Copyright: (C) 1995, 1996 Progressive Networks, Inc.


 RealAudio Player のヘルプ

トピックをクリックしてください。

 はじめに

 ステータスバーのメッセージ

 [ファイル] メニュー

 [表示] メニュー

 [基本設定] ダイアログ ボックス

 [接続の統計] ダイアログ ボックス

 [クリップ] メニュー

 [サイト] メニュー

 トラブルシューティング

RealAudio に関連する製品などの最新情報については、Progressive Networks の Web サイトを参照してください。アドレスは次のとおりです。

http://www.realaudio.com

最新のサポート情報および技術情報については、次のアドレスを参照してください。

http://www.realaudio.com/help.html


 はじめに

RealAudio Player は、インターネットで音声をリアル タイムに再生するためのプログラムです。RealAudio に関連する製品などの最新情報については、Progressive Networks の Web サイトを参照してください。Progressive Networks のアドレスは次のとおりです。

http://www.realaudio.com

音声を再生する

RealAudio Player がインストールされている場合は、World Wide Web のページで RealAudio と書かれているショートカットをクリックすると、RealAudio ファイルが自動的に再生されます。RealAudio Player は自動的に起動されるため、あらかじめ起動しておく必要はありません。RealAudio ファイルが用意されている Web サイトの一覧については、次のアドレスを参照してください。

http://www.realaudio.com/raguide.html

再生できる形式

RealAudio Player で再生できるのは、次の 2 つのファイル形式です。

.RA という拡張子を持つ RealAudio ファイル。

.RAM という拡張子を持つ RealAudio メタ ファイル。

.AU ファイルや .WAV ファイルを RealAudio ファイルに変換するには、RealAudio Encoder を使います。RealAudio Encoder は Progressive Networks の Web ページから入手できます。

音量の調節

[表示] メニューの [情報とボリューム] コマンドに印が付いているときは、RealAudio Player で音量を調節できます。音量を調節するには、音量調節つまみをドラッグします。また、Windows に付属するボリューム コントロールを起動し、音量を調節することもできます。音量調節つまみが表示されない場合は、Windows のサウンド ドライバが RealAudio Player などのスタンドアロン プログラムの音量調節機能に対応していません。音量調節の機能が表示されない場合は、スピーカーのつまみで調節するか、またはサウンド カードに付属するプログラムを使用してください。

音が聞こえない場合や非常に小さい場合は、スピーカーのつまみの位置を確かめるか、または音量調節のプログラムの設定を確かめてください。Windows に付属するボリューム コントロールの場合は、 [ボリューム コントロール] と [WAVE] の音量を確かめてください。

ホーム ボタン

ホーム ボタンは、[早送り] ボタンと [巻き戻し] ボタンの右にあるスピーカーの絵が付いたボタンです。ホーム ボタンをクリックすると、Progressive Networks のホーム ページに移動できます。ファイルを読み込んでいるときや、サーバーにアクセスしているときは、ホーム ボタンのスピーカーの絵が回転します。音声の再生中は、スピーカーの絵から音が出ているアニメーションが表示されます。パケットの損失が発生すると、ホーム ボタンに稲妻の絵が表示されます。

関連項目

ステータスバーのメッセージ

[ファイル] メニュー

[表示] メニュー

[クリップ] メニュー

[サイト] メニュー

トラブルシューティング


 ステータスバーのメッセージ

[表示] メニューの [ステータスバー] コマンドに印が付いているときは、[RealAudio Player] ウィンドウの下にステータスバーが表示されます。ステータスバーには、次のようなメッセージが表示されます。

"～ をバッファリングしています。"

Web ページの RealAudio のショートカットを実行すると、再生するのに十分なパケットを受信するまで、オーディオ データはいったんバッファに保存されます。この処理は数秒間で終了します。

"クリップ x/x"

RealAudio Player で複数の RealAudio (.ra) ファイルを連続して再生するときに、クリップの数の合計と、現在何番目のクリップが再生されているかが表示されます。

