HP JetAdmin ソフトウェア

HP JetAdminソフトウェアは、 HP JetDirectプリンタサーバ (ネットワークインターフェイス)を使って、ネットワークに接続されているヒューレットパッカード社製のデバイスをインストールおよび設定するための管理ツールです。これを使って、ユーザーが特定のプリンタの現在の状態を監視することもできます。


既存のプリンタ用にWindows NT サーバー上でポートを設定する
既存のプリンタ用にWindows NT サーバ上でポートを設定する

1	Windowsデスクトップから、[マイコンピュータ]をダブルクリックしてから、[プリンタ]をダブルクリックします。

2	[プリンタの追加]をダブルクリックします。

3	[マイコンピュータ]をクリックしてから、[次へ]をクリックします。

4	[ポートの追加]をクリックします。

5	[HP JetDirect ポート]をクリックしてから、[ニューポート]ボタンをクリックします。

[HP JetDirect ポートウィザード]が表示されます。

6	[TCP/IP]または[IPX/SPX]プロトコルを選択します。

7	この新しいポートで使用するプリンタを選択します。これには、以下の2つの方法があります。

手動選択  デバイスを自分で指定するときは、[ネットワークプリンタ名]、[TCP/IP アドレス]、または[ハードウェアアドレス]に入力します。

検索  設定済のプリンタ一覧からデバイスを選択するときは、[検索]をクリックします。最新のプリンタ一覧を表示するには、[最新の情報]をクリックします。この新しいポートで使用するプリンタを選択し、[OK]をクリックすると、HP JetDirect ポートウィザードの前の画面に戻ります。

8	少なくとも1つのフィールドに入力した状態で、[次へ]をクリックします。

9	ポート名を入力して[次へ]をクリックします。設定によってはさらに情報を入力するか、またはここで[完了]をクリックします。

Novell NetWareをお使いの場合、NetWareの設定情報を入力するように要求されます。 NetWareを使用していないシステムでは、ステップ 13に進んでください。

10	NetWareの設定情報を入力します。

[動作モード]をクリックし、そのプリンタの動作モードを選択します( [印刷キューサーバモード](最高性能)または[リモートプリンタモード]。 [リモートプリンタモード]を選ぶ場合、[Novellプリンタサーバ]を選択して、プリンタ番号を入力します)。

[バインダリキュー]をクリックし、[バインダリキューサービス]を選択します。

[NetWareディレクトリサービス]をクリックし、[NDSツリー名]と[プリンタサーバコンテキスト]を選択します。

11	パスワードを使う場合は、[パスワード]をクリックしてから、[設定パスワードを使う]ボックスをクリックします。設定パスワードを使わない場合は、ステップ13に進んでください。

12	現在パスワードが指定されていない場合、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字のパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

現在のパスワードを変更する場合、[現在のパスワード]ボックスをクリックし、現在のパスワードを入力してから、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字までの新しいパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

注: 設定パスワードを使うように設定すると、次にデバイスを設定しようとするとパスワードを入力するように要求されます。正しいパスワードを入力しないと、アクセスは拒否されます。正しいパスワードを入力すると、ソフトウェアを終了した後、再度開始するまでパスワードは要求されません。

13	[完了]をクリックします。ポートの一覧が表示されます。

14	設定したいポートをクリックして、チェックします。ほかのポートを選択することもできます。

15	[次へ]をクリックします。

16	[製造元]の欄で[HP]を選択してから、[プリンタ]欄で使用するプリンタモデルを選択します。

17	[次へ]をクリックします。

18	プリンタ名を入力します。この名前がプリンタフォルダ中に表示されるようになります。

19	Windows ベースのプログラムでこのプリンタを通常使うプリンタにしたい場合、[はい]ボタンをクリックしてから、[次へ]をクリックします。

20	そのプリンタをネットワーク上のほかのユーザと共有するには、[共有名]ボックスに名前を入力します。このプリンタがほかのプラットフォームをサポートするようにしたい場合、該当するプラットフォーム名を選択します。

21	[次へ]をクリックします。

22	テストページを印刷して、プリンタが正しくセットアップされていることを確認するときは、[はい]ボタンをクリックします。

23	[完了]をクリックして、設定を完了します。

ここでセットアップしたプリンタは、この時点でローカルコンピュータからアクセスできます。(ステップ20で)プリンタを共有した場合、クライアントコンピュータからこのプリンタにアクセスできます。

