HP JetAdmin ソフトウェア

HP JetAdmin ソフトウェアは、HP JetDirectプリンタサーバー(ネットワークインターフェース)を使用してネットワークに接続されるHewlett-Packardのデバイスをインストールおよび設定するために使用する管理ツールです。また、ユーザーは、このソフトウェアを使用してデバイスの現在のステータスを監視することができます。

HP JetAdmin メインウィンドウから次の操作が行えます。

新しいインターフェースおよびデバイスのセットアップ(新規作成)。

既存の設定の変更(修正)。

デバイス設定の修正(プロパティ...)。

一覧に表示されるデバイスの選択(フィルタ)。

一覧に表示されるデバイスの順序を選択(並べ替え)。

新規作成または修正ウィンドウから以下の操作が行えます。

HP JetDirect プリンタサーバーおよびデバイスの設定。

デバイスのオペレーティングモードの選択。

デバイスの説明の設定または変更。

HP JetAdmin 設定ページから以下の操作を行えます。

印刷キューの追加または削除。

ネットワークデバイスへのWindowsプリンタドライバのインストールおよび割り当て(ドライバ)。

ユーザーまたはユーザーグループに対するプリンタエラー状態の通知の発行(通知)。

Windows NT デスクトップの[マイコンピュータ]の[印刷]フォルダから以下の操作が行えます。

HP JetDirectプリンタサーバーおよびHPデバイスの設定。

Windows NTサーバー上のポートの作成または設定。

ポートに接続するためのクライアント用共有名の設定。

サーバー上のポートに対するドライバの割り当て。

注

Novell NetWareのデバイスを設定するには、Novell NetWareサーバーにスーパーバイザとしてログインするか、ピアツーピア環境へのパスワードを知っている必要があります。

このアプリケーションで表示される手順またはウィンドウの詳しい説明は、ウィンドウが前面に表示されているときにヘルプをクリックすると表示されます。Windows 95またはWindows NTを使用している場合にウィンドウ内の特定の機能についての情報を表示したい場合は、その機能にカーソルを合わせ、右マウスボタンをクリックしてください。


ヘルプの使い方

特定のウィンドウまたはページについてのヘルプを開くには、そのウィンドウまたはページ上の[ヘルプ]ボタン上にマウスのカーソルを合わせ、マウスの左ボタンを一度押してから離します(クリックします)。現行のウィンドウまたはページに関するヘルプのウィンドウが表示されます。

Windows 95またはWindows NTを使用しているときにウィンドウまたはページ内の特定の項目についてのヘルプを見るには、その項目上にマウスのカーソルを合わせ、右マウスボタンをクリックします。[ヘルプ]ボタンをクリックすると、選択された項目に関する情報が表示されます。閉じるには、ポップアップウィンドウの外をクリックします。


クリックについて

アイテムをクリックするように指示されている場合は、特に別の指示がない限り、マウスのカーソルをアイテムに合わせ、マウスの左ボタンを一度押してから離すことによりそのアイテムを選択してください。


HP JetAdmin ソフトウェアを使ったトラブルシューティング

以下に、HP JetAdmin ソフトウェアを使ってデバイス系のネットワーク障害をトラブルシュートする際の一般手順を示します。

1	デバイスが HP JetAdmin ソフトウェアのメインウィンドウに表示されますか。デバイスが表示される場合は、手順 4 に進みます。そうでない場合は、手順 2 に進んでください。

2	デバイスがメインウィンドウに表示されない場合は、メインメニューの上部の[デバイス]をクリックしてから[新規作成]をクリックします。デバイスのアドレスがアドレスの一覧に表示されることを確認してください。デバイスのアドレスとは、デバイスのHP JetDirectプリンタサーバーのアドレスです。このアドレスは、デバイスのセルフテストページ/設定プロットに一覧表示されます。

3	未設定デバイスの一覧([デバイス]、[新規作成])にデバイスが表示される場合は、デバイスを設定してください。

4	NetWareをご利用の場合、デバイスまたはアドレスがIPX使用時に手順 1 または 2 で表示されない場合は、HP JetDirectプリンタサーバーがファイルサーバーに対して SAP(Service Advertising Protocol)を実行できなかったか、HP Jet Directプリンタサーバーがロールコールに応答しなかったことを示します。これにはさまざまな原因が考えられますが、通常はケーブルまたはトポロジーの問題を意味します。

5	デバイスがHP JetAdminソフトウェアのメインウィンドウに表示されない場合は、メインウィンドウのデバイスの一覧からデバイスをクリックしてください。

6	デバイスの一覧でデバイスをハイライトした後、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックし、それから[概要]をクリックしてデバイスのステータスを表示します。ステータスが、用紙切れ、紙づまり、またはトナー切れなどのデバイス関連の問題を示す場合は、その問題を処置してから継続してください。ステータスに問題がない場合は、[閉じる]をクリックしてウィンドウを終了してから手順 7 に進みます。

7	デバイスの一覧中のデバイスをダブルクリックしてから、[診断]タブをクリックしてHP JetDirectプリンタサーバーおよびネットワーク診断情報を表示します。[すべて表示]をクリックしてからウィンドウをスクロールして情報を全部表示します。色別のアイコンで問題の可能性を示しますが、赤は問題、黄は問題になりうる事態、そして緑は現在問題が存在しないことを示します。[キャンセル]または[OK]をクリックしてウィンドウを終了します。

8	デバイスの一覧でデバイスをハイライト表示した後、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから[修正]を選択します。設定ページが表示されたらHPデバイスが正しく設定されていることを確認してください。

9	[キャンセル]または[OK]をクリックして設定ページを終了します。

10	デバイスの一覧でデバイスをハイライト表示した後、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから[テストページ]をクリックしてPCLテストページをデバイスに送ります。テストページが問題なく印刷されることを確認します。

11	テストページは印刷されるが印刷ジョブが印刷されない場合は、Windows 95またはWindows NTの[マイコンピュータ]にある[プリンタ]フォルダをアクセスし、右マウスボタンで該当するデバイスをクリックしてから[プロパティ]を選択します。使用するポートを選択し、[ポートの設定]をクリックして、ポートの設定を確認してください。

問題が解消しない場合は、HP JetDirectプリンタサーバーのマニュアルかネットワークのマニュアルを参照してください。

ヒント

[インタビュー]モードをオンにしておきページ間を移動するには[次へ]を、終了するには[終了]を選択します。


確認事項
確認事項:

1	ネットワークのケーブル、接続、およびルーターの設定を確認します。

2	データの伝送速度が一致しており、ポート選択ジャンパが正しいことを確認します(トークンリングプリンタサーバーのみ)。

3	HP JetDirectプリンタサーバーに電源が投入されており、デバイスがオンラインであることを確認します。

4	デバイスをいったんオフにしてからオンにしてHP JetDirectプリンタサーバーが表示されることを確認します。

5	[デバイスフィルタ]タブ([表示]、[フィルタ]、[プロパティ])を選択し、使用するHP JetDirectプリンタサーバーが(デバイスモデル、デバイスアドレス、ネットワークデバイス機能、またはその他の理由により)除外されていないことを確認します。

6	デバイスのセルフテストページまたは設定プロットを調べて、ネットワークエラーの有無を確認します。

7	別のワークステーションからHP JetAdminソフトウェアを起動してみます。


ネットワーク ブラウザのヘルプ

このウィンドウには、未設定のデバイスの一覧が表示されます。

セルフテストページまたは設定プロットを印刷してデバイス内のHP JetDirectプリンタサーバーのネットワークアドレスを確認します。

正しいネットワークアドレスを選択後、[設定]をクリックしてこのデバイスの設定を継続します。

ヒント

このウィンドウを表示するには、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから[新規作成]をクリックします。


デバイスの概要

選択されたデバイスのモデルを一覧表示し、それぞれの現在のステータスを説明します。ステータスには次の 3 つの項目が含まれます。

ステータスメッセージ - オンライン、オフライン、用紙切れなどのデバイスの現在の状況を表示します。

デバイスメッセージ - 現在デバイスコントロールパネル上に表示されているデバイスメッセージを表示します。

トラヒック信号アイコン - デバイスの現状況を表わす 3 つの状況の うちの 1 つを表示します。


トラヒック信号アイコン

  デバイスの現状況を表わす 3 つの状況のうちの 1 つを表示します。

赤: 正常動作を継続するにはデバイスに対するユーザーの介入が必要な重大エラー状態が存在することを示します。

黄: デバイスに軽度なエラー状態が存在しますが、即時対応する必要はありません。

緑: デバイスの準備が完了している状態です。


確認モードの選択

1	メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックします。

2	[確認]にチェックして選択するか、チェックを消して選択を解除します。

[確認]の左側にチェックが付いていると、[確認]が選択されていることを示します。ソフトウェアのインストール時には、デフォルトとして[確認]が選択されています。

ヒント

[確認]を選択すると、設定に変更を加える前にその旨を確認する情報ボックスが表示されます。


終了時の設定の保存

1	メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックします。

2	[設定を保存して終了]にチェックして選択するか、チェックを消して選択解除します。

ソフトウェアのインストール時には、[終了時に設定保存がデフォルトとして選択されています。


プロパティページのアクセス
プロパティページの表示

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスがハイライト表示されているときに、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから、[プロパティ]をクリックします。

利用できるプロパティページが表示されます。

2	表示したいプロパティページのタブをクリックします。

3	見終えたら[OK]をクリックします。

ヒント

デバイスの一覧からプロパティページをアクセスするには、プロパティを見たいデバイスをダブルクリックします。

プロパティページの詳細を見るには、[ヘルプ]をクリックします。Windows 95またはWindows NTでは、特定の機能にマウスのカーソルを合わせ、右マウスボタンをクリックすると、その機能に関する情報が表示されます。


デバイスの設定の変更

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトした後、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから[プロパティ]をクリックします。

利用できるプロパティページが表示されます。

2	変更したい設定を含むプロパティページのタブをクリックします。

3	新しい設定を選択します。

4	その他の設定について手順 2 および 3 を繰り返します。

5	[OK]をクリックします。


デバイス ステータスの表示

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトしてからメインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックします。

2	[概要]をクリックします。現在のステータスが表示されます。

3	[閉じる]をクリックして、ウィンドウを終了します。

関連項目

デバイスステータス


デバイスステータス

現在のデバイスおよびデバイスディスプレイを表示します。ステータスは、次の3 つの項目から構成されています。

ステータスメッセージ - オンライン、オフラインなどの現在のステータスを一覧表示します。

デバイスメッセージ - 現在デバイスコントロールパネルに表示されているデバイスメッセージを一覧表示します。

トラヒック信号アイコン - デバイスの現状況を表わす 3 つの状況の うちの 1 つを表示します。


デバイス機能の表示

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトした後、メインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックしてから、[プロパティ]をクリックします。