"停止しました。"

[停止] ボタンまたは [一時停止] ボタンをクリックすると、このメッセージが表示されます。

"ネットワーク ストリーム 14.4 (または 28.8) を再生中"

インターネット経由のデータを再生しているときに、このメッセージが表示されます。"14.4" または "28.8" という数字は、ファイルを符号化するときに使われる圧縮アルゴリズムの種類を示します。このメッセージが表示されているときに音が聞こえない場合は、RealAudio Player で音量を調節するか、またはスピーカーの音量を調節してください。この操作を行っても音が聞こえない場合は、Windows に付属するボリューム コントロールの音量を確かめてください。

Windows 3.1x を使っている場合は、サウンド カードに付属するプログラムからボリューム コントロールにアクセスできます。

Windows 95 を使っている場合は、コントロール パネルの [マルチメディア] アイコンをダブルクリックし、[オーディオ] 画面で [再生] のつまみを調節してください。

"ローカル ファイル 14.4 (または 28.8) を再生中"

コンピュータに保存されているクリップを再生しているときにこのメッセージが表示されます。"14.4" または "28.8" という数字は、ファイルを符号化するときに使われる圧縮アルゴリズムの種類を示します。

"ライブ ストリーム 14.4 (または 28.8) を再生中"

インターネット経由のクリップを再生しているときにこのメッセージが表示されます。"14.4" または "28.8" という数字は、ファイルを符号化するときに使われる圧縮アルゴリズムの種類を示します。

"ホスト :～ に接続中"

RealAudio サーバーにデータの送信を要求しているときにこのメッセージが表示されます。

メッセージの右側には、クリップをすべて再生するまでにかかる時間と、現在までに再生された時間が表示されます。

注

クリップをすべて再生するまでにかかる時間が表示されるのは、クリップがコンピュータに保存されている場合だけです。

関連項目

はじめに

[ファイル] メニュー

[表示] メニュー

[クリップ] メニュー

[サイト] メニュー


 [ファイル] メニュー

[ファイル] メニューでは、インターネット エクスプローラなどの WWW ブラウザを使わずに、RealAudio Player で RealAudio ファイルを再生できます。

[URL を指定して開く]

インターネット エクスプローラからではなく、インターネットの RealAudio サーバーにあるファイルを直接指定して再生するときに使います。ファイルを指定するには、RealAudio (.RA) ファイルのアドレスを入力します。アドレスには、pnm (Progressive Networks Metafile) アドレスを指定します。http、ftp、gopher など、ほかの種類の URL を指定してもファイルを開くことはできません。次のような形式で入力してください。

pnm://<RealAudio サーバーのサーバー名>:<ポート番号>/<ファイルの絶対パス名>

"pnm" は、ファイルが RealAudio サーバーにあることを示します。<RealAudio サーバーのサーバー名> には、RealAudio ファイルが保存されているサーバーの IP アドレスまたはドメイン名を指定します。<ポート番号> には、標準の 7070 以外のポートがサーバーで使われている場合に、ポート番号を指定します。<ファイルの絶対パス名> には、RealAudio ファイルの絶対パスを指定します。次に例を示します。

pnm://audio.realaudio.com/welcome.ra

このコマンドは、RealAudio サーバーのテスト用として用意されています。テスト以外の目的で使う場合は、インターネット エクスプローラなどの WWW ブラウザからファイルを指定すると、簡単にファイルを再生できます。

[開く]

自分のコンピュータに保存されている RealAudio ファイルを再生するときに使います。.RA または .RAM という拡張子を持つファイルを再生できます。

[最近のファイルを開く]

[最近のファイルを開く] コマンドを使って、最近再生したクリップを再生できます。[ファイル] メニューの [最近のファイルを開く] をポイントすると、最近再生したクリップの名前が表示されます。クリップを再生するには、目的のクリップをクリックします。クリップを開くときに、WWW ブラウザを起動する必要はありません。標準の設定では、4 つのクリップが表示されますが、[基本設定] ダイアログ ボックスで表示するクリップの数を変更できます。