関連項目

クライアントからプリンタに接続する


クライアントからプリンタに接続する

1	Windowsデスクトップから、[マイコンピュータ]をダブルクリックしてから、[プリンタ]をダブルクリックします。

2	[プリンタの追加]をダブルクリックします。

3	[ネットワークプリンタサーバ]をクリックしてから、[次へ]をクリックします。

4	このプリンタを共有しているサーバを選択してから、[OK]ボタンをクリックします。

5	[完了]をクリックします。


Windows NT サーバー上でポート設定を変更する
Windows NT サーバ上でポート設定を変更する

1	サーバの[プリンタ]フォルダから、プリンタを右クリックし、[ファイル]メニューから[プロパティ]を選択します。

2	[ポート]タブをクリックし、ポートを選択してから、[ポートの設定]をクリックします。

設定ノートが表示されます。

3	[TCP/IP]タブをクリックしてから、必要なTCP/IP パラメータを更新します。

4	[オプション]タブをクリックしてから、パスワードのパラメータを変更します。

5	[OK]ボタンをクリックして、加えた変更を適用します。


HP JetAdminを使って新しいデバイスを設定する

1	任意のユーザワークステーションに、Supervisor (スーパーバイザ)またはAdmin (管理者)としてログオンします。

2	Windows のコントロールパネル上の[HP JetAdmin ]アイコンをダブルクリックします。

3	メインウィンドウの一番上にあるメニューバー上の[デバイス]をクリックしてから、[新規作成]をクリックします。

4	新しいプリンタに接続されている HP JetDirectプリンタサーバのネットワークアドレスを選択してから、[設定]をクリックします。

HP JetDirectプリンタサーバのアドレスは、設定ページ(セルフテストページまたは設定プロットとも呼ばれます)に一覧表示されています。

5	プリンタの新しい名前を入力します。ネットワーク上にはこの名前が表示されます。

6	(プリンタの機種、プリンタ中のオプション、プリンタの設置場所など)プリンタの一般的な説明を入力します。この説明はオプションです。

7	[NetWare]タブまたは[次へ]をクリックします。

注: Novell NetWareをお使いの場合、NetWareの設定情報を入力するように要求されます。 NetWareを使用していないシステムでは、ステップ 11に進んでください。

8	IPX/SPXの設定情報を入力します。

[動作モード]をクリックし、そのプリンタのオペレーティングモードを選択します([印刷キューサーバモード](最高性能)または [リモートプリンタモード]。 リモートプリンタモードを選ぶ場合、[Novell プリンタサーバ]を選択して、プリンタ番号を入力します)。

[バインダリキュー]をクリックし、[バインダリキューサービス]を選択します。

[NetWare ディレクトリサービス]をクリックし、[NDS ツリー名]および[プリンタサーバコンテキスト]を選択します。

9	[TCP/IP]タブまたは[次へ]をクリックします。 TCP/IP プロパティページが表示されます。

10	[TCP/IPの手動設定]をクリックしてから、次の操作を行います。

IP アドレスを入力します。

デフォルトゲートウェイを入力します。

サブネットマスクを入力します。

アイドルタイムアウト値を変更したい場合、[ジョブ待ち時間]ボックスをクリックし、秒単位で値を入力します。

注: お使いのサーバとHP JetDirectプリンタサーバがDHCPまたは BootPをサポートする場合、[DHCP サーバから自動的に TCP/IP 設定を取得]または[BOOTP サーバから自動的に TCP/IP 設定を取得]をクリックすると、自動的にTCP/IP設定が得られます。

11	[オプション]タブまたは[次へ]をクリックします。

12	パスワードを使いたければ、[パスワード]をクリックしてから、[設定パスワードを使う]ボックスをクリックします。設定パスワードを使わない場合は、ステップ14に進んでください。

13	現在パスワードが指定されていない場合、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字までのパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

現存のパスワードを変更する場合、[現在のパスワード]ボックスをクリックし、現在のパスワードを入力してから、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字までの新しいパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

注: Macintosh システムから印刷する場合、[Mac]をクリックします。[AppleTalk名]ボックスにプリンタ名を入力してください。ネットワーク上でブロードキャストする、選択したデバイスのサービスの種類を、[ブロードキャストの種類] ボックスに入力してください。

14	[完了] をクリックして、設定を完了します。

設定を完了したら、設定を確認.できます。


HP JetAdminを使ってデバイス設定を変更する

1	任意のユーザワークステーションに、Supervisor (スーパーバイザ)またはAdmin (管理者)としてログオンします。

2	Windows のコントロールパネル上の[HP JetAdmin] アイコンをダブルクリックします。

3	デバイス一覧の中で変更したいデバイスをクリックし、メインウィンドウの一番上にある[デバイス]をクリックしてから、[修正]をクリックします。

4	(プリンタの機種、プリンタ中のオプション、プリンタの設置場所など)プリンタの一般的な説明を入力します。この説明はオプションです。

5	[NetWare]タブまたは[次へ]をクリックします。

注: Novell NetWareをお使いの場合、NetWareの設定情報を入力するように要求されます。 NetWareを使用していないシステムでは、ステップ 7に進んでください。