利用できるプロパティページが表示されます。

2	[デバイス]タブをクリックします。

デバイス機能がウィンドウの右下に表示されます。PCL、PostScript、省電力モードなどの機能がインストールされているはずです。

3	表示を見終えたら、[OK]をクリックします。


接続のテスト

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトしてからメインウィンドウ上部の[デバイス]をクリックします。

2	[テストページ]をクリックします。PCLテストページがデバイスに送られます。


ユーザー詳細ウィンドウ

このウィンドウから以下の操作を行えます。

グループ/ユーザーの作成

グループ/ユーザーの追加または除去

グループ/ユーザーの削除

このウィンドウをアクセスするには、利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[グループ/ユーザー]をクリックします。


グループ/ユーザーの追加または除去
グループ/ユーザーの追加または削除

1	ユーザーまたはグループを追加するには、[詳細]ページの[利用できるユーザー]または[利用できるグループ]の一覧でユーザー名またはグループ名をクリックしてから、[追加]をクリックします。

2	ユーザーを削除するには、[グループメンバー]の一覧でユーザー名をクリックしてから、[削除]をクリックします。

3	[OK]をクリックします。


グループ/ユーザーの作成

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[グループ/ユーザー]をクリックします。

3	[作成]をクリックします。[グループ/ユーザーの作成]ウィンドウが表示されます。

4	種類として[グループ]または[ユーザー]を選択します。

5	[ファイルサーバー]ボックスの下向き矢印をクリックしてから、使用するファイルサーバーを選択します。

6	[グループ/ユーザー名]ボックスをクリック(または現行の名前をハイライト)してから、グループまたはユーザーの正式な名前を入力します。

7	[作成]をクリックします。

8	グループまたはユーザーの選択項目が表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックします。

9	個別のグループまたはユーザーが表示されない場合は、[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

新しいグループまたはユーザーが一覧に表示されます。

10	[閉じる]をクリックします。


グループ/ユーザーの追加または除去
グループ/ユーザーの追加または削除

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[グループ/ユーザー]をクリックします。

3	グループまたはユーザーの選択項目が表示されない場合は、追加または削除したいグループまたはユーザーのサーバー名をダブルクリックします。

4	個別のグループまたはユーザーが表示されない場合は、[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

5	追加または削除したいグループまたはユーザーの名前をクリックします。

6	[プロパティ]をクリックします。

7	ユーザーまたはグループを追加する場合は、[利用できるユーザー]または[利用できるグループ]の一覧でユーザーまたはグループ名をクリックしてから、[追加]をクリックします。

8	ユーザーを削除する場合は、グループメンバーまたはそれらのメンバーの一覧でユーザー名をクリックしてから、[削除]をクリックします。

9	[OK]をクリックします。


グループ/ユーザーの削除

1	利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[グループ/ユーザー]をクリックします。

3	グループまたはユーザーの選択項目が表示されない場合は、削除したいグループまたはユーザーのサーバー名をダブルクリックします。

4	個別のグループまたはユーザーが表示されない場合は、[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

5	削除したいグループまたはユーザーの名前をクリックします。

6	[削除]をクリックします。

7	[閉じる]をクリックします。


ジョブ/印刷キューウィンドウ

このウィンドウには最高 8 つのファイルサーバーを表示し、以下の操作を行えます。

印刷キューの作成

印刷キューの削除

印刷キューを選択後、[プロパティ]をクリックして以下の操作を行ないます。

オペレータ/ユーザーの選択

オペレータ/ユーザーの削除

印刷キューの保持

ジョブの保持

ジョブのステータスおよび位置の確認

印刷ジョブの削除

このウィンドウをアクセスするには、利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライト表示し、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。


ジョブ/印刷キュー詳細プロパティページ
ジョブ/印刷キューの詳細プロパティページ

接続されているサーバーや現印刷キューの保持など、現在選択されている印刷キューの詳細の一覧を表示します。このページから、次の操作を行えます。

印刷キューの保持


現在選択されている印刷キューの保持

1	詳細ページでユーザーが印刷キューにジョブを追加できないようにするには、[ユーザーはジョブを追加できません]をチェックし、追加できるようにするにはこのチェックボックスをクリアします。

2	この印刷キューへ新しいサーバーを追加できなくするには、[新しいサーバーは接続できません]にチェックし、アクセス可能にするには、このチェックボックスをクリアします。

3	この印刷キューでサーバーが印刷ジョブを処理できなくするには、[サーバーはジョブを処理できません]にチェックし、サーバーが印刷ジョブを処理できるようにするには、チェックボックスをクリアします。

4	[OK]をクリックします。


印刷キューの保持

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、利用できる印刷キューの一覧を表示するためにサーバー名をダブルクリックします。

4	保持したい印刷キュー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[詳細]タブをクリックします。

7	ユーザーが印刷キューにジョブを追加できないようにするには、[ユーザーはジョブを追加できません]をチェックし、追加できるようにするにはこのチェックボックスをクリアします。

8	この印刷キューへ新しいサーバーを追加できなくするには、[新しいサーバーは接続できません]にチェックし、アクセス可能にするには、チェックボックスをクリアします。

9	この印刷キューでサーバーが印刷ジョブを処理できなくするには、[サーバーはジョブを処理できません]にチェックし、サーバーが印刷ジョブを処理できるようにするには、このチェックボックスをクリアします。

10	[OK]をクリックします。

11	[閉じる]をクリックします。


ジョブ/印刷キュージョブプロパティページ

選択された印刷キュー内の現在の印刷ジョブ、およびジョブ番号、入力時刻、サイズ、および要求されたコピー部数などのジョブ詳細を表示します。このページから以下の操作を行えます。

ジョブの保持

ジョブの削除


ジョブの保持

1	ジョブページでジョブの一覧に入れたい印刷ジョブを選択します。

2	[オペレータ保持]または[ユーザー保持]にチェックします。

3	[OK]をクリックします。


ジョブの削除

1	ジョブページでジョブの一覧から削除したい印刷ジョブを選択します。

2	[ジョブの削除]をクリックします。

3	[OK]をクリックします。


ジョブの保持

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして、利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	保持したい印刷キューの名前をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[ジョブ]タブをクリックします。

ジョブページが表示されます。

7	ジョブの一覧に加えたい印刷ジョブを選択します。

8	[オペレータ保持]または[ユーザー保持]にチェックします。

9	[OK]をクリックします。

10	[閉じる]をクリックします。


印刷キュー詳細の表示

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして、利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	詳細を表示したい印刷キューの名前をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[詳細]タブをクリックします。

7	印刷キューの詳細を確認します。

8	終了後、[キャンセル]または[OK]をクリックします。


ジョブのステータスおよび位置の確認
ジョブのステータスと位置の確認

1	メインウィンドウ上部のメニューバー上の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして、利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	ジョブのステータスと位置を確認したい印刷キュー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[ジョブ]タブをクリックします。

7	印刷ジョブのステータスおよび位置を確認します。

8	確認を終えたら、[キャンセル]または[OK]をクリックします。


印刷ジョブの削除

1	メインウィンドウ上部のメニューバー上の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	ジョブを削除したい印刷キューの名前をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[ジョブ]タブをクリックします。

7	ジョブの一覧から削除したいジョブを選択します。

8	[ジョブの削除]をクリックします。

9	[OK]をクリックします。

10	[閉じる]をクリックします。


ジョブ/印刷キューアクセスプロパティページ

利用できるグループとユーザーの中でオペレータまたはユーザーとして追加できるものの一覧と、現在選択されているオペレータとユーザーの一覧を表示します。このページから以下の操作を行えます。

オペレータとユーザーの選択

オペレータとユーザーの削除


オペレータとユーザーの選択

1	アクセスページに選択したいオペレータまたはユーザーが表示されていない場合は、[利用できるグループ/ユーザー]の一覧の[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

2	オペレータまたはユーザーとして追加したいユーザーまたはグループをクリックします。

3	オペレータとして追加したい場合は、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして追加したい場合は、[ユーザー>>]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


オペレータ/ユーザーの削除

1	アクセスページに削除したいオペレータまたはユーザーが表示されていない場合は、[選択されたオペレータ/ユーザー]の一覧の[オペレータ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

2	削除したいオペレータまたはユーザーをクリックします。

3	オペレータとして削除するには、[<<オペレータ]をクリックし、ユーザーとして削除するには、[<<ユーザー]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


オペレータ/ユーザーの選択

1	メインウィンドウ上部のメニューバーの[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	オペレータまたはユーザーを選択したい印刷キュー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[アクセス]タブをクリックします。

7	選択したいオペレータまたはユーザーが表示されない場合は、[利用できるグループ/ユーザー]の一覧から[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

8	選択したいユーザーまたはグループをクリックします。

9	オペレータとして追加したい場合は、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして追加したい場合は、[ユーザー>>]をクリックします。

10	[OK]をクリックします。


オペレータ/ユーザーの削除

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックして利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	オペレータまたはユーザーを削除したい印刷キュー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	[アクセス]タブをクリックします。

7	削除したいオペレータまたはユーザーが表示されない場合は、[選択されたオペレータ/ユーザー]の一覧で[オペレータ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

8	削除したいユーザーまたはオペレータをクリックします。

9	オペレータとして削除するには、[<<オペレータ]をクリックし、ユーザーとして削除するには、[<<ユーザー]をクリックします。

10	[OK]をクリックします。


印刷キューの削除

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	印刷キューが表示されない場合は、削除したい印刷キューのサーバーをダブルクリックして利用できる印刷キューの一覧を表示します。

4	削除したい印刷キューの名前をクリックします。

5	[削除]をクリックします。

6	[閉じる]をクリックします。

注

現在印刷ジョブを有する印刷キューを削除すると、それらの印刷ジョブは失われることがあり、ユーザーが印刷ジョブをもう一度送ることが必要になります。

デバイスに関連付けられている唯一の印刷キューを削除すると、別の印刷キューに関連付けるようにそのデバイスを再設定することが必要になります。


印刷キューの作成

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[ジョブ/印刷キュー]をクリックします。

3	[作成]をクリックします。[印刷キューの作成]ウィンドウが表示されます。.

