HP JetAdmin ソフトウェア
HP JetAdmin ソフトウェア

HP JetAdminソフトウェアは、 HP JetDirectプリンタサーバー (ネットワークインターフェイス)を使って、ネットワークに接続されているヒューレットパッカード社製のデバイスをインストールおよび設定するための管理ツールです。これを使って、ユーザーが特定のデバイスの現在の状態を監視することもできます。


メールボックスプロパティページ

このページから以下の操作を実行できます。

HCO(大容量出力)モードを設定する

メールボックスモードで個々のメールボックスにローカル名を指定する

関連項目

プロパティページにアクセスする


HCO（大容量出力)モードを設定する

1	プロパティページを表示して、[メールボックス]タブをクリックします。

2	選択したいモードのボタンをクリックします。

メールボックスモード (デフォルト)

ジョブ区切りモード

スタッカーモード

3	デバイスをオフラインにしたいか尋ねるポップアップが表示されたら、[OK]をクリックします。

4	ソフトウェアが自動的にそのデバイスをリセットして、新しいモードが有効になるようにします。

5	一番上のトレイの名前は、[フェイスアップトレイ]と変更され、ほかのトレイの名前は選択したモードに応じて、メールボックス 1 から 5、または8 (ホッチキス装備の場合) 、ジョブ区切り、スタッカートレイのように変更されます。

6	設定を終えたら、[OK]をクリックします。


ジョブ出力自動継続タイムアウトを設定する

1	プロパティページを表示して、[出力制御]タブをクリックします。

2	[出力の自動継続] ボックス内の下向き矢印をクリックしてから、タイムアウト値を選択します。

3	設定を終えたら、[OK]をクリックします。


個々のメールボックスに名前を付ける

1	プロパティページを表示して、[メールボックス]タブをクリックします。

2	モードが選択されていなければ、[メールボックス]モードを選択します。

モードの変更の説明は、 " HCO (大容量出力)モードを設定する"の手順をご覧ください。

3	利用できるメールボクスのの一覧中で、名前を付けたいメールボックスをクリックします。

4	[名前]ボックスをクリックするか現在の名前をハイライト表示して、新しい名前をタイプ入力します。

メールボックス名には最大19文字が使えます。

5	ローカル名を指定したいメールボックスのそれぞれに対して、上記のステップ3と4を繰り返します。

6	名前を付け終えたら、[OK]をクリックします。


プロパティページをアクセスする

1	利用できるデバイスのの一覧でプロパティページを見たいデバイスをハイライト表示させて、メインウィンドウの一番上にある[デバイス]をクリックしてから、[プロパティ]をクリックします。

利用できるプロパティページが表示されます。

2	表示したいプロパティページのタブをクリックします。

ヒント

デバイスの一覧からプロパティページをアクセスするには、プロパティページを表示したいデバイスをダブルクリックします。

現在表示されているプロパティページの詳細が見たいときは、[ヘルプ]をクリックします。


ヒントは、現在表示されているページやウィンドウ上で実行できる作業を手短に説明します。


[ヘルプ]をクリックすると、現在表示されているページやウィンドウ用の作業や機能に関するオンラインヘルプが表示されます。


[キャンセル]をクリックすると、最後に[OK]をクリックして保存した後に加えた変更がすべて取り消されます。


[OK]をクリックすると、最後に変更を保存した後に加えた設定変更がすべて適用されます。


オプションのHCO（大容量出力）デバイスに対する現在の詳細情報を表示します。このページから、そのデバイスに対してHCOモードの設定、 メールボックストレイの名前の変更、ジョブ出力の自動継続タイムアウトの設定が可能です。


オプションのHCO（大容量出力）デバイスは、メールボックスモード (デフォルト)、ジョブの区切りモード、スタッカーモード の3種類のモードを選択できます。メールボックスモードでは、ユーザーが印刷ジョブを指定の排紙トレイ(メールボックス）に直接送ることができます。区切りモードでは、それぞれの印刷ジョブが、満杯になっていない次のトレイに送られます。トレイが一杯になると、新しいジョブは下に向かって順次空いているトレイに送られます。最後のトレイが一杯になると、デバイスはHCOの一番上のトレイに戻り、トレイがいっぱいになるごとに下のトレイへと順に移動していきます。スタッカーモードでは、各ジョブが上向きに前のジョブの上に下から上に向かって順次積み重ねられます。