関連項目

はじめに

ステータスバーのメッセージ

[表示] メニュー

[クリップ] メニュー

[サイト] メニュー

トラブルシューティング


 [表示] メニュー

[表示] メニューでは、RealAudio Player に表示される項目を設定したり、オーディオやネットワークの設定を変更したりできます。

[情報とボリューム]

クリップのタイトル、作成者、著作権情報、および音量調節つまみが表示されます。音量を調節するには、音量調節つまみを上下にドラッグします。音量調節つまみが表示されない場合は、Windows のサウンド ドライバが RealAudio Player などのスタンド アロン プログラムの音量調節機能に対応していません。

[ステータスバー]

ステータスバーが表示されます。ステータスバーには、RealAudio Player の現在の状態、RealAudio ファイルの長さと再生位置、およびメニュー コマンドの説明が表示されます。

[基本設定]

[基本設定] ダイアログ ボックスが表示されます。[基本設定] ダイアログ ボックスでは、RealAudio Player のさまざまな設定を変更できます。ほかの方法で [基本設定] ダイアログ ボックスを表示するには、[RealAudio Player] ウィンドウをマウスの右ボタンでクリックし、[基本設定の変更] をクリックするか、または Ctrl キーを押しながら P キーを押します。クリップの再生中は、[基本設定] ダイアログ ボックスの設定は変更できません。

[統計]

[接続の統計] ダイアログ ボックスが表示され、RealAudio ファイルの転送の統計情報が表示されます。ほかの方法で[接続の統計] ダイアログ ボックスを表示するには、[RealAudio Player] ウィンドウをマウスの右ボタンでクリックし、[統計の表示] をクリックします。

[常に手前に表示]

[RealAudio Player] ウィンドウがアクティブでない場合も、ほかのウィンドウより手前に表示されるようになります。このコマンドを使うと、インターネット エクスプローラを使っているときでも RealAudio Player の状態を確認できるようになります。

関連項目

はじめに

ステータスバーのメッセージ

[ファイル] メニュー

[クリップ] メニュー

[サイト] メニュー

トラブルシューティング


 [表示] メニューの [基本設定] ダイアログ ボックス

[基本設定] ダイアログ ボックスでは、RealAudio Player の設定や、ネットワーク接続、プロキシ サーバー、音声の出力などの設定を変更できます。クリップの再生中は、設定は変更できません。[基本設定] ダイアログ ボックスには、4 つのタブがあります。詳細については、次の項目を参照してください。

[情報] タブ

[ネットワーク] タブ

[プロキシ] タブ

[詳細設定] タブ


 [基本設定] ダイアログ ボックスの [情報] タブ

[最近の X 個のクリップを保存する]

[ファイル] メニューの [最近のファイルを開く] コマンドをポイントしたときに表示されるクリップの数を 0 ～ 99 の間で指定します。標準の設定では 4 個のファイルが表示されます。

[オーディオの質を優先]/[CPU の使用率を低く]

RealAudio 28.8 アルゴリズムで再生される音声の品質を最も高くするには、インターネットを経由して転送されるデータをすばやく処理する必要があります。これには、Pentium プロセッサが搭載されたコンピュータが最も適しています。音声を再生しているときにパフォーマンスが大きく低下する場合は、つまみをドラッグしてオーディオの質と CPU の使用率のバランスを調整します。標準の設定ではオーディオの質が優先されるようになっていますが、パフォーマンスを向上するには、つまみを右へドラッグします。

[同期マルチメディア] チェック ボックス

RealAudio Synchronized Multimedia クリップを再生するときに、音声に合わせて次の Web ページを表示するようにします。音声付きのスライド ショーを表示するときに使います。標準の設定では、[同期マルチメディア] チェック ボックスはオンになっています。RealAudio Synchronized Multimedia クリップを再生するときに、次のページが自動的に表示されないようにするには、[同期マルチメディア] チェック ボックスをオフにします。