4	[ファイルサーバー]ボックスの下向き矢印をクリックしてから、使用したいファイルサーバーを選択します。

5	[印刷キュー名]ボックスをクリックするか、現行の名前をハイライトしてから、印刷キューの正式な名前を入力します。

6	[OK]をクリックします。

7	印刷キューが表示されない場合は、サーバー名をダブルクリックします。

一覧に新しい印刷キューが表示されます。

8	[閉じる]をクリックします。


プリンタサーバーの詳細ウィンドウ

このウィンドウから以下の操作を行えます。

プリンタサーバーの作成

プリンタサーバーの削除

オペレータ/ユーザーの選択

オペレータ/ユーザーの削除

このウィンドウをアクセスするには、利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[プリンタサーバー]をクリックします。


プリンタサーバーの詳細

利用できるプリンタサーバーの一覧が表示され、以下の操作が行えます。

プリンタサーバーの作成

プリンタサーバーの削除

オペレータ/ユーザーの選択

オペレータ/ユーザーの削除

このウィンドウをアクセスするには、利用できるデバイスの一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[プリンタサーバー]をクリックします。


プリンタサーバーの作成

1	[プリンタサーバーの作成]ウィンドウから、[ファイルサーバー]ボックスの下向き矢印をクリックし、ファイルサーバーを選択します。

2	[プリンタサーバー名]ボックスをクリックするか、現行の名前をハイライトし、プリンタサーバーの名前を入力します。

3	[OK]をクリックします。


プリンタサーバーアクセスプロパティページ

プリンタサーバーへのアクセス権を持つオペレータおよびユーザーの一覧を表示します。このページから以下の操作を行えます。

オペレータ/ユーザーの選択

オペレータ/ユーザーの削除


プリンタサーバー詳細プロパティページ

選択されたサーバーのデバイス番号、関連付けられている印刷キュー、さらにデバイス障害時にはどのユーザーに通知するかなどを含む詳細を表示します。


オペレータ/ユーザーの選択

1	選択したいグループまたはユーザーがアクセスページに表示されない場合は、[利用できるグループ/ユーザー]の一覧で[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

2	オペレータまたはユーザーとして追加したいユーザーまたはグループをクリックします。

3	オペレータとして追加するには、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして追加する場合は、[ユーザー>>]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


オペレータ/ユーザーの削除

1	削除したいグループまたはユーザーがアクセスページに表示されない場合は、[選択されたオペレータ/ユーザー]の一覧で[オペレータ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

2	削除したいオペレータまたはユーザーをクリックします。

3	オペレータとして削除するには、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして削除するには、[ユーザー>>]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


プリンタサーバーの作成

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[プリンタサーバー]をクリックします。

3	[作成]をクリックします。[プリンタサーバーの作成]ウィンドウが表示されます。

4	[ファイルサーバー]ボックス内の下向き矢印をクリックしてから、使用したいファイルサーバーを選択します。

5	[プリンタサーバー]ボックスをクリックするか、現行の名前をハイライトしてから、プリンタサーバーの名前を入力します。

6	[OK]をクリックします。

7	もう一度[OK]をクリックすると、HP JetAdminメインウィンドウに戻ります。


プリンタサーバーの削除

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[プリンタサーバー]をクリックします。

3	プリンタサーバーが表示されない場合は、ファイルサーバー名をダブルクリックします。

4	削除したいプリンタサーバーの名前をクリックします。

5	[削除]をクリックします。

6	[OK]をクリックします。


オペレータ/ユーザーの選択

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[プリンタサーバー]をクリックします。

3	プリンタサーバーが表示されない場合は、ファイルサーバー名をダブルクリックします。

4	使用したいプリンタサーバー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	個別のグループまたはユーザーが表示されない場合は、[利用できるグループ/ユーザー]の一覧で[グループ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

7	選択したいユーザーまたはグループをクリックします。

8	オペレータとして追加するには、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして追加する場合は、[ユーザー>>]をクリックします。

9	[OK]をクリックすると、アクセスプロパティページが終了します。

10	もう一度[OK]をクリックすると、HP JetAdminメインウィンドウに戻ります。


オペレータ/ユーザーの削除

1	メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックします。

2	[プリンタサーバー]をクリックします。

3	プリンタサーバーが表示されない場合は、ファイルサーバー名をダブルクリックします。

4	使用したいプリンタサーバー名をクリックします。

5	[プロパティ]をクリックします。

6	個別のオペレータまたはユーザーが表示されない場合は、[選択されたオペレータ/ユーザー]の一覧で[オペレータ]または[ユーザー]をダブルクリックします。

7	削除したいユーザーまたはオペレータをクリックします。

8	オペレータとして削除する場合は、[オペレータ>>]をクリックし、ユーザーとして削除する場合は、[ユーザー>>]をクリックします。

9	[OK]をクリックすると、アクセスプロパティページが終了します。

10	もう一度[OK]をクリックすると、HP JetAdminメインウィンドウに戻ります。


デバイスの一覧の並べ替え

1	 メインウィンドウ上部の[表示]をクリックします。

2	 [並べ替え]をクリックします。

3	 [並べる順番]ボックスの下向き矢印をクリックしてから、デバイスの一覧の並べ替え方を選択します。

名前、説明、フロントパネル、またはステータスによる並べ替えの場合はそのアルファベット順に一覧表示します。

アドレス、アセット番号、またはシリアル番号による並べ替えの場合は、その数字順に一覧表示します。

モデル、HP JetDirect プリンタサーバー、またはネットワーク番号による並べ替えの場合は、その英数字順に一覧表示します。

重大度による並べ替えの場合は、それらの現在のステータスの重大度順にデバイスを一覧表示します。

4	 [OK]をクリックします。

ヒント

列の見出し順に一覧を並べ替えるには、その見出しをクリックすることもできます。


デバイスの一覧のフィルタ

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックします。

2	[フィルタ]をクリックしてから、[追加]をクリックします。

3	フィルタのオプション名を変更するには、[フィルタタイトル]ボックスを選択してから、新しい名前を入力します。

4	共通のデバイス名でフィルタするには、[デバイス名イコール]をチェックして、その名前の共通パラメータを入力します。

任意の文字の組み合わせを表わすには、アスタリスク (*) を使用します(LAB* は、最初の 3 文字が LAB であるデバイス名すべてを表わすことになります)。

5	デバイスの一覧でフィルタするには、[含めるプリンタ]をチェックしてから、表示されるデバイスの一覧を変更するために[変更]をクリックします。[デバイスの一覧の変更]ウィンドウが表示されます。

6	詳細設定でフィルタするには、使用するフィルタ(アドレス、アセット番号、カラー機能、接続タイプなど)をクリックし、[フィルタを有効化]をチェックしてから、パラメータを選択するか、フィルタとして使用したい情報を入力します。

7	[OK]をクリックします。

メインウィンドウの左列に新しいフィルタオプションが表示されます。

ヒント

複数の詳細設定を使用できますが、ネットワークのトラヒックが増すことがあります。

任意の文字の組み合わせを表わすには、アスタリスク (*) を使用します(LAB* は、最初の 3 文字が LAB であるデバイス名すべてを表わすことになります)。


デバイスの一覧の更新

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックします。

2	 [更新]をクリックすると、現在のフィルタおよび並べ替えの設定を基にデバイスの一覧が更新されます。

ヒント

キーボードからデバイスの一覧を更新するには、F5キーを押します。


ツールバーの表示

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックします。

2	ツールバーを表示するには、[ツールバー]にチェックし、ツールバーを画面から消すには、[ツールバー]のチェックを解除します。


ステータスバーの表示

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックします。

2	ステータスバーを表示するには、[ステータスバー]にチェックし、ステータスバーを画面から消すには、[ステータスバー]のチェックを解除します。


デバイスフィルタ

フィルタ機能を使用すると、選択基準を指定することによってデバイスの一覧を短縮できます。たとえば、名前が"MARKETING*"で始まるデバイスのみを表示するようなことが可能になります。

このウィンドウでは、現在選択されているフィルタのフィルタ機能情報が一覧表示され、新しいまたは既存のフィルタの設定ができます。

詳細設定フィルタ機能では、以下に示すような選択基準によりデバイスの一覧をフィルタできます。

アドレス

アセット番号

カラー

接続タイプ

説明

フロントパネル

インストールされた RAM

HP JetDirect

モデル

毎分ページ数

パーソナリティ

省電力

ステータス

ホッチキス

TCP/IP アドレス


デバイスの一覧ウィンドウの変更

現在選択されているデバイスフィルタ機能の一覧を表示します。このウィンドウから、以下の操作を行えます。

フィルタ機能一覧へのデバイス追加

フィルタ機能一覧からのデバイス削除

注

このウィンドウをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[表示]をクリックしてから、[フィルタ]をクリックします。[デバイスフィルタ]ウィンドウが表示されたら、デバイス名の下にある[含めるプリンタ]を選択し、[変更]をクリックします。


