Copyright: Copyright (c) Fujitsu Limited 1994,1995


会議室ログの操作説明

[目次]

 会議室ログについて

 会議室ログの操作説明


会議室ログについて

会議室ログでは、ログ閲覧が可能な会議室の一覧が表示されます。この一覧より会議室を選択することで会議室ウィンドウをログビュアーとして起動することができます。起動された会議室ウィンドウには今まで保存されたログが表示されます。ここで正しくログを表示するためにログファイルの編集をエディタなどで行わないようにしてください。


会議室ログの操作説明

 [ファイル]メニュー

[ログ情報再構築]

会議室一覧より選択された会議室のログ情報を再構築します。ログが正しく表示されない場合は再構築を行うことで正しく表示されるようになります。また、その会議室のログ格納ディレクトリに他の会議室のログファイルが存在する場合、他の会議室のログ情報も同時に再構築されます。

 [一覧]メニュー

[選択]

会議室一覧より選択された会議室のログビュアーを起動します。

[削除]

会議室一覧より選択された会議室を一覧より削除します。ただし、ログファイルは削除されません。

 [オプション]メニュー

[一覧表示項目設定]

会議室一覧の表示項目を設定します。会議室一覧で表示する項目、また、その項目の表示文字数の制限などが行えます。

参照

一覧表示項目設定ダイアログ

 [選択]ボタン

会議室一覧より選択された会議室のログビュアーを起動します。

 [削除]ボタン

会議室一覧より選択された会議室を一覧より削除します。ただし、ログファイルは削除されません。

 [閉じる]ボタン

会議室ログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


一覧表示条件設定ダイアログ
一覧表示項目設定ダイアログ

  ここでは会議室一覧で表示する項目を指定します。また、その項目の表示文字数を制限することもできます。ここで設定された情報は会議室ログ終了時に保存され、次回の起動時に復元されます。

画面各部の説明。

 表示項目指定

ここでチェックされた項目だけが会議室一覧で表示されます。

 表示文字数制限

チェックボックスの右隣にあるエディットコントロールに文字数を設定することにより、会議室一覧の各項目の表示文字数を制限することができます。

 [変更]ボタン

表示項目指定、表示文字数制限を基に会議室一覧の表示項目を変更します。この際サーバーから情報を取得することはありません。

 [取消]ボタン

処理を取消し、一覧表示項目設定ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。