 [基本設定] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] タブ

[基本設定] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] タブでは、次の情報を設定します。

オーディオの受信方法

サーバーに接続するまでの待ち時間

サーバーに統計情報を送信するかどうか

データの損失を修復するかどうか

これらの情報の設定には、インターネット プロトコルおよびファイヤウォールに関する基本的な知識が必要です。

[オーディオの受信方法]

標準の設定では、オーディオのデータは UDP パケットとして受信されます。パケットを選別するファイヤウォールの内側にあるコンピュータでは、UDP パケットを受信できないことがあります。この場合は、[TCP] をクリックします。

注

以前のベータ版の RealAudio 2.0 サーバーは、[TCP] オプションに対応していません。この場合、ステータスバーに "～ をバッファリングしています。" というメッセージが表示され、音声が再生されません。RealAudio 2.0 サーバーへのアップグレードについては、サーバーの管理者にお問い合わせください。

[指定の UDP ポートを使用] チェック ボックス

UDP パケットを特定のポートから受信できるようにファイヤウォールが設定してある場合に、指定した UDP ポートを使うようにします。RealAudio Player で UDP パケットを受信するには、1000 から 9999 までのポート番号を指定します。指定するポート番号については、ファイヤウォールの管理者にお問い合わせください。

注

RealAudio の TCP パケットには、ポート番号 7070 だけを使用できます。

[サーバーのタイムアウト]

RealAudio サーバーへの接続が確立されるまで待つ秒数を指定します。指定した時間内に接続できない場合は、確認のダイアログ ボックスが表示されます。標準の値は 90 秒です。0 秒にすると、タイムアウトは発生しません。

[統計を送信する] チェック ボックス

クリップの再生が完了した後に、統計情報を RealAudio サーバーに送り返すようにします。RealAudio Player では、インターネット サービス プロバイダが転送品質を管理できるようにするため、転送の統計情報が RealAudio サーバーに送信されます。統計情報の内容は、[統計情報] ダイアログ ボックスに表示されるものと同じです。送信される内容は次のとおりです。

受信パケット数

損失パケット数

遅延パケット数

早着パケット数

破損パケット数

RealAudio Player では、ユーザー名、電子メール アドレス、パスワードなど、ユーザーを識別する情報が読み出されたり、RealAudio サーバーに送信されたりすることはありません。

[損失を修復する] チェック ボックス

RealAudio サーバーと RealAudio Player 間でのパケットの損失が補正されるようにします。パケットの損失が発生している場合は、短い振動音が聞こえます。[損失を修復する] チェック ボックスをオフにすると、損失パケットはスキップされます。

[帯域幅]

インターネット接続の種類を指定します。RealAudio のサイトでは、帯域幅ネゴシエーションと呼ばれる機能を使って RealAudio のサービスを提供することができます。この機能を使うと、1 つのショートカットで 14.4 アルゴリズムと 28.8 アルゴリズムの両方のファイルを提供できます。ショートカットを実行すると、お使いの RealAudio Player に関する情報がサーバーに送られ、適切な種類のファイルを受信できます。受信するファイルの種類は、インターネット接続の通信速度にも影響されます。


 [基本設定] ダイアログ ボックスの [プロキシ] タブ

プロキシ サーバーは、LAN とインターネットの間の防護壁の役割を果たします。プロキシ サーバーは、LAN に接続されているコンピュータとインターネットとの間で不正なデータ交換が行われないように管理しています。RealAudio Player 2.0 では、[基本設定] ダイアログ ボックスの [プロキシ] タブでプロキシ サーバーの情報を設定します。

[プロキシを使用] チェック ボックス

プロキシ サーバーを経由して RealAudio サーバーに接続するようにします。このチェック ボックスをオンにした場合は、ホスト名とポート番号を指定する必要があります。

[ホスト]