フィルタ機能一覧へのデバイスの追加

1	[デバイスの一覧の変更]ウィンドウで、[利用できるデバイス]の一覧から追加したいデバイスの名前を選択します。

2	[追加>>]をクリックします。[選択されたデバイス]の一覧にこのデバイスが表示されます。

3	[OK]をクリックします。


フィルタ機能一覧からのデバイスの削除

1	[デバイスの一覧の変更]ウィンドウで、[選択されたデバイス]の一覧から削除したいデバイスの名前を選択します。

2	[<<削除]をクリックします。[選択されたデバイス]一覧にこのデバイスが表示されなくなります。

3	[OK]をクリックします。


一般設定ウィンドウ

このウィンドウから、以下の操作を行えます。

更新頻度の設定

デバイス表示オプションの設定

注

このウィンドウをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックしてください。


詳細ビュー/タスクバー更新頻度の設定

1	メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックします。

[設定]ウィンドウが表示されます。

2	[自動的に更新する]ボックスにチェックして、自動更新機能を起動します。

3	スライダにマウスのカーソルを合わせ、マウスボタンを押し下げたままスライダを右に動かして更新の時間間隔を増やすか、左に動かして時間間隔を減らします。

4	マウスボタンを離します。現在の時間設定がボックスの下部に表示されます。

5	[OK]をクリックします。


デバイス表示オプションの設定

1	 メインウィンドウ上部の[表示]をクリックしてから、使用したい表示オプションを選択します。

デバイスの一覧でデバイスを大きいアイコンとデバイス名の先頭 8 文字を使用して表示するには、[大きいアイコン]をクリックします。

デバイスの一覧でデバイスを小さいアイコンおよびデバイスの名前全体を使用して表示するには、[小さいアイコン]をクリックします。

デバイス名のアルファベット順にデバイスを左から右へ一覧表示するには、[一覧]をクリックします。

デバイスを現在選択されている列の見出しとそれに対応する情報と共に表示するには、[詳細]をクリックします([表示]、[列])。

2	 メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックします。

[設定]ウィンドウが表示されます。

3	 [大きいアイコン]または[小さいアイコン]を選択したときデバイス特有のアイコンを表示するには、[デバイスモデルアイコンを使用]ボックスにチェックします。

4	 [OK]をクリックします。

ヒント

デバイス特有のアイコンを表示すると、フィルタ内に30デバイスより多くある場合には、フィルタ速度が遅くなります。


タスクバーへのデバイスアイコンの追加

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。

[注意]ウィンドウが表示されます。

2	[タスクバー]タブをクリックします。

3	[デバイスアイコンをタスクバーに追加]ボックスにチェックします。

4	 [利用できるデバイス]の一覧からタスクバーに追加したいデバイスの名前をクリックします。

5	[追加>>]をクリックします。[選択されたデバイス]の一覧にこのデバイスが表示されます。

6	[OK]をクリックします。タスクバーにデバイスアイコンが表示されます。

関連項目

タスクバー上のデバイスアイコン

デバイスの概要


タスクバー上のデバイスアイコン

最高 8 つまでのデバイスアイコンをタスクバーに追加できます。これらのアイコンは、ステータスにより、緑、黄、または赤で表示されます。

赤: 正常動作を継続するには、デバイスに対するユーザーの介入が必要な重大エラー状態が存在することを示します。

黄: デバイスに軽度なエラー状態が存在します。即時対応する必要はありません。

緑: デバイスの準備が完了している状態です。

ヒント

アイコンをクリックして、詳しいデバイスのステータスを見ることができます。


タスクバーからのデバイスアイコンの削除

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから[注意]をクリックします。

[注意]ウィンドウが表示されます。

2	[タスクバー]タブをクリックします。

3	[選択されたデバイス]の一覧でタスクバーから削除したいデバイスの名前をクリックします。

4	[<<削除]をクリックします。このデバイスは[選択されたデバイス]の一覧に表示されなくなります。

5	[OK]をクリックします。

ヒント

タスクバーからすべてのデバイスアイコンを削除するには、[デバイスアイコンをタスクバーに追加]チェックボックスを選択解除します。

関連項目

タスクバー上のデバイスアイコン


デバイスイベントへのサウンドの関連付け

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。

注意プロパティページが表示されます。

2	[デバイス]タブをクリックします。

3	そのデバイスからの通知の送信を必要とするデバイスの名前を[利用できるデバイス]の一覧でクリックしてから、[追加>>]をクリックします。

4	デバイスを削除するには、そのデバイスからの通知の送信を必要としないデバイスの名前を[選択されたデバイス]の一覧でクリックしてから、[<<削除]をクリックします。

5	[サウンド]タブをクリックします。

6	サウンドイベントに関連付けたいデバイスイベントをクリックします。

すべてのイベントを使用できるようにするには[すべて使う]をクリックし、現在選択されているイベントをすべて使用できなくするには[すべてを使用不可にする]をクリックします。

7	[ファイル]ボックスにサウンドファイル名を入力するか、[参照]をクリックしてから、ファイルの一覧から希望するファイルを選択します。

8	[再生]をクリックして、選択したサウンドイベントを確認します。

9	[サウンド設定を使う]ボックスにチェックして、サウンドイベントを起動します。

10	[OK]をクリックします。


デバイスイベントのポップアップメッセージとの関連付け

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。

注意プロパティページが表示されます。

2	[デバイス]タブをクリックします。

3	そのデバイスからの通知の送信を必要とするデバイス名を[利用できるデバイス]の一覧でクリックしてから、[追加>>]をクリックします。

4	デバイスを削除するには、そのデバイスからの通知の送信を必要としないデバイスの名前を[選択されたデバイス]の一覧でクリックしてから、[<<削除]をクリックします。

5	[ポップアップ]タブをクリックします。

6	ポップアップと関連付けたいデバイスイベントをクリックします。

すべてのイベントを使用できるようにするには[すべて使う]をクリックし、現在選択されているイベントをすべて使用できなくするには[すべてを使用不可にする]をクリックします。

7	[ポップアップイベントを使う]ボックスにチェックして、ポップアップイベントを起動します。

8	[OK]をクリックします。


現行のネットワークデバイスの一覧の作成

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックします。

2	[レポート作成]をクリックします。

3	[印刷プレビュー]をクリックして、ページを表示します。

4	 [プリンタの設定]をクリックして、デバイスを選択し、印刷オプションを設定します。

5	 [印刷]をクリックして、ページを印刷します。

6	現在のファイルを別のファイルに保存するには、[名前を付けて保存]をクリックし、新しいファイルを選択してから、[上書き保存]をクリックします。


HP JetDirect ファームウェアのアップグレード

1	Hewlett-Packard から、ファームウェアのアップグレード、新しいコード、およびダウンロードプログラムの入っているディスクを入手してください。

2	デバイスの一覧をフィルタして一部の HP JetDirect プリンタサーバーだけアップグレードすることもできます。

たとえば、マーケティング部の HP JetDirect プリンタサーバーのみをアップグレードしたければ、デバイスの一覧をネットワーク番号によってフィルタできます。

3	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックします。

4	[HP JetDirect ファームウェアのアップグレード]をクリックします。

これを選択することにより、ファームウェアの新しいバージョンが HP JetDirect プリンタサーバーのフラッシュメモリ(不揮発性メモリ)にダウンロードされ、プリンタサーバーがアップグレードされることになります。

5	ブラウザウィンドウで、アップグレードディスクからダウンロードプログラムを選択します。

6	[OK]をクリックするとダウンロードが開始されます。その後の操作はヘルプファイルの指示に従います。


注意一般プロパティページ

このページから、HP JetAdmin ソフトウェアにおいてデバイスの注意状況の確認を行なう頻度を設定できます。

注意の更新頻度の設定:

1	[自動的に更新する]にチェックします。

2	スライダ上にマウスのカーソルを合わせ、マウスボタンを押し下げたまま、時間間隔を減らすには左方向に、時間間隔を増やすには右方向にスライダを動かします。

3	マウスボタンを離します。現在の時間間隔設定がボックスの下部に表示されます。

4	[OK]をクリックします。

注

注意一般プロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されるときに一般ページが選択されていなければ、[一般]タブをクリックします。


注意デバイスプロパティページ

HP JetAdmin ソフトウェアが通知を受信するデバイスの一覧が表示され、以下の操作が行えます。

通知の送信先であるデバイスの選択

通知一覧からのデバイスの削除

注

注意デバイスプロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されたら、[デバイス]タブをクリックします。


注意ログプロパティページ

イベントが記録されている現在のデバイスイベントの一覧を表示します。これらのイベントは、後に使用できるようにファイルに保存されます。このページから、イベントを記録するようにしたり記録しないようにすることができます。

イベントを記録する/しない

1	イベントを記録したい/記録したくないデバイスイベントをクリックします。

2	イベントを記録したければ[イベントを記録する]ボックスにチェックし、記録したくなければ[イベントを記録する]ボックスのチェックを解除します。

3	[ファイル]ボックスに、デバイスイベントを記録したい.TXTファイル名を、正しいパスを含めて入力します。

ファイルの一覧からファイルを選択するには、[参照]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。

注

注意ログプロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されたら、[ログ]タブをクリックします。


デバイスイベントのログ

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。

注意プロパティページが表示されます。

2	[デバイス]タブをクリックします。

3	そのデバイスからの通知の送信を必要とするデバイス名を[利用できるデバイス]の一覧でクリックしてから、[追加>>]をクリックします。

4	デバイスを削除するには、通知の送信を必要としないデバイスの名前を[選択されたデバイス]の一覧でクリックしてから、[<<削除]をクリックします。

5	[ログ]タブをクリックします。

6	記録したいデバイスイベントをクリックします。すべてのイベントを記録するには、[すべて使う]をクリックし、現在選択されているイベントを記録できなくするには、[すべて使用不可にする]をクリックします。

7	[ファイル]ボックスにデバイスイベントを記録したいファイルの名前を、正しいパスも含めて入力します。

ファイルの一覧から使用するファイルを選択するには、[参照]をクリックします。

8	イベントのログを起動するには[イベントを記録する]ボックスにチェックします。

9	[OK]をクリックします。


注意タスクバープロパティページ

このページから、以下の操作を行えます。

タスクバーへのデバイスアイコンの追加

タスクバーからのデバイスアイコンの削除

注

注意タスクバープロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されたら、[タスクバー]タブをクリックします。


通知を送信するデバイスの選択

1	注意デバイスページから、通知を送信するデバイスの名前を[利用できるデバイス]の一覧でクリックします。

2	[追加>>]をクリックします。

3	[OK]をクリックします。


通知の一覧からのデバイスの削除

1	注意デバイスページで、通知を必要としなくなったデバイス名を[選択されたデバイス]の一覧でクリックします。

2	[<<削除]をクリックします。

3	[OK]をクリックします。


注意ポップアッププロパティページ

ポップアップイベントが使われている現行のデバイスイベントの一覧を表示します。ポップアップイベントが使われている場合、選択されたイベントが発生するとメッセージが画面に表示されます。このページからポップアップイベントを使うか使わないかを指定できます。

ポップアップイベントを使うか使わないかを指定

1	ポップアップイベントを使うか使わないかを指定したいデバイスイベントをクリックします。

2	ポップアップイベントを使う場合は、[ポップアップイベントを使う]ボックスにチェックし、ポップアップイベントを使わない場合は、チェックボックスを解除します。

3	[OK]をクリックします。

注

注意ポップアッププロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されたら、[ポップアップ]タブをクリックします。


注意サウンドプロパティページ

サウンドイベントが関連付けされている現行のデバイスイベントの一覧を表示します。このページから、たとえば、デバイスがオフラインになる、カバーが開いているなどのデバイスイベントにサウンドを関連付ける ことができます。

注

注意サウンドプロパティページをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックしてから、[注意]をクリックします。[注意]ウィンドウが表示されたら、[サウンド]タブをクリックします。


HP JetAdmin ログの表示

1	メインウィンドウ上部の[ツール]をクリックします。

2	[JetAdmin ログの表示]をクリックします。有効デバイスイベントが発生した日付および時間、イベントの原因となったデバイス、およびステータスが表示されます。

