207	93475	92018	86759
92320	85214	92838	88539	92868
83397	92189	95337	93878	91263
91754	83777	93471	94290	91730
90128	91029	91676	90328	92810
93332	91358	90443	92583	87319
93941	85022	94088	88403	84393
85977	92011	89631	92233	87979
91262	88790	86344	91110	92020
92921	91607	87439	92138	88196
90739	91659	88655	91944	86834
86989	87132	93343	90417	92635
平均	90285.2
標準誤差	285.1576863
中央値（ﾒｼﾞｱﾝ）	91095.5
最頻値（ﾓｰﾄﾞ）	-------
標準偏差	2851.576863
分散	8131490.606
最小	83000
最大	96195
標本数	100
信頼区間(99.0%)	748.9388374

従ってスタンダードタイムを 90285 msにしました。


著作権等の注意事項

1)	本製品およびこのドキュメントは株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。 したがって、本製品およびこのドキュメントの一部または全部を株式会社アイ・オー・データ機器による許可なくして、複写、複製、転載、改変することは法律で禁じられています。
2)	本製品およびこのドキュメントの内容については、改良のために予告なく変更することがあります。
3)	本製品およびこのドキュメントの内容について、不審な点やお気づきの点がございましたら、株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンターまでご連絡ください。
4)	本製品およびこのドキュメントを運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。
5)	本製品およびこのドキュメントは「外国為替及び外国貿易管理法」の規定により戦略物資等輸出許可規制製品に該当します。したがって、国外に持ち出す場合には、必ず日本国政府の輸出許可申請など必要な手続きをお取りください。

●Windowsｮ 95は、Microsoftｮ Windowsｮ 95 operating systemの略称として表記しています。

●Microsoftｮ、Windowsｮ、MS-DOS、MSは、米国マイクロソフト・コーポレーションの登録商標です。

●その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。


注意事項

01)測定中はマウスやキーボードに絶対に触らないでください。正常に測定できないので、測定を中止します。ただし、マウスカーソルが移動しただけの場合は、測定を中止していません。これは、マウスカーソルを移動させながら測定した場合にどれだけ測定値に影響がでるのかを分かるようにするためです。測定に使用しているペイントのウィンドウ上にマウスカーソルを持ってくることは、絶対にしないでください。予期しない動作の原因になる場合があります。

02)測定時にクリップボードの内容を変更するので、クリップボードに重要なデータがある場合は、測定を開始する前にファイルに保存しておいてください。

03)wkPaintは測定時にﾍﾟｲﾝﾄの設定を変更するので、必要ならば、測定を開始する前にﾍﾟｲﾝﾄの設定を控えておいてください。

04)マシンの性能を公表するような厳密性が要求される場合には、測定時に“画面のプロパティ”の“デザイン”の“配色”は“Windows スタンダード”を選び、“ディスプレイの詳細”の“フォントサイズ”では、“小さいフォント”を必ず選んでください。また厳密性が要求されない場合でも測定時に正しく描画されない時は、この設定にしてください。

05)wkPaintは測定時に約1MBのﾌｧｲﾙを作成しますので、測定を開始する前に、セットアップを行ったディスクに最低1MBの空き容量があることを確認してください。

06)測定を開始する前にツールとカラーのドッキングウィンドウをドッキングさせておいてください。


サポートセンターへのお問い合わせ

ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰへのお問い合わせ

・お問い合わせの前に以下の事項をご確認ください。

１．お手持ち製品のディスクのシリアルNo.
２．ﾍﾟｲﾝﾄでベンチマークのバージョンNo.
３．ご使用になられているパソコン本体の機種名、周辺機器およびその設定。
４．ご使用になられているＯＳのバージョン、およびその設定。
５．ご使用になられている環境・初期化ファイルの内容。（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INI など）
６．ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン。
７．現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）

・お問い合わせには以下の４通りの方法があります。（ただし電話は混雑していますので、お急ぎの方はBBSまたはFAXをご利用ください。）

１．ＦＡＸによるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先ＦＡＸ番号	本社:０７６２（６０）３３６０
	東京:０３（３２５４）９０５５
	株式会社アイ･オー･データ機器
	サポートセンター内 お問い合わせ係宛

２．郵便によるお問い合わせ

上記事項の他、お客様の住所･氏名･郵便番号･ご連絡先の電話番号およびＦＡＸ番号をご記入ください。

お問い合わせ先	９２０	石川県金沢市桜田町２４街区１
		株式会社アイ･オー･データ機器
		サポートセンター内 お問い合わせ係宛

３．電話によるお問い合わせ

上記事項をお知らせください。

お問い合わせ先電話番号	本社:０７６２（６０）３３６６
	東京:０３（３２５４）０３０１

受付時間:9:30～12:00 13:00～17:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

４．ＢＢＳによるお問い合わせ

以下のBBSにおいて、サポートソフトウェアの最新バージョンの差分ファイルを提供しています。ご自由にダウンロードしてご利用ください。また問い合わせに関しても受け付けますので、ご利用ください。

IOS-NET（1996 5/1 以降）

・アクセス電話番号
	東京 : 03-5295-6570
	大阪 : 06-368-2291
	金沢 : 0762-34-9811
・漢字,文字コード :	S-JIS
・通信速度 :	300/1200/2400/9600/14400/28800 bps  (自動判別) MNP5,V.34
・通信方式 :	全二重
・データビット長 :	8ビット
・パリティチェック :	なし(NONE)
・ストップビット :	1ビット
・フロー制御(Xコントロール) :	行う(XON)
・シフト制御(Sコントロール) :	行わない(SOFF)
・ゲストID :	GUEST 又は IOS00000
・ゲストパスワード :	なし
・ゲスト利用の制限 :	アクセス時間は30分

NIFTY-Serve
   ＰＣベンダーステーションＢ (GO SPCVB) LIB 3

日経MIX
   io.data会議 2lib分科会 (io.data/2lib)


問い合わせ用紙

(ｵﾌﾟｼｮﾝのｺﾋﾟｰを実行した後、ﾒﾓ帳の“編集”、“貼り付け”を実行するなどしてご利用ください。)

商品名：	WinKit95 V2
アプリケーション名：	ﾍﾟｲﾝﾄでベンチマーク
バージョン：	Ver. 1.00
シリアルNo.：
氏名：
ユーザー登録番号：
勤務先：
所属：
住所	自宅：	〒
	勤務先：	〒
TEL	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
FAX	自宅：	(    )   -     [内線    ]
	勤務先：	(    )   -     [内線    ]
パソコン本体の機種名：

パソコン本体の設定：

パソコンの周辺機器：

パソコンの周辺機器の設定：

ＯＳのバージョン：

ＯＳの設定：

環境・初期化ファイルの内容（CONFIG.SYS AUTOEXEC.BAT WIN.INI SYSTEM.INIなど）：

ご使用になられている他のアプリケーションとそのバージョン：

現在の状態（どんなときに、どうなり、今はどうなっているか。画面はどんな状態になっているか。メッセージなどが表示されていれば、その内容 特にどのような測定項目を選択しているのかがわかるようにしてください。）：