プロキシ サーバーのドメイン名または IP アドレスを入力する場所です。ファイヤウォールを経由する場合のプロキシ サーバーのホスト名については、ファイヤウォールの管理者にお問い合わせください。

[ポート]

プロキシ サーバーと通信するときに使用するポート番号を入力する場所です。ファイヤウォールを経由する場合のポート番号については、ファイヤウォールの管理者にお問い合わせください。

[プロキシを使用しない]

プロキシ サーバーを経由しないローカル ホストのドメイン名または IP アドレスを入力する場所です。指定するローカル ホストについては、ファイヤウォールの管理者にお問い合わせください。


 [基本設定] ダイアログ ボックスの [詳細設定] タブ

サウンド カードの互換性に関する RealAudio Player の標準の設定を変更します。

[8 ビットのみ使用] チェック ボックス

サウンド カードの互換性に問題がある場合にだけ、このチェック ボックスをオンにしてください。通常は、16 ビットのサウンド データがサウンド カードに送られます。ただし、8 ビット サウンド カードを使っている場合は、自動的に 8 ビットのサウンド データが送られます。サウンド カードが 16 ビットのサウンド再生に対応していないことが認識されていない場合は、クリップを再生すると異常な音がします。このような場合にこのチェック ボックスをオンにすると、標準の 16 ビット サウンド再生の設定が変更され、8 ビット サウンドで再生されます。

[11KHz のみ使用] チェック ボックス

サウンド カードの互換性に問題がある場合にだけ、このチェック ボックスをオンにしてください。通常は、8KHz のサウンド データがサウンド カードに送られます。8KHz のサンプリング周波数に対応していないサウンド カードを使っている場合は、再生音が高く聞こえたり、異常に速く聞こえたりします。このような場合にこのチェック ボックスをオンにすると、サウンド データが 11KHz に変換されてサウンド カードに送られます。ただし、このチェック ボックスをオンにすると、サウンドを再生するときにプロセッサにかかる負担が大きくなります。


 [表示] メニューの [接続の統計] ダイアログ ボックス

[表示] メニューの [統計] をクリックすると、[接続の統計] ダイアログ ボックスが表示されます。このダイアログ ボックスには、RealAudio サーバーと RealAudio Player 間での転送の統計情報が表示されます。表示される内容は次のとおりです。

受信パケットの数と割合 (%)

損失パケットの数と割合 (%)

遅延パケットの数と割合 (%)

早着パケットの数と割合 (%)

過去 30 秒間の損失パケットの数と割合 (%)

破損パケットの数と割合 (%)

パケットの損失が発生している場合は、短い振動音が聞こえます。また、[損失を修復する]  チェック ボックスがオフになっている場合は、パケットがスキップされることがあります。

パケットの損失で再生音質が悪化する原因としては、一時的にネットワークの通信障害が発生しているか、または目的の Web サイトにアクセスが集中し、サーバーの処理能力を超えていることが考えられます。時間をおいてからもう一度やり直すか、またはほかのサイトを試してみてください。

モデムを使ってインターネットに接続している場合に、パケットの損失が高い割合で発生し続ける場合は、14.4Kbps 以下の低速で通信しているか、またはインターネット サービス プロバイダの帯域幅が不足している可能性があります。詳細については、インターネット サービス プロバイダにお問い合わせください。

パケットの損失が発生すると、[ホーム] ボタンに稲妻の絵が表示されます。


 [クリップ] メニュー

[クリップ] メニューのコマンドを使うと、複数の RealAudio (.ram) ファイルがある場合に、前のクリップに戻ったり次のクリップに進んだりできます。この機能は、CD プレーヤーの BACK ボタンや FOR ボタンと同じような役割を果たします。アクセスしているショートカットに RealAudio (.ram) ファイルが 1 つしかない場合は、この機能は使用できません。[クリップ] メニューには次のコマンドがあります。

[前のクリップ]

前のクリップを再生します。

[次のクリップ]