3	ログをクリアするには、[ログファイルのクリア]をクリックします。

4	ログファイルを終了するには、[OK]をクリックします。


JetAdmin ログウィンドウの表示

有効デバイスイベントが発生した日付および時間、イベントの原因となったデバイス、およびステータスを表示します。


列の設定ページ

メインウィンドウに一覧表示されているデバイスの、利用できる見出しと選択された見出しを詳細ビューに一覧表示します。このページから、以下の操作を行えます。

デバイスの一覧への見出しの追加

デバイスの一覧からの見出しの削除


デバイスの一覧への見出しの追加

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックしてから、[列]をクリックします。

2	[利用できる見出し]の一覧でデバイスの一覧に追加したい見出しを選択します。

3	[追加>>]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


デバイスの一覧からの見出しの削除

1	メインウィンドウ上部の[表示]をクリックしてから、[列]をクリックします。

2	[選択された見出し]の一覧でデバイスの一覧から削除したい見出しを選択します。

3	[<<削除]をクリックします。

4	[OK]をクリックします。


NDS ステータスコード

このステータスコードは、最後に行なったNDS (NetWare ディレクトリサービス)が成功したことを示すためにファイルサーバーが返します。


最大ファイルサーバー数を越えました

HP JetDirectプリンタサーバーが処理できる範囲外の印刷キューが割り当てられていることを示します。HP JetAdiminまたはNWADMIN内で印刷キューサーバーモードの一覧から１つまたはそれ以上の印刷キューを削除してください。


ログインできません

NetWareディレクトリツリーにログインできません。正しいコンテキストで、ディレクトリ内にプリンタサーバーオプジェクトが定義されていることを確認してください。


認証できません

NetWareディレクトリツリーにログインできません。正しいコンテキストで、ディレクトリ内にプリンタサーバーオプジェクトが定義されていることを確認してください。


パスワードを変更できません

HP JetDirectプリンタサーバーが必要とする値にプリンタサーバーのパスワードを変更できません。


サーバーパブリックキーを読み取れません

現在進行中のNetWareディレクトリツリーに問題があります。


プリンタサーバーパブリックキーを読み取れません

現在進行中のNetWareディレクトリログに問題があります。


サーバー名が見つかりません

ネットワーク上にファイルサーバーを見つけることができません。現在サーバーが実行されていないか、通信障害が存在する可能性があります。


サーバーアドレスが見つかりません

ネットワーク上にファイルサーバーが見つかりません。現在サーバーが実行されていないか、通信障害が存在する可能性があります。


プリンタサーバー名が見つかりません

指定されたNDSコンテキストにプリンタサーバーオブジェクトが見つかりません。


デバイスサーバーデバイスの一覧を読み取れません

プリンタサーバーオブジェクトに割り当てられているデバイスオブジェクトの一覧が見つかりません。


デバイスオブジェクト通知の一覧を読み取れません

デバイスオブジェクトに割当てられた通知オブジェクトの一覧が見つかりません。


デバイスオブジェクト印刷キューの一覧を読み取れません

デバイスオブジェクトに割当てられている印刷キューが見つかりません。


デバイスオブジェクトが見つかりません

NDSディレクトリ内にデバイスオブジェクトが見つかりません。


サーバーバージョンが無効です

NetWareファイルサーバーの現在のバージョンはサポートされていません。


デバイスオブジェクトの割当てがありません

この HP JetDirectプリンタサーバーに設定されているプリンタサーバーオブジェクトに、デバイスオブジェクトは割当てられていません。


デバイスオブジェクトの割当て数が多すぎます

プリンタサーバーオブジェクトに対するデバイスオブジェクトの割当て数が多すぎます。NWADMINユーティリティを使用してプリンタサーバーに割当てるデバイスオブジェクト数を減らしてください。


印刷キューオブジェクトの割当てがありません

NDSディレクトリ内にあるデバイスオブジェクトに印刷キューが割り当てられていません。


印刷キューオブジェクトの割当て数が多すぎます

デバイスへ割り当てられている印刷キューオブジェクトの数が多すぎます。HP JetAdmin またはNWADMINユーティリティを使用して割り当てられている印刷キューの数を減らしてください。


NDS ツリーが見つかりません

NDSツリーが見つかりません。このメッセージは、ファイルサーバーが実行されていないか、ネットワークに通信系の障害があるために発生することがあります。


接続状態を変更できません

HP JetDirectプリンタサーバーが、NDS 接続状態を変更できません。


HP JetDirect EXが印刷キューを処理できません

Novell NetWareのバージョンによっては、HP JetDirect EXプリンタサーバーのマルチポート機能に対応していないものがあります。HP JetDirect EXプリンタサーバーを設定して、指定のファイルサーバーに対して 1 ポートのみ設定するようにしてください。


Hewlett-Packard サポート情報

HP JetAdminソフトウェアに関するユーザーフォーラムをCompuserveでご利用いただけます。

フォーラム: HP Peripherals

セクション: #12, Networked Devices

Hewlett-Packard では、米国におけるカスタマーサポートをCustomer Support Center 電話 (208) 323-2551で提供しています。


プログラム情報、バージョン情報、および版権情報を表示します。


ネットワーク上で設定可能な未設定デバイスの一覧を表示します。


現在表示されているページまたはウィンドウから実行できるタスクの簡単な説明を表示します。


デバイスに接続されているHP JetDirectプリンタサーバーのネットワークアドレスを選択してから、このキーをクリックして設定を継続してください。


このボタンをクリックすると、現在表示されているページまたはウィンドウが終了します。


このボタンをクリックすると、現在表示されているページまたはウィンドウのタスクまたは機能に関するオンライン文書が表示されます。


[キャンセル]をクリックすると、最後に[OK]をクリックして変更を保存した後の変更がすべて取り消されます。


[OK]をクリックすると、最後に変更を保存した後に加えられた変更が設定されます。


このセクションは、選択されたデバイスの現在のステータスを説明します。


デバイスの現在の状態を表わす次の3つの状態のうちの1つを表示します：赤 - 重大エラー、黄 - 軽度のエラー、緑 - 準備完了


オンライン、オフライン、用紙切れなどのデバイスの状態を表示します。


デバイスのコントロールパネルに現在表示されているデバイスメッセージを表示します。


オフライン、用紙切れ、紙づまりなどのデバイスの現在のステータスを表示します。


PCLファイルをデバイスに送ることによりデバイスの接続をテストします。


[終了]をクリックすると、HP JetAdmin ソフトウェアが終了します。


このデバイスに対して利用できるグループおよびユーザーの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、新しいユーザーまたはグループを作成できます。


このボタンをクリックすると、選択されたユーザーまたはグループを削除できます。


グループまたはユーザーを選択した後このボタンをクリックすると、このグループのメンバーを追加、削除、または表示できます。


グループまたはユーザーの作成する項目の種類の一覧を表示します。


作成したいグループまたはユーザーに対するファイルサーバーの一覧を表示します。別のファイルサーバーを選択するには、下向き矢印をクリックしてください。


このボックスをクリックして、作成したいグループまたはユーザーのフルネームを入力してください。


選択されたユーザーのフルネームの一覧を表示します。


メンバーの一覧に追加できるユーザーまたはグループの一覧を表示します。


グループのメンバーの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、選択したユーザーまたはグループをメンバーの一覧に追加できます。


このボタンをクリックすると、選択したユーザーまたはグループを削除できます。


利用できる印刷キューが表示され、印刷キューの作成および削除が可能になり、関連プロパティページがアクセスできます。


このボタンをクリックすると、選択された印刷キューの関連プロパティページが表示されます。


現在選択されている印刷キューに対するオペレータまたはユーザーとして選択できるグループおよびユーザーの一覧を表示します。


印刷キューに対して現在選択されているオペレータおよびユーザーの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、選択したグループまたはユーザーをオペレータとして[選択したオペレータ/ユーザー]の一覧に追加できます。


このボタンをクリックすると、[選択したオペレータ/ユーザー]の一覧から選択したオペレータを削除できます。


このボタンをクリックすると、選択したグループまたはユーザーをユーザーとして[選択したオペレータ/ユーザー]の一覧に追加できます。


このボタンをクリックすると、[選択したオペレータ/ユーザー]の一覧から選択したユーザーを削除できます。


選択された印刷キューに対する接続サーバーおよび現在のジョブ数を表示します。


現在選択されている印刷キューに対して接続されているサーバーを表示します。他のサーバーを表示するには、下向き矢印をクリックしてください。


現在選択されている印刷キューに存在する印刷ジョブの数を表示します。


現在選択されている印刷キューに対して利用できる印刷キュー保持オプションを表示します。


このボックスにチェックすると、ユーザーがこの印刷キューに印刷ジョブを追加できなくなります。


このボックスにチェックすると、この印刷キューに新しいサーバーが接続されなくなります。


このボックスにチェックすると、サーバーはこの印刷キューの印刷ジョブを処理しません。


説明、所有者、印刷キュー内の位置、および現在のステータス情報を含めて印刷キュー内の現在の印刷ジョブを表示します。


印刷キュー内の各印刷ジョブの説明を表示します。


印刷キュー内の各印刷ジョブの所有者を表示します。


印刷キュー内の各印刷ジョブの相対位置を表示します。


印刷キュー内の印刷ジョブの現在のステータスを表示します。このステータスは定期的に更新されます。通常、印刷過程は、次のように実施されます。 1) 追加中 - 現在印刷キューにジョブが入れられています。 2) 準備完了 - ジョブが印刷待ち状態にあります。 3) 印刷中 - ジョブが印刷されています。保持は、ユーザーまたはオペレータがジョブを保持するように指示したことを示し、そのジョブは印刷されません。


このボックスにチェックすると、選択した印刷ジョブがオペレータ保持になります。


このボックスにチェックすると、選択した印刷ジョブがユーザー保持になります。


このボタンをクリックすると、選択した印刷ジョブがジョブの一覧から削除されます。


ジョブ番号、入力時刻、バイト単位のサイズ、および要求コピー数など、選択された印刷ジョブについての詳細を表示します。


選択された印刷ジョブのジョブ番号を表示します。


印刷ジョブが印刷キューに入った時刻を表示します。


印刷ジョブのサイズをバイト数で表示します。


選択された印刷ジョブの印刷部数を表示します。


利用できるプリンタサーバーの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、新しいプリンタサーバーが作成できます。


このボタンをクリックすると、一覧から選択したプリンタサーバーを削除できます。


このボタンをクリックすると、選択したプリンタサーバーのユーザーまたはグループを追加または削除できます。


ファイルサーバー名と作成したい新しいプリンタサーバーの名前を表示します。


作成したいプリンタサーバーのファイルサーバーを表示します。別のファイルサーバーを選択するには、下向き矢印をクリックしてください。


このボックスをクリックするかハイライトし、作成したい新しいプリンタサーバーの名前を入力してください。


現在選択されているプリンタサーバーに対して利用できるグループまたはユーザーの一覧を表示します。


プリンタサーバーに対して現在選択されているオペレータ/ユーザーの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、選択したグループまたはユーザーをオペレータとして追加できます。