6	IPX/SPXの設定情報を入力します。

[動作モード]をクリックし、そのプリンタの動作モードを選択します([印刷キューサーバモード](最高性能)または[リモートプリンタモード]。 リモートプリンタモードを選ぶ場合、[Novell プリンタサーバ]を選択して、プリンタ番号を入力します)。

[バインダリキュー] をクリックし、[バインダリキューサービス]を選択します。

[NetWare ディレクトリサービス]をクリックし、[NDS ツリー名] および[プリンタサーバコンテキスト]を選択します。

7	[TCP/IP]タブまたは[次へ]をクリックします。 TCP/IP プロパティページが表示されます。

8	[TCP/IPの手動設定]をクリックしてから、次の操作を行います。

IP アドレスを入力します。

デフォルトゲートウェイを入力します。

サブネットマスクを入力します。

アイドルタイムアウト値を変更したい場合、[ジョブ待ち時間]ボックスをクリックし、秒単位で値を入力します。

注: お使いのサーバとHP JetDirectプリンタサーバがDHCPまたは BootPをサポートする場合、[DHCP サーバから自動的に TCP/IP 設定を取得]または[BOOTP サーバから自動的に TCP/IP 設定を取得]をクリックすると、自動的にTCP/IPの設定が得られます。

9	[オプション]タブまたは[次へ]をクリックします。

10	パスワードを使いたければ、[パスワード]をクリックしてから、[設定パスワードを使う]ボックスをクリックします。設定パスワードを使わない場合は、ステップ14に進んでください。

11	現在パスワードが指定されていない場合、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字までのパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

現存のパスワードを変更する場合、[現在のパスワード]ボックスをクリックし、現在のパスワードを入力してから、[新しいパスワード]ボックスをクリックして、最大12文字までの新しいパスワードを入力します。パスワードには、キーボード上の文字の任意の組み合わせを使うことができます。

注: Macintosh システムから印刷する場合、[Mac]をクリックします。[AppleTalk名]ボックスにプリンタ名を入力してください。ネットワーク上でブロードキャストする、選択したデバイスのサービスの種類を、[ブロードキャストの種類] ボックスに入力してください。

12	[完了] をクリックして、設定を完了します。

設定を完了したら、設定を確認.できます。


ネットワーク名、 TCP/IP アドレス、ハードウェアアドレスなどを含むプリンタ情報を表示します。見出しボタンをクリックして、一覧中の項目をアルファベット順に並べ替えます。


[更新]ボタンをクリックして、アドレスと名前の表示を更新します。


設定中のポート名を入力します。


そのプリンタに対するネットワーク名を一覧表示します。


HP JetDirect ポートウィザード

このウィンドウから、新しいポートに接続するネットワークプリンタを選択できます。これは、以下の方法で行います。

  プリンタの指定

  設定済プリンタ一覧の検索

特定のプロトコルを使用しているプリンタを表示するには、そのプロトコルのラジオボタンを選択します。

関連項目:

ポートを設定する


プリンタの指定

1	[ネットワークプリンタ名]、[TCP/IP アドレス]、または[ハードウェアアドレス]に入力します。

2	[次へ]をクリックします。

注

複数の選択基準を用いてプリンタを指定した場合、[HP JetDirect ポートウィザードを追加]はそれぞれの規準を表示された順序で使用します。


プリンタの検索

1	[検索]をクリックします。

2	一覧から検索するプリンタを選択し、[次へ]をクリックします。

3	検索するプリンタが一覧にない場合は、[戻る]をクリックし、プリンタの名前、TCP/IPアドレス、またはハードウェアアドレスを入力します。

注

設定済であるにもかかわらず、検索するプリンタが一覧にない場合には、正しいプロトコル(TCP/IP または IPX/SPX)が選択されているか確認してください。また、[最新の情報]をクリックして最新のプリンタ一覧を表示してください。