次のクリップを再生します。

関連項目

はじめに

ステータスバーのメッセージ

[ファイル] メニュー

[表示] メニュー

[サイト] メニュー

トラブルシューティング


 [サイト] メニュー

[サイト] メニューのコマンドでは、Progressive Networks のさまざまな Web ページを表示できます。この機能は、Mosaic、Spyglass Mosaic、Spry Mosaic、Netscape、インターネット エクスプローラなど、主要な Web ブラウザで使用できます。Web ブラウザは自動的に起動されるため、あらかじめ起動しておく必要はありません。[サイト] メニューからは、次のページを表示できます。

RealAudio Home Page (http://www.realaudio.com)	Progressive Networks のホーム ページ
RealAudio Guide (http://www.realaudio.com/raguide.html)	RealAudio ファイルが用意されている Web サイトの一覧
RealAudio Help	RealAudio の説明と FAQ (Frequently Asked Questions） のページ
関連項目

はじめに

ステータスバーのメッセージ

[ファイル] メニュー

[表示] メニュー

[クリップ] メニュー

トラブルシューティング


 トラブルシューティング

ここでは、次の問題の対処方法を示します。

音が聞こえないか、または異常な音が聞こえます - サウンド カードの互換性の問題

異常な音が聞こえます - サウンド カード以外の問題

RealAudio Player が起動せずに、[名前を付けて保存] ボタンがあるダイアログ ボックスが表示されます。

再生できません - ファイヤウォールの問題

再生できません - TIA (The Internet Adapter) の問題

インターネット エクスプローラに RealAudio の情報を追加するには

内容の種類 (MIME)

ほかの問題については、Progressive Networks の最新のトラブルシューティングと FAQ (Frequently Asked Questions) の Web サイトを参照してください。アドレスは次のとおりです。

http://www.realaudio.com/help.html

音が聞こえないか、または異常な音が聞こえます - サウンドカードの互換性の問題

RealAudio Player の互換性は、さまざまなサウンドカードでテストされています。ただし、インストールの終了時に再生されるサンプル クリップの音が聞こえなかったり、音質が極端に悪かったりする場合は、サウンド カードの互換性に問題がある可能性があります。この問題を解決するには、次の手順に従って対処してください。

1	サウンド カードの製造元から最新のドライバを入手します。最新のドライバを使うと、互換性に関する問題のほとんどを解決できます。

2	[基本設定] ダイアログ ボックスの [詳細] をクリックし、[8 ビットのみ使用] または [11KHz のみ使用] チェック ボックスをオンにしてみます。正しく再生できるかどうかを確かめるには、[ファイル] メニューの [開く] をクリックし、RealAudio Player をインストールしたフォルダの Start.ram ファイルを選びます。

3	手順 2 で問題が解決できない場合は、Progressive Networks の Web ページで問題を報告してください。Progressive Networks のアドレスは次のとおりです。

http://www.realaudio.com/help.html

異常な音が聞こえます - サウンド カード以外の問題

音質が悪い場合は、いくつかの原因が考えられます。

古いコンピュータや外付けのモデムを使っている場合は、UART チップが搭載されてない可能性があります。UART チップには、データの伝送形式を制御して音質を向上する機能があります。UART チップが搭載されていない場合は、パケットの損失が発生している可能性があります。Windows の診断プログラムなどを使ってコンピュータの UART チップの種類を確かめてください。正しく音声を再生するには、16550 の UART チップが必要です。

また、ネットワークが混雑しているために、パケットの損失が発生している可能性があります。接続の状態は、サイトによって異なります。[接続の統計] ダイアログ ボックスを使って、パケットの損失が発生していないかどうかを確かめてください。パケットの損失が発生した場所を特定するには、WS-Watch のようなネットワーク監視プログラムが役立ちます。

