目次
■S-YG20 Player コントロールパネル

■用語解説


S-YG20 Player コントロールパネル
■S-YG20 Player コントロールパネル

機能を知りたい場所をクリックしてください。説明が表示されます。


音源設定ボタン [SET]

クリックすると音源設定ダイアログボックスが表示されます。演奏中や一時停止中は機能しません。

●MIDI Output Port

演奏データの音源として、MIDI音源やサウンドカードを選択します。MIDIドライバーが表示されます。選択したい音源に応じたMIDIドライバー名をクリックして選択します。MIDIドライバーについては、それぞれのMIDI音源またはサウンドカードの説明書をご覧ください。


アイコン化ボタン

クリックするとS-YG20 Playerをアイコン化します。


POWERボタン[POWER]

クリックするとS-YG20 Playerを終了します。

コンピュータのキーボード上で[Alt(またはGRPH)]キーを押しながら[F4(またはf・4)]キーを押して、S-YG20 Playerを終了させることもできます。


曲名表示パネル

選曲した曲名を表示します。


選曲ボタン［SONG］

クリックすると演奏リスト設定ダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで自動演奏曲の演奏リストを作成します。再生させたいMIDIファイル(拡張子.MIDのファイル)を選択し、Addボタンをクリックすると、選ばれたMIDIファイルが演奏リストにセットされます。OKボタンをクリックすると、選ばれたMIDIファイルが演奏リストとして確棏され、ダイアログボックスを閉じます。

コンピュータのキーボード上で[Ctrl(またはCTRL)]キーを押しながら[O(ら)]キーを押して、演奏リスト設定ダイアログボックスを表示させることもできます。

演奏リスト設定ダイアログボックス

自動演奏曲の演奏リストを作成します。

ここで作成した演奏リスト上の曲(MIDIファイル)を連続再生させることができます。

●Add(アッド)ボタン

「ファイル名」で選択されたMIDIファイルを演奏リストに加えます。

●Add All(アッドオール)ボタン

「ファイル名」に表示されたすべてのMIDIファイルを演奏リストに加えます。

●Delete(デリート)ボタン

「演奏リスト」で選択された曲を削除します。

●Clear(クリア)ボタン

「演奏リスト」からすべての曲を削除します。

●OKボタン

「演奏リスト」の内容を確定し、演奏リスト設定ダイアログボックスを閉じます。「演奏リスト」上のいずれかの曲が選択されていた場合、その曲を現在の演奏曲としてS-YG20 Player上にセットします。

●キャンセルボタン

「演奏リスト」の作成作業を無効にし、演奏リスト設定ダイアログボックスを閉じます。

「演奏リスト」の作成手順

1.  MIDIファイルのあるディレクトリを「ディレクトリ」で選択します。

2. 「演奏リスト」に加えたいMIDIファイルを「ファイル名」で選択します。

3.  Add(アッド)ボタンをクリックすると、選んだMIDIファイルが「演奏リスト」に加わります。「ファイル名」に表示されているすべてのMIDIファイルを「演奏リスト」に加えたいときは、Add All(アッドオール)ボタンをクリックします。

4.  OKボタンをクリックすると、「演奏リスト」の内容が確定され、リスト作成は終了します。

*MIDIファイルフォーマットについて

S-YG20 Playerで読み込んで使用できるMIDIファイルはスタンダードMIDIファイル(フォーマット0、フォーマット1)です。

*演奏リストは最大100曲まで設定できます。


前曲選択ボタン

クリックすると現在選択されている(曲名表示パネルに表示されている)曲の一つ前の曲を選択します。


次曲選択ボタン

クリックすると現在選択されている(曲名表示パネルに表示されている)曲の次の曲を選択します。


停止ボタン

クリックすると演奏中の曲を停止します。また、演奏開始位置が曲の先頭に戻ります。


ポーズボタン

クリックすると演奏中の曲を一時停止します。もう一度ポーズボタンをクリックするか再生ボタンをクリックすると、一時停止していた位置から曲の演奏が始まります。


再生ボタン

クリックすると曲名表示パネルに表示されている曲のMIDIファイルを読み込み、演奏を開始します。演奏が終了すると、続けて次曲の演奏が始まります。演奏リスト上のすべての曲の演奏が終わると自動的に停止し、演奏リスト上の先頭の曲が曲名表示パネルに表示されされます。