このボタンをクリックすると、[選択したオぺレータ/ユーザー]の一覧から選択したオペレータを削除できます。


このボタンをクリックすると、選択したグループまたはユーザーをユーザーとして追加できます。


このボタンをクリックすると、[選択したオペレータ/ユーザー]の一覧から選択したユーザーを削除できます。


デバイス番号、印刷キュー、およびファイルサーバーを含む、選択されたサーバーの詳細情報を表示します。


名前、メインウィンドウで非表示かなど、選択されたフィルタの一般情報を表示します。


選択されたフィルタのタイトルを表示します。


このボックスにチェックすると、メインウィンドウの[フィルタ]タブが非表示になります。


フィルタ一覧内のデバイス名を表示します。


デバイス名パラメータをこのボックスに入力してください。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


このオプションがチェックされているときに含むデバイスの一覧が表示されます。


このボタンをクリックすると、デバイスの一覧にデバイスを追加または削除できます。


利用できるフィルタ機能の詳細設定の一覧を表示します。


現在アクティブな詳細設定フィルタの一覧を表示します。


カラーデバイスを検索するには、[はい]をクリックし、カラーデバイスを検索しない場合は、[いいえ]をクリックしてください。


デバイスの説明中の特定の単語を使用してデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


類似するアセット番号を持つデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


同一の接続タイプのデバイスを検索します。


コントロールパネル上に共通なメッセージ (準備完了など) が表示されているデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


最少RAMがインストールされているデバイスを検索します。


HP JetDirect プリンタサーバーのアドレス内に共通文字を持つデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


共通タイプの HP JetDirect プリンタサーバーを使用するデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


共通ネットワーク上のデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


特定の速度 (毎分ページ数) で印刷するデバイスを検索します。


特定のパーソナリティ (PCL, PostScript) を使用するデバイスを検索します。


省電力モードをサポートするデバイスを検索する場合は[はい]をクリックし、このモードを使用するデバイスを検索しない場合は[いいえ]をクリックしてください。


同一のデバイスモデル (4Si, 4V) のデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


同一のステータスにあるデバイス (重大エラー - 赤 のデバイスすべて) を検索します。


このボックスにチェックすると、選択したフィルタ機能が使用できます。


フィルタ機能オプション用に利用できるデバイスの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、このフィルタに含まれている[選択されたデバイス]の一覧に選択したデバイスを追加できます。


このボタンをクリックすると、[選択されたデバイス]の一覧から選択したデバイスを削除できます。


このフィルタに含まれているデバイスの中で現在選択されているものの一覧を表示します。


デバイスの一覧をデバイス名、アドレス、アセット番号、説明、デバイスコントロールパネルメッセージ、HP JetDirect プリンタサーバー、その他のパラメータで並べ替えできます。


現在の更新頻度を表示し、自動的に更新されているかどうかを示します。


このボックスにチェックすると、詳細ビューおよびタスクバーが自動的に更新されます。


更新時間間隔を調整するには、スライダ上にマウスのカーソルを合わせ、マウスボタンを押し下げたままスライダを動かしてください。マウスボタンを離すと、現在の設定がボックスの下部に表示されます。


デバイスの表示に利用できるオプションの一覧を表示します。


このボックスにチェックすると、デバイスの一覧内のデバイスがデバイスアイコンで表示されます。


このボックスにチェックすると、デバイスアイコンの現在のデバイスステータスが表示されます。


タスクバーにデバイスアイコンを追加するために現在の設定を表示します。


利用できるデバイスのうち、タスクバーにアイコンを表示できるものの一覧を表示します。


タスクバーに現在アイコンが表示されているデバイスの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、タスクバーに表示されているデバイスの一覧に選択したデバイスを追加できます。


このボタンをクリックすると、タスクバーに表示されているデバイスの一覧から選択したデバイスを削除できます。


現在の更新頻度を表示し、自動的に更新されるかどうかを示します。


自動的に更新する場合はこのボックスにチェックし、自動的に更新しない場合はこのボックスのチェックを消してください。


スライダにマウスのカーソルを合わせ、マウスボタンを押し下げたままスライダを動かして更新時間間隔を調整してください。マウスボタンを離すと、現在の設定がボックス下部に表示されます。


HP JetAdmin ソフトウェアでデバイスの注意状態が確認される頻度を示します。


現在利用できるデバイスでHP JetAdmin が選択されたデバイスイベントの通知を受けることができるものの一覧が表示されます。


選択されたデバイスイベントについて HP JetAdmin が現在通知を受けているデバイスの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、HP JetAdmin が有効デバイスイベントの通知を受けるデバイスの一覧に選択したデバイスを追加できます。


このボタンをクリックすると、HP JetAdmin が選択されたデバイスイベントの通知を受ける[選択されたデバイス]の一覧からデバイスを削除できます。


ポップアップイベントを使うまたは使わないように指定できるデバイスイベントの一覧を表示します。


ファイルへ記録するまたは記録しないように指定できるデバイスイベントの一覧を表示します。


選択されたデバイスイベントの現在の設定を表示します。


選択されたデバイスイベントに対してポップアップイベントを使う場合はこのボックスにチェックし、使わない場合はこのボックスのチェックを消してください。


選択されたデバイスイベントを記録したければこのボックスにチェックし、記録したくなければこのボックスのチェックを消してください。


サウンドイベントを関連付けできるデバイスイベントの一覧を表示します。


選択されたデバイスイベントの現在の設定を表示します。


現在選択されているイベントの .WAV サウンドファイルの一覧が表示されるか、選択されたイベントに対して .WAV ファイル名を入力できるようになります。


現在選択されているイベントが記録されている .TXT ファイルが表示されるか、選択されたイベントの.TXT ファイル名が入力できるようになります。


現在選択されているデバイスイベントに対してサウンドイベントを使用する場合はこのボックスにチェックし、使用しない場合はこのボックスのチェックを消してください。


このボタンをクリックすると、現在表示されている .WAV サウンドファイルが再生されます。


このボタンをクリックすると、ディスクとそのファイル構造を参照してファイルまたはディレクトリを検索できます。


現在のパスワード保護ステータスを表示します。パスワードが設定されている場合は、[現在のパスワード]ボックスにアスタリスクが表示されます。


パスワード保護する場合はこのボックスにチェックし、パスワード保護しない場合はこのボックスのチェックを消してください。


現在パスワードが存在する場合は、パスワードボックスにアスタリスクが表示されます。既存のパスワードを変更するには、スーパーバイザの権利を所持するか現在のパスワードを知っている必要があります。


このボックスをクリックしてから、長さが12文字までの新しいパスワードを入力してください。


このボックスに正しいパスワードを入力してください。


このボタンをクリックすると、デバイスイベントの一覧に表示されているすべてのイベントが使えるようになります。


このボタンをクリックすると、デバイスイベントの一覧に表示されているすべてのイベントが使用できなくなります。


メインウィンドウのデバイスの一覧に対して利用できる表の見出しの一覧を表示します。


メインウィンドウのデバイスの一覧に対して選択された表の見出しの一覧を表示します。


このボタンをクリックすると、メインウィンドウのデバイスの一覧から選択した見出しを削除できます。


このボタンをクリックすると、メインウィンドウのデバイスの一覧に選択した見出しを追加できます。


このボタンをクリックすると、ログファイルに表示された現在のステータスメッセージをすべてクリアできます。


有効デバイスイベントが発生した日付と時刻、イベントの原因となったデバイス、およびステータスを表示します。


有効デバイスイベントが発生した日付と時刻を表示します。


イベントの原因となったデバイスの名前を表示します。


ログされたイベントのデバイスステータスを表示します。


[ユーザー詳細]ウィンドウを表示するには、[利用できるデバイス]の一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[グループ/ユーザー]をクリックしてください。


[印刷キューの一覧]ウィンドウを表示するには、[利用できるデバイス]の一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[ジョブ/印刷キュー]をクリックしてください。


[プリンタサーバー詳細]ウィンドウを表示するには、[利用できるデバイス]の一覧でデバイスをハイライトし、メインウィンドウ上部の[NetWare]をクリックしてから、[プリンタサーバー]をクリックしてください。


[デバイスの一覧の変更]ウィンドウを表示するには、メインウィンドウ上部の[表示]をクリックしてから、[フィルタ]をクリックしてください。[デバイスフィルタ]ウィンドウが表示されたら、デバイス名の下の[含めるプリンタ]を選択し、[変更]をクリックしてください。


更新頻度で、デバイスのステータス、重大度、およびフロントパネルの情報の更新の頻度を指定します。この値は、15秒から5分までの間で設定できます。


初期化中にメモリ不足が発生しました

要求された動作を実行するためのリソースが不足しています。

この動作を実効する前に他のアプリケーションを閉じてください。


Windowsを起動する前に TSR TBMI2.COM の読み込みを行ってください

HP JetAdmin ソフトウェアを NetWare プログラムとして実行するには、IPX.COMが起動されていることが必要です。ネットワークが起動されており、設定が正しく行われていることを確認してください。

クライアントネットワークを起動するために、IPXおよびNETXモジュールを読み込みます。インストールによって名前が異なることがありますが、コマンドはだいたい以下のようになっています。

C:> CD\NETWARE\

C:> IPX	(version 3.10+)\

C:> NETX	(version 3.26+)\

C:> TBMI2	(version 2.1+)\

注

Windows環境で操作する場合は、NetWareがWindows セットアッププログラムで設定されているかどうかを確認してください。媒Novell NetWare (シェルバージョン3.26以降)媒 が選択されている必要があります。

Windows を標準モードで実行する場合は、Windowsを起動する前にTBMl2プログラムを起動してください。

NetWare VLM シェルもHP JetAdmin HPおよびJetPrint (Windows 3.1) と併用できます。

IPX の読み込みが終了しWindowsが正しく設定された後に、HP JetAdminソフトウェアをもう一度起動してください。


NetWare シェルが読み込まれていません

クライアントネットワークを起動するには、IPXおよびNETXモジュールを読み込みます。インストールによって名前が異なることがありますが、コマンドはだいたい以下のようになっています。

C:> CD\NETWARE\

C:> IPX	(version 3.10+)\

C:> NETX	(version 3.26+)\

C:> TBMI2	(version 2.1+)\

注

Windows環境で操作する場合は、NetWareがWindows セットアッププログラムで設定されているかどうかを確認してください。媒Novell NetWare (シェルバージョン3.26以降)媒 が選択されている必要があります。