メールボックスモードでは、ユーザーは各ソフトウェアアプリケーション内から、印刷ジョブの宛て先として個々のメールボックスを選択することができます。メールボックスは個人用、グループ全体用、または部署用に指定できます。メールボックスモードでは、ユーザが印刷ジョブをどこへ送るかを最大限にコントロールできます。ジョブが大きすぎてメールボックスに収まりきらない場合は、ジョブ出力自動継続タイムアウト後、引き続きオーバーフロートレイへ印刷ジョブを送ります。オーバーフロートレイは、デフォルトでデバイスの一番上のフェイスダウン排紙トレイに指定されています。


ジョブの区切りモードでは、新しい印刷ジョブはそれぞれ空いている次のトレイに送られます。トレイが一杯になると、新しいジョブは下に向かって順次空いているトレイに送られます。最後のトレイが一杯になると、デバイスはHCOの一番上のトレイに戻り、トレイがいっぱいになるごとに下のトレイへと順に移動していきます。ジョブの区切りモードは、ユーザがジョブを印刷し、その印刷ジョブを比較的急いで手元に欲しい場合で、印刷ジョブがあまりたまっていないとき、もっとも効力を発揮します。ジョブが大きすぎて1つのトレイに収まりきらない場合は、ジョブ出力自動継続タイムアウト後、引き続きオーバーフロートレイへと印刷ジョブを送ります。オーバーフロートレイは、デフォルトでデバイスの一番上のフェイスダウン排紙トレイに指定されています。


スタッカーモードは、大容量の印刷ジョブ用に設計されています。スタッカーモードでは、最初の印刷ジョブが一番下のトレイの一番下に入り、各ジョブがその上に順に重ねられていきます。HCO（大容量出力）が正しくスタックの上に重ねられるように、ジョブはスタックの一番下から取り出す必要があります。スタッカーがいっぱいになった場合は、ジョブ出力自動継続タイムアウト後、引き続きオーバーフロートレイへと印刷ジョブを送ります。オーバーフロートレイは、デフォルトでデバイスの一番上のフェイスダウン排紙トレイに指定されています。


ジョブ出力自動継続タイムアウトを使って、オプションの排紙トレイがいっぱいになったときにどうするかを指定できます。つまり、ただちに（デバイスの一番上の）オーバーフロートレイに引き続き印刷ジョブを送るか、指定したタイムアウト期限が切れてからオーバーフロートレイに続けて印刷ジョブを送るか、トレイが空になるまで待つかを指定できます。有効なタイムアウト設定は、タイムアウトなし、5分、10分、 20分、30分、45分、１時間、無期限です。


オプションのHCO（大容量出力）での、各メールボックスに対する現在のメールボックス名の一覧を表示します。個人用またはグループ用にメールボックスにローカル名を与えることができます。これらの名前は、ユーザーのプリンタドライバに印刷ジョブの出力先として表示されます。メールボックス名を変更するときは、変更したい名前をクリックして、[編集]ボックスに新しい名前をタイプ入力します。図中に現在選択されているメールボックスが表示されます。


オプションのHCO（大容量出力）の現在のメールボックス名を一覧表示します。


選択されているメールボックスの名前を変更するときは、このボックス内に新しい名前を入力してください。


この図に、オプションのHCO（大容量出力）の設定を表示します。HCO（大容量出力）がメールボックスモードのとき、現在選択されているメールボックスは緑色で表示されます。


出力制御プロパティページ

このページから、次のようなデバイス出力制御の選択項目をリモートで設定できます。

  自動継続タイムアウト

  標準の排紙先

ヒント

これらの選択項目は、デバイスのデフォルト設定を変更するものであり、ジョブごとの設定を変えるものではありません。

デバイスの一覧からプロパティページにアクセスするときは、プロパティページを表示したいデバイスをダブルクリックします。

プロパティページで淡色表示されれいる選択項目は、現在選択されているデバイスには使えません。


標準の排紙先を選択する

1	プロパティページを表示して、[出力制御]タブをクリックします。

2	排紙先を選択します。

3	[OK]をクリックして、選択を有効にします。


これらのオプションを使って、明示的に排紙トレイを指定していない印刷ジョブや無効なトレイを指定している印刷ジョブの送り先のトレイを選択してください。どの排紙トレイが使用できるかは、選択したデバイスにインストールしてあるオプションによって異なります。