Windows NT サーバーからプリンタを削除する
Windows NT サーバからプリンタを削除する

1	[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

2	[プリンタ]をダブルクリックします。

3	削除したいプリンタを選択します。

4	右マウスボタンを使ってそのプリンタをクリックしてから、[削除]をクリックします。

5	プリンタの電源を再度入れます。

注

サーバ上のプリンタを削除しても、そのプリンタにサービスしているポートは削除されません。これとは別に、あらためて ポートを削除 する必要があります。


Windows NT サーバーからポートを削除する
Windows NT サーバからポートを削除する

1	[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

2	[プリンタ]をダブルクリックしてから、任意のプリンタを選択します。

3	右マウスボタンを使ってプリンタをクリックしてから、[プロパティ]をクリックします。

4	[ポート]ページをクリックし、ポートの一覧から削除したいポートを選択します。[プリンタ]フォルダ中のプリンタが、削除したいポートを使っていないことを確認してください。

5	[ポートの削除]をクリックします。


プリンタとポートの設定を確認する

1	Windowsデスクトップから、[マイコンピュータ]をダブルクリックします。

2	[プリンタ]をダブルクリックします。

3	確認したいプリンタ設定を選択します。

4	右マウスボタンを使ってプリンタをクリックしてから、[プロパティ]をクリックします。

5	[テストページ]を選択して、テストページをプリンタに送ります。


このボタンをクリックして TCP/IP プリンタを一覧表示します。


このボタンをクリックして IPX/SPX プリンタを一覧表示します。


[ネットワークプリンタ名]ボックスをクリックしてから、このポートに使用したいプリンタのネットワーク名を入力します。


[TCP/IP アドレス]ボックスをクリックしてから、このポートに使用したいプリンタのTCP/IP アドレスを入力します。


[ハードウェアアドレス]ボックスをクリックしてから、このポートに使用したいプリンタ用のHP JetDirectプリンタサーバのハードウェアアドレスを入力します。このアドレスはセルフテストページ(設定ページ)にあります。


このボックスをクリックして、ポートの名前を入力します。


ネットワーク名、ハードウェアアドレス、プリンタ機種など、ネットワークプリンタの現在の情報を一覧表示します。


一般設定ページ

ネットワーク名、ハードウェアアドレス、プリンタ機種、このポートから印刷するために使うネットワークプロトコルなど、ネットワークプリンタの現在の情報を一覧表示します。


プリンタ選択ウィンドウ

このウィンドウから、TCP/IPアドレス、ネットワーク名、またはハードウェアアドレスに基づいて、この新しいポートを使って接続したいネットワークプリンタを選択することができます。

プリンタを選択するには

1	該当するボックスをクリックしてから、ネットワーク名、TCP/IP アドレス、または、ハードウェアアドレスを入力します。

2	入力を終えたら、[次へ]をクリックします。

注

複数のパラメータを入力すると、ソフトウェアは最初に見つけたパラメータを使ってプリンタを検索します。入力したパラメータ全部に適合するプリンタを探すことはありません。


ポート名 ウィンドウ

このウィンドウから、ポート名を指定できます。ネットワーク上ですでにプリンタが設定されており、名前が付いている場合は、その名前がデフォルトとして示されます。名前を入力するときは、[ポート名]ボックスをクリックするか、現在の名前をハイライト表示してから、新しい名前を入力します。終了したら、[次]または[完了]をクリックしてください。


すべてのポートページ

このページから、ソフトウェアがどれだけ頻繁に印刷状態を更新するか、また、システムが印刷ジョブを中止するまでに印刷ジョブの再送信を試みる時間の長さを指定できます。これらの値の変更は、お使いのコンピュータ上の全HP JetDirect ポートに適用されます。

印刷障害時の合計試行時間を設定するには

1	マウスカーソルを[印刷障害]カーソル上にもってきてから、左マウスボタンを押し下げます。

2	カーソルを右に移動して時間を増やすか、左に移動して時間を減らしてから、マウスボタンを離します。

ページ中央のカーソルの真下に現在の値が表示されます。


現在の印刷状態更新間隔を表示します。下向き矢印をクリックして、異なる更新間隔を選択します。


印刷に失敗した場合に再試行するための合計時間が選択できます。


印刷に失敗した場合に再試行するための合計時間を変更するには、マウスカーソルを[印刷障害]カーソルの上にもってきて、左マウスボタンを押し下げて、適切な時間へとカーソルを移動します。終了したら、マウスボタンを離します。


印刷障害時の合計試行時間の最小値を表示します。


印刷障害時の合計試行時間の現在の設定値を表示します。


印刷障害時の合計試行時間の最大値を表示します。


このボタンをクリックして、 TCP/IP を使用するプリンタを指定します。


このボタンをクリックして、 IPX/SPX を使用するプリンタを指定します。


このポートから印刷するときに使うネットワークプロトコル