*演奏リストを作成していない状態では再生ボタンは機能しません。

*ドラッグ＆ドロップについて

・MIDIファイルをファイルマネージャー(Windows3.1の場合) から、あるいはフォルダまたはエクスプローラ(Windows95の場合)から、S-YG20 Player上にドラッグ(マウスボタンを押したままマウスポインターをS-YG20 Player上に動かす)してドロップすると、ドロップされたMIDIファイルを自動的に演奏リストの最後に追加します。

・複数のMIDIファイルをS-YG20 Player上にドラッグ＆ドロップした場合、すべての曲を演奏リスト上に追加します。


マスターボリュームスライダー

スライダーを上下方向にドラッグして曲の演奏(MIDIファイル再生)ボリュームを調節することができます。


ヘルプボタン
ヘルプボタン[?]

クリックするとヘルプを表示します。演奏中は機能しません。なお、コンピュータキーボードの[F1(またはf・1)]キーを押してヘルプを開くこともできます。


テンポコントロール

曲の演奏のテンポ(速さ)を-5～0(曲のオリジナルテンポ)～+10の範囲で調節することができます。テンポは左側のテンポディスプレイに表示されます。演奏中／停止中にかかわらず変更可能です。

●テンポアップボタン

クリックするたびにテンポを速くすることができます。

●テンポダウンボタン

クリックするたびにテンポを遅くすることができます。

*別の曲に変更すると、テンポ値は0にリセットされます。


YAMAHAロゴ

クリックするとS-YG20 Playerのバージョン情報などが表示されます。


用語解説
■用語解説

スタンダードMIDIファイル

ソフトシンセサイザー(Soft Synthesizer)

ドラッグ

ドロップ

GM音源

MIDIインターフェース

MIDIドライバー

MIDI音源

XGフォーマット


用語解説:スタンダードMIDIファイル
スタンダードMIDIファイル

様々なコンピュータ音楽ソフトや電子楽器の間で共通の演奏データを扱えるようにした統一規格です。スタンダードMIDIファイルに対応した演奏データは、スタンダードMIDIファイル対応の音楽ソフトや電子楽器ので手軽に再生できます。また異なる音楽ソフトや電子楽器の間で演奏データを相互に移すこともできます。単にMIDIファイルと呼ばれることもあります。


用語解説:ソフトシンセサイザー
   ソフトシンセサイザー(Soft Synthesizer)

コンピュータで音楽を演奏するには、専用の音源チップ（またはサウンドカードや外付けの音源モジュール）が必要でした。ソフトシンセサイザーは、コンピュータの高性能なCPUに音源処理をさせることによって、専用の音源チップを必要とせずソフトウェアで音源を演奏させることができる先進の技術です。


用語解説:ドラッグ
ドラッグ

マウスのボタンを押しながらマウスポインターを別の位置に動かすことです。


用語解説:ドロップ
ドロップ

ドラッグしたマウスのボタンをはなすことです。


用語解説:GM音源
   GM音源 (GMシステムレベル1)

「GM（ジーエム）」とは、音源の音色配列やMIDI機能に関する一定の基準（音源フォーマット）のことです。GMに対応した音源機器や市販データ曲集にはGMマークがついており、GM対応データ曲集は、どのGM対応の音源を使っても同じような音色で演奏できます。


用語解説:MIDIインターフェース
MIDIインターフェース

コンピュータにMIDI機能を持たせるための機器です。大きく分けて、RS-232CやRS-422などのシリアルポートに接続するタイプと、拡張スロットに接続するボードタイプの２種類のタイプがあります。実際に使用する際には、コンピュータに専用のMIDIドライバーを組み込む必要があります。


用語解説:MIDIドライバー
MIDIドライバー

接続したMIDIインターフェースを使用するために、コンピュータに組み込むソフトです。MIDIインターフェースの種類によって別のMIDIドライバーが必要になります。


用語解説:MIDI音源
MIDI音源

電子楽器の鍵盤部分を取り除き、御弦部の機能のみを独立して持った機器です。MIDIを通して演奏することができます。音源モジュールなどと呼ばれることもあります。


用語解説:XGフォーマット
   XGフォーマット

「XG（エックスジー）フォーマット」は、「GM」規格をより拡張し、時代とともに複雑化高度化していくコンピュータ周辺環境にも対応させ、豊かな表現力とデータの継続性を可能とした次世代の音源フォーマットです。XGに対応した音源機器や市販データ曲集にはXGマークがついています。