Windows を標準モードで実行する場合は、Windowsを起動前にTBMl2プログラムを起動してください。

NetWare VLM シェルもHP JetAdmin HPおよびJetPrint (Windows 3.1) で使用できます。

IPX の読み込みが終了しWindowsが正しく設定された後、HP JetAdminソフトウェアをもう一度起動してください。


IPX がこのシステム用に設定されていません

IPX プロトコルスタックがインストールされていません。

ネットワーク用のソフトウェアがクライアントに正しくインストールされていることを確認してください。通常は、Windows セットアッププログラムを使用して正しいプロトコルスタックをインストールします。


SPX がこのシステム用に設定されていません

SPX プロトコルスタックがインストールされていないか、クライアント用に十分なSPX接続が設定されていません。

このエラーは、IPXODIを-Aオプションを使用して読み込んだため発生したものと見られます。

この問題を解決するには、ネットワーク起動ファイルを次のものを使用するように変更してください。

IPXODI /D

このオプションを使用すると、診断レスポンダを読み込まないのでコンベンショナルメモリが節約されますが、HP JetAdminおよびHP JetPrintに必要なSPXプロトコルが追加されます。


デバイスと通信できません

ネットワーク上にデバイスが見つかりません。

デバイスの一覧を更新して、デバイスすべての最新一覧を表示してください。

ネットワークの通信に障害がないこと、およびデバイスに電源が入っておりオンラインになっていることを確認してください。


設定チャネルが使用中のため、現在デバイスに接続できません

デバイスの設定チャネルが使用中です。

他のユーザーがJetAdminソフトウェアを使用してデバイスをアクセスしていないことを確認してください。一度にひとりの管理者しかアクセスできません。

しばらくしてもう一度お試しください。


デバイスは使用中です

デバイスが使用されています。

しばらくしてもう一度お試しください。この状態が継続する場合は、デバイスをパワーサイクルしてください。


アクセス権が不十分です

このデバイスをアクセスするには、印刷アクセス権が必要です。

デバイス管理者に連絡して、このデバイスへの印刷アクセス権を取得してください。


アクセス権が不十分です。このデバイスの管理者アクセス権が必要です。
アクセス権が不十分です。このデバイスの管理者アクセス権が必要です

このデバイスの設定を変更するには、スーバーバイザまたは管理者アクセス権が必要です。

十分なログインアカウントがあるサーバーに接続し直してください。


アクセス権が不十分です。この操作を行うことはできません

この操作を行なうために必要なアクセス権がありません。

管理者またはスーパーバイザとしてログインするか、管理者に連絡してアクセス権を拡張してください。


商標情報

Microsoft Windows および Microsoft Windows NT は、米国およびその他の国におけるMicrosoft社の登録商標です。

NetWare および Novell は、Novell Corporation の登録商標です。


共通の種類のデバイスを検索します(HP LaserJet、HP DesignJet、HP LaserJet 4など)。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


共通の種類のHP JetDirectプリンタサーバーを使用するデバイスを検索します。アスタリスクを使って任意文字を表わすことができます。


利用できるデバイスからホッチキスオプションのあるものを検索します。


HP JetDirectプリンタサーバーに割り当てられたインターネットプロトコル(IP)アドレスです。これは、プリンタサーバーの操作に必要な入力項目です。


名前の付け方

以下のバインダリ名の付け方(NDSの名前の付け方とは異なります)を使用して、デバイス、ユーザー、印刷キュー、プリンタサーバー、およびファイルサーバーに名前を付けてください。バインダリ名では、以下が使用できます。

文字 A ～ Z, 大文字のみ

数字 0 ～ 9

下線_、括弧 ()、ハイフン -などの特殊文字

次の文字は使用できません: * [ ] | \ / ? < > , " : ; <スペース>

合計47文字以下(デバイス名は合計28 文字。プリンタサーバー名は、合計26文字)


プロパティページのトラブルシューティング
トラブルシューティングプロパティページ

以下の項目にネットワーク障害のトラブルシューティングの一般手順がいくつか説明されています。

HP JetAdminソフトウェアを使ったトラブルシューティング

Novell プリンタサーバーチェックリスト(リモートプリンタモード)

ファイルサーバーチェックリスト

サーバーからプリンタへの接続チェックリスト

ワークステーションチェックリスト

ワークステーションからプリンタサーバーへの接続チェックリスト

Windows 95 ネットワーキングチェックリスト


Novell プリンタサーバー

1	HP JetDirect プリンタサーバーがリモートプリンタモードで設定されているとき、Novellプリンタサーバーは接続またはジョブ待ち状態にありますか?

Pserver画面に表示されるようにプリンタサーバーが接続されているか、ジョブ待ち状態にあることを確認します。プリンタサーバーを開始するには、ネットワーク用ソフトウェアのマニュアルを参照してください。

2	印刷キューは正しく設定、共有、および認証されていますか?

印刷キューを正しく設定し共有していることを確認します。印刷キューの設定および共有については、ネットワーク用のマニュアルを参照してください。

3	NetWareファイルサーバーステータス情報では、HP JetAminのHP JetDirectプリンタサーバーに関して何が表示されていますか(プリンタ、プロパティ、診断)?

診断情報については、オンラインヘルプを参照してください。

4	プリンタサーバーのステータスとして、何がプリンタサーバーウィンドウに表示されていますか?

ステータスが[ジョブ待ち]でない場合は、HP JetDirect プリンタサーバーに付属のHP JetAdminソフトウェアを使用してHP JetDirectプリンタサーバーを設定します。HP JetAdmin の使用法については、Novell NetWareネットワークの章を参照してください。

5	PCONSOLEでプリンタの種類に[その他/不明のリモートプリンタ]を選択しましたか?

PCONSOLEでのプリンタの種類の選択が正しい場合は、プリンタからネットワークへの接続が切断されている可能性があります。プリンタの電源を切り、ステータスメッセージが[接続されていません]になるまで待ちます。もう一度プリンタの電源を入れ、プリンタサーバーのステータスが[ジョブ待ち]になるまで待ちます。ステータスが変化しない場合は、Novellプリンタサーバーをオフにし、再起動します。Novell プリンタサーバーをオフにする方法については、Novell NetWareの章を参照してください。


ファイルサーバー

1	ファイルサーバーのディスク容量は十分ですか?

ディスク容量が不足していると、HP JetAdminソフトウェアが正しくインストールされなかったり、印刷ジョブ(特に大型ジョブ)が印刷されない原因となります。ディスク容量の必要量については、ネットワークオぺレーティングシステムの章を参照してください。

2	ファイルサーバーは起動していますか?

DOSプロンプトでWHOAMIと入力して正しいファイルサーバーが選択されていることを確認します。ファイルサーバーが動いていなければ、起動してください。

3	プリンタサーバーに正しいファイルサーバーが関連付けられていますか?

DOSプロンプトでWHOAMIと入力して正しいファイルサーバーが選択されていることを確認します。


サーバーからプリンタへの接続

1	プリンタが処理する印刷キューの中に無効なものがありますか?

印刷キューをすべて有効にするか、不要な印刷キューを削除してもう一度試してください。

2	プリンタにデータが送られていますか?

印刷キューが保持中でないことを確認します。

印刷キューを処理するプリンタサーバーが1つであり、正しいプリンタサーバーであることを確認します。プリンタサーバーの設定の確認には、PCONSOLEを使用してください。PCONSOLEの実行方法については、NetWareのマニュアルを参照してください。

HP JetDirectプリンタサーバーのデータ速度およびポートスイッチをもう一度確認してください(トークンリングプリンタサーバーのみ)。.

3	初期化していますというメッセージがネットワーク設定ページに表示されますか?

数分待って別のネットワーク設定ページを印刷してみます。それでもメッセージが表示される場合は、ネットワーク上のすべてのファイルサーバー、ブリッジ、ルータが正しく動作しており、ネットワークのケーブルが正しく接続されていることを確認します。それでもなおメッセージが表示される場合は、ネットワークにサポートされていないフレームタイプが伝送されている可能性があります。

4	HP JetAdminソフトウェアがサーバーに接続できませんというメッセージを発しますか?

HP JetAdminまたはPCONSOLEを使用してプリンタサーバーまたはプリンタの印刷キューが正しく設定されていることを確認します。この作業には、プリンサーバー名、リモートプリンタ番号、リモートプリンタの設定、印刷キュー名の確認が含まれます。

プリンタでネットワーク設定ページを印刷して、ネットワークケーブルの接続、フレームタイプ、HP JetDirectプリンタサーバーのデータ速度スイッチ設定(トークンリングのみ)を再確認します。

5	HP JetAdminソフトウェアを使用して、HP JetDirectプリンタサーバーがネットワーク上で見つかりますか。

ネットワーク設定ページのフレームタイプを確認します。HP JetDirectプリンタサーバーは、イーサネットネットワーク上では以下のフレームタイプをサポートしています。

ETHERNET_802.3

ETHERNET_802.2

ETHERNET_II

ETHERNET_SNAP

HP JetDirectプリンタサーバーは、トークンリング(802.5)ネットワーク上では以下のフレームタイプをサポートしています。

TOKEN-RING

TOKEN-RING_SNAP


ワークステーション

1	ワークステーションにはネットワークソフトウェアがインストールされていますか?

ネットワークオぺレーティングシステムが読み込まれていることを確認します。ネットワークソフトウェアを読み込むことができない場合は、ネットワークソフトウェアのマニュアルを参照してください。

2	ご使用のソフトウェアアプリケーションは、ネットワークプリンタで印刷できるように正しく設定されていますか?

ご使用のソフトウェアアプリケーションが正しいドライバを使用して正しいポートに印刷されており、ポートが正しくリダイレクトされていることを確認してください。Windows 95では、プリンタが正しく設定されていることを確認してください。詳細については、ネットワークのマニュアルを参照してください。


ワークステーションからプリンタサーバーへの接続

1	ワークステーションは、ネットワークプリンタに対する共通印刷キューに接続されていますか?

HP JetAdminでジョブの一覧を選択してから、印刷されたジョブが正しい印刷キューに入っていることを確認します([NetWare]、[ジョブ/印刷キュー]、[プロパティ])。

PCONSOLEを使用して印刷キューが保持中でないことを確認します。

PCONSOLEを使用してその印刷キューが別の印刷キューによって処理されていることを確認します。

2	NovellのCAPTUREユーティリティが起動していますか?

プリンタにデータを送るには、CAPTUREまたはNPRINTコマンド、あるいは HP JetPrint (Windows 3.1)を使用します。HP JetPrintにより設定されたリダイレクトが正しく動作していることを確認するには、CAPTURE SHコマンドを使用します。

3	新しいプリンタがジョブを処理する前に、別のプリンタが印刷キューのジョブを処理していますか?