RealAudio Player が起動せずに、[名前を付けて保存] ボタンがあるダイアログ ボックスが表示されます。

RealAudio Player が起動せずに、[名前を付けて保存] ボタンがあるダイアログ ボックスが表示された場合は、RealAudio Player が正しく登録されていない可能性があります。RealAudio Player をインストールした後に、Windows 95 またはインターネット エクスプローラの設定を変えた場合は、RealAudio Player をインストールし直すと問題を簡単に解決できます。それでも問題が解決できない場合は、「インターネット エクスプローラに RealAudio の情報を追加するには」を参照してください。

特定のサイトまたはクリップだけでこの問題が起きる場合は、RealAudio サーバーが正しく設定されていない可能性があります。RealAudio Player が正しく設定されていることを確かめるには、Progressive Networks の Web サイトにあるクリップを再生します。Web アドレスは次のとおりです。

http://www.RealAudio.com

このような場合は、RealAudio Player の設定は変えずに、問題が起きるサイトの管理者に報告してください。

再生できません - ファイヤウォールの問題

RealAudio では、TCP の伝送にポート 7070 が使われます。また、UDP の伝送には 6970 から 7170 までのポートが使われます。ファイヤウォールを経由して RealAudio ファイルにアクセスする場合は、RealAudio Player の設定を変える必要があります。詳細については、ファイヤウォールの管理者にお問い合わせください。また、Progressive Networks のファイヤウォールに関する Web ページも参照してください。アドレスは次のとおりです。

http://www.realaudio.com/firewall.html

再生できません - TIA (The Internet Adapter) の問題

TIA は、インターネットに対して擬似 slip アクセスを行うためのプログラムです。モデムでインターネットに接続している場合に、RealAudio が再生できないときは、加入しているインターネット サービス プロバイダが古いバージョンの TIA を使っている可能性があります。古いバージョンの TIA を使っている場合は、バッファリングの後に、再生が行われないという現象が発生します。TIA ベータ版リリース 2.1 は RealAudio Player に対応しています。

このような問題が発生する場合は、TIA ベータ版リリース 2.1 へのアップグレードについて、インターネット サービス プロバイダにお問い合わせください。

インターネット エクスプローラに RealAudio の情報を追加するには

1	インターネット エクスプローラで [表示] メニューの [オプション] をクリックします。

2	[プログラム] タブをクリックし、[ファイル タイプ] をクリックします。次に、[追加] をクリックします

3	各項目に次のように入力します。

[タイプの説明] ボックス	RealAudio
[関連付けられた拡張子] ボックス	.RA または .RAM
[内容の種類 (MIME)] ボックス	audio/x-pn-realaudio
4	[追加] をクリックします。

[新しいアクション] ダイアログ ボックスが表示されます。

5	各項目に次のように入力し、[OK] をクリックします。

[アクション] ボックス	open
[アクションを実行するアプリケーション] ボックス	<パス名>\RAPLAYER.EXE
6	[アイコンの変更] をクリックし、適切なアイコンをクリックします。次に、[OK] をクリックします。

7	[終了] をクリックして [新しいファイル タイプの追加] ダイアログ ボックスを閉じ、[閉じる] をクリックして [オプション] ダイアログ ボックスを閉じます。

内容の種類 (MIME)

インターネット エクスプローラでは、内容の種類ごとに行う処理を設定します。実行される処理を変えるには、次の手順に従って操作してください。

1	インターネット エクスプローラで [表示] メニューの [オプション] をクリックします。

[オプション] ダイアログ ボックスが表示されます。

2	[プログラム] タブをクリックし、[ファイル タイプ] をクリックします。次に、[登録されているファイル タイプ] ボックスの一覧で変更するファイル タイプをクリックします。

3	[編集] をクリックし、必要に応じて内容を変更します。

ヒント

RealAudio ファイルの内容の種類は audio/x-pn-realaudio です。詳細については、「インターネット エクスプローラに RealAudio の情報を追加するには」を参照してください。

関連項目

はじめに

ステータスバーのメッセージ

[ファイル] メニュー

[表示] メニュー

[クリップ] メニュー

[サイト] メニュー