印刷キューから2つのプリンタのうち1つの関連付けを取り除くか、HP JetDirectプリンタサーバーに一意なプリンタサーバー名が付いていることを確認します。


Windows 95 ネットワーキング

1	[エクスプローラー]の[ネットワーク コンピュータ]ウィンドウの[HP ネットワークプリンタ]の中にプリンタが表示されますか?

Windows 95に正しくログインしていることを確認します。

最低1台のプリンタがネットワーク用として正しく設定されていることを確認します。

IPXプロトコルスタックが起動していることを確認します。

2	トラブルシューティングの詳細については、Windows 95のオンラインヘルプを参照してください。


TCP/IP設定ウィンドウ

このウィンドウからは、以下の操作が行えます。

ローカルサブネットの検索

特定のIPアドレスの検索

注

このウィンドウにアクセスするには、メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックします。

さらに専門的なオプションの入力は、[アドバンスド設定]をクリックします。


ローカルサブネットの検索

これは、現在使用中のローカルサブネット上のプリンタを検索する手順です。

1	[ローカルサブネットの検索]チェックボックスをチェックします。

2	次の2つのオプションから、ディスカバリ機構を選択します。

ローカルブロードキャスト

ローカルサブネットPing

3	[OK]をクリックします。


ローカルブロードキャスト

このディスカバリ機構は、単一メッセージを一つのブロードキャストアドレスに送ります。ローカルサブネット上の全デバイスがこのメッセージを受け取り、SNMPエージェントを実行中のすべてのデバイスがこのメッセージに応答します。この方法では全デバイスが同時に応答するため、大量のネットワークトラフィックが短期間に発生します。


ローカルサブネットPing

このディスカバリ機構は、現在のサブネット上の各デバイスを対象に、それぞれのアドレスにクエリーを一つずつ送ります。サブネットPingはブロードキャスト検索よりも徹底した検索が可能ですが、長期間に渡って大量のネットワークトラフィックを発生します。この持続期間は、サブネットの規模により異なります。


特定のIPアドレスの検索

このディスカバリ機構は、あらかじめ選択しておいた単一または複数のアドレスにクエリーを送るもので、デバイスからの応答があれば、そのデバイスをデータベースに追加します。これは、あらゆるサブネットに対してネットワークトラフィックを増大せずに特定デバイスを検索できるため、最適の方法です。

1	[特定のIPアドレスの検索]チェックボックスをチェックします。

2	検索するアドレスを入力し、[追加]をクリックします。

リストボックスにアドレスが表示されます。アドレスはいくつでも追加できます。

3	アドレスをリストボックスから削除するには、そのアドレスをクリックしてから、[削除]をクリックします。

4	検索するプリンタの一覧が作成できたら、[OK]をクリックします。


リモートサブネットの検索

この検索方法は、専門知識を持つ方のみが行ってください。

リモートサブネット上のディスカバリでは、ルータ全域に大量のネットワークトラフィックが発生します。あらかじめリモートサブネット上のデバイスがわかっている場合には、特定の IPアドレスで検索することをお勧めします。

1	[アドバンスド設定]をクリックします。

[アドバンスドTCP/IPディスカバリ ウィンドウ]が開きます。

2	[リモートサブネット検索]チェックボックスをチェックします。

3	次の2つのオプションから使用するディスカバリ機構を選択します。

制限付きリモートブロードキャスト

リモートサブネットPing

4	サブネット名または IP アドレスを入力し(サブネットアドレスは自動的に算出されます)、[追加]をクリックします。

リストボックスにアドレスが表示されます。アドレスはいくつでも追加できます。

5	アドレスをリストボックスから削除するには、そのアドレスをクリックしてから、[削除]をクリックします。

6	検索するプリンタの一覧が作成できたら、[OK]をクリックします。


制限付きリモートブロードキャスト

このディスカバリ機構は、単一メッセージを一つのブロードキャストアドレスに送ります。指定されたリモートサブネット上の全デバイスがこのメッセージを受け取り、SNMPエージェントを実行中のすべてのデバイスがこのメッセージに応答します。この方法では全デバイスが同時に応答するため、大量のネットワークトラフィックが短期間に発生します。


リモートサブネットPing

このディスカバリ機構は、指定したリモートサブネット上の各デバイスを対象に、それぞれのアドレスにクエリーを一つずつ送ります。サブネットPingはブロードキャスト検索よりも徹底した検索が可能ですが、長期間にわたって大量のネットワークトラフィックを発生します。この持続期間は、サブネットの規模により異なります。


名前の設定ウィンドウ

システムに対するデフォルトのプロトコルを設定することができます。

1	メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックします。

[設定]ウィンドウが表示されます。

2	お使いのシステム用に選択したいプロトコルのボックスにチェックします。

3	[OK]をクリックします。


お使いのシステム用に現在選択されているプロトコルを表示します。


フィルタの修正

1	HP JetAdminのメインウィンドウで、修正したいフィルタをクリックします。

2	[表示]をクリックしてから、[フィルタ]をクリックします。

3	ポップアップリストが表示されたら、[プロパティ]をクリックします。

4	フィルタ機能オプションの名前を変更する場合は、[フィルタタイトル]ボックスを選択してから、新しい名前を入力します。

5	共通デバイス名ごとにフィルタする場合は、[デバイス名イコール]にチェックして、その名前の共通パラメータを入力します。

任意の文字の組み合わせを表わすには、アスタリスク (*) を使用します(LAB* は、最初の 3 文字が LAB であるデバイス名すべてを表わすことになります)。

6	デバイスの一覧ごとにフィルタするには、[含めるプリンタ]をクリックしてから、表示されているデバイスの一覧を変更するために[変更]をクリックします。デバイスの一覧の変更ウィンドウが表示されます。

7	詳細設定ごとにフィルタするには、使いたいフィルタの種類(アドレス、アセット番号、カラー機能、接続タイプなど)をクリックし、[フィルタを使う]にチェックしてから、パラメータを選択するか、必要な情報を入力します。

8	[OK]をクリックします。

ヒント

複数の詳細設定を使用できますが、ネットワークのトラヒックが増すことがあります。

任意の文字の組み合わせを表わすには、アスタリスク (*) を使用します(LAB* は、最初の 3 文字が LAB であるデバイス名すべてを表わすことになります)。


フィルタのコピー

1	HP JetAdminのメインウィンドウでコピーしたいフィルタをクリックします。

2	[表示]をクリックしてから[フィルタ]をクリックします。

3	ポップアップリストが表示されたら[フィルタのコピー]をクリックします。

4	[フィルタタイトル]ボックスにフィルタの新しい名前を入力します。

5	必要に応じて、フィルタのパラメータを更新し、[OK]をクリックします。


フィルタの削除

1	HP JetAdminのメインウィンドウから削除したいフィルタをクリックします。

2	[表示]をクリックしてから[フィルタ]をクリックします。

3	ポップアップリストが表示されたら[フィルタの削除]をクリックします。


IPX/SPX 検索ウィンドウ

このウィンドウから以下の操作が行えます。

  検索するIPX/SPXネットワークアドレスの追加

  検索するIPX/SPXネットワークアドレスの削除

注

このウィンドウをアクセスするには、メインウィンドウ上部の[オプション]をクリックしてから、[設定]をクリックします。


検索するIPX/SPX ネットワークアドレスの追加

1	[新しいIPX/SPXアドレス]の下の最初のボックスに検索するデバイスのIPX/SPXネットワーク番号を入力します。

2	[新しいIPX/SPXアドレス]の下の2番めのボックスに検索するデバイスのハードウェアアドレスを入力します。

3	ネットワーク上でのIPX/SPXデバイスの検索機能を追加するために[追加]をクリックします。

入力したネットワーク番号およびアドレスは、[選択されたIPX/SPXアドレス]に表示されます。


検索するIPX/SPXネットワークアドレスの削除

1	[選択されたIPX/SPXアドレス]の一覧から該当するアドレスを選択します。

2	ネットワーク上で選択されたIPX/SPXデバイスが検索されないように[削除]ボタンをクリックします。

入力したアドレスは、[使用中]ウィンドウから削除されています。


このボタンをクリックすると、新しいアドレスが追加できます。


削除したいアドレスを選択してから、[削除]ボタンをクリックしてください。


このボックスを選択してから、追加したいデバイスのネットワーク番号を入力します。この番号は、セルフテストページのNovellステータスまたは設定プロットに表示されます。


このボックスを選択してから、追加したいデバイスのハードウェアアドレスを入力します。このアドレスは、セルフテストページのNovellステータスまたは設定プロットに表示されます。


現在選択されているデバイスのネットワーク番号およびハードウェアアドレスが表示されます。


現在選択されているデバイスのモデルが表示されます。


グループ/ユーザーの作成

1	[グループ/ユーザーの作成]ウィンドウで、[グループ]または[ユーザー]を選択するか入力します。

2	[ファイルサーバー]ボックスの下向き矢印をクリックしてから、ファイルサーバーを選択します。

3	[グループ/ユーザー名]ボックスをクリックするか現在の名前をハイライトしてから、グループまたはユーザーの正式な名前を入力します。

4	[作成]をクリックします。


新しい印刷キューのファイルサーバー名を表示します。別のファイルサーバーを選択するには、下向き矢印をクリックしてください。


このボックスをクリックするかハイライトしてから、新しい印刷キューのフルネームをネットワーク上で表示させたいとおりに入力してください。


作成したい新しい印刷キュー用のファイルサーバーおよび印刷キューの名前を表示します。


印刷キューの作成

1	[印刷キューの作成]ウィンドウで[ファイルサーバー]ボックスの下向き矢印をクリックしてから、使用するファイルサーバーを選択します。

2	[印刷キュー名]ボックスをクリックするか現在の印刷キュー名をハイライトしてから、印刷印刷キューの正式な名前を入力します。

3	[OK]をクリックします。


既存のファイルサーバーに新しい印刷キュー名を入力するためのウィンドウを表示するには、[作成]をクリックしてください。


このボタンをクリックすると、[利用できる印刷キュー]の一覧から選択した印刷キューを削除できます。


利用できる印刷キューとそれぞれのサーバーを一覧表示します。サーバー名をダブルクリックすると、印刷キュー名が表示されます。