Copyright: Copyright (c) Fujitsu Limited 1994-1996.


目次
Copyright (c) Fujitsu Limited 1994,1995,1996.

[F1]キーを押すと、ヘルプの使い方が表示されます。

目次

　 ＲＩＳとは

　 ソフト宅配

　 RIS-GUI通信

　 RISCLIENT


ＲＩＳとは

[RISの概要]

  ＲＩＳホストに専用端末ソフト(以下､RIS端末ソフトと称する)で

  アクセスすることによって､ＲＩＳホスト上のソフトウェアコンテンツを､

  簡単に端末にもってくる（インストールまで行う）システムです｡

    ┌────┐

    │パソコン│                            ┌────────┐

    │        │┌───┐  ┌────┐    │                │

    │(端末)  ├┤モデム├─┤電話回線├──┤ＲＩＳホスト    │

    └┬──┬┘└───┘  └────┘    │                │

      └──┘                              └────────┘

                  ←───────────

    ┌────┐      ソフトウェア

    │RIS端末 |

    │ソフト  │

    └────┘


高機能端末
ＲＩＳ－ＧＵＩ通信

 ツールバー

 ＲＩＳメニュー

 メール

 データライブラリ

 会議室


標準端末
RISCLIENT Product Version 2.17 & 4.17

メニュー解説

 FILE(F)	 編集(E)

 電話(C)	 転送(T)

 設定(S)	 簡易設定(E)

 HELP(H)

スクリプト

 オートログインスクリプト

 オートパイロットスクリプト

その他

 ツールバー

 テキスト編集


FILE
FILE(F)

 新規作成

 開く

 ログファイル名変更

 ログの保存開始

 ログの保存終了

 印刷

 RISCLIENTの終了


編集
編集(E)

 複写(C)

 貼り付け(P)

 引用符付き貼り付け(S)

 全部を選択(A)

 外部エディタの起動(E)


電話
電話(C)

 登録サーバへの接続(C)

 手動で電話をかける

 回線の切断(D)

 ブレーク信号の送信(B)

 スクリプトの開始(A)

 スクリプトの中断(H)

 高機能端末の起動


転送
転送(T)

 テキストファイル送信

 テキストファイルの受信

 プロトコルを選択して送受信


設定
設定(S)

 動作環境の設定(E)

 登録サーバの設定(C)

 アクセスポイントの設定(A)

 自動ログインの設定(L)

 フォントの設定(F)

 入力ウィンドウ


簡易設定
簡易設定(E)

簡単な操作で自動的にセンター接続の為の設定を行い、登録サーバ一覧に登録します。

簡易設定可能なセンター

・ＲＩＳ－ＨＯＳＴ

・ＮＩＦＴＹ－Ｓｅｒｖｅ

・ＰＣ－ＶＡＮ

・ＡＳＣＩＩ－ＮＥＴ

・ＰＥＯＰＬＥ

注意

電話番号は、市外局番、市内局番および末尾４桁の番号をハイフン(-)で区切ってください。


HELP
HELP(H)

 目次

 ヘルプの使い方

 スクリプト文法

 バージョン情報


ツールバー

高機能端末の起動や、回線の接続等をボタン１つで簡単に起動できます。


テキスト編集

メニュー解説

 FILE(F)

 編集(E)

 HELP(H)

その他

 ツールバー


テキスト編集-FILE
テキスト編集-[FILE]

 新規作成

 開く(O)

 上書き保存(S)

 名前をつけて保存(A)

 全ファイル保存

 送信

 印刷(P)

 終了(X)

 全終了(Q)


テキスト編集-編集
テキスト編集-[編集]

 アンドゥ(U)

 切り取り(T)

 複写(C)

 貼り付け(T)

 引用符付き貼り付け

 削除(D)

 全部を選択(A)


テキスト編集-HELP
テキスト編集-[HELP]

 目次(C)

 ヘルプの使い方(H)


テキスト編集-ツールバー
テキスト編集-[ツールバー]

ファイルの新規作成や保存を行います。


FILE-新規作成
[FILE]-[新規作成]

新しいテキストファイルを作成します。

エディタはRISCLIENT内蔵のものが起動されます。


FILE-開く
[FILE]-[開く]

テキストファイルを開きます。

エディタはRISCLIENT内蔵のものが起動されます。


FILE-ログファイル名変更
[FILE]-[ログファイル名変更]

逐次保存するファイル名を変更した後、逐次保存を開始します。


FILE-ログの保存開始
[FILE]-[ログの保存開始]

逐次保存を開始します。ただし、登録されているセンターを選択して接続処理を行った場合は接続した時点で、自動的に逐次保存を開始します。


FILE-ログの保存終了
[FILE]-[ログの保存終了]

逐次保存を終了します。


FILE-印刷
[FILE]-[印刷]

通信ログを印刷します。


FILE-ＲＩＳＴＥＲＭの終了
[FILE]-[ＲＩＳＣＬＩＥＮＴの終了]

終了の確認をしたあと、終了します。


編集ｰ複写
[編集]-[複写]

選択した範囲をクリップボードにコピーします。

範囲が選択されていない場合はなにもしません。


編集-貼り付け
[編集]-[貼り付け]

クリップボードにコピーされているデータを指定位置に貼り付けます。


編集-引用符付き貼り付け
[編集]-[引用符付き貼り付け]

クリップボードにコピーされているデータの先頭に、引用符をつけて指定位置に貼り付けます。


編集-全部を選択
[編集]-[全部を選択]

通信ログのすべてを範囲選択します。


編集-外部エディタの起動
[編集]-[外部エディタの起動]

指定されているエディタを起動します。

指定されていない場合は、WINDOWSに付属のメモ帳が起動します。


電話-登録サーバへの接続
[電話]-[登録サーバへの接続]

登録されているサーバ一覧を表示します。

その一覧から接続したいサーバを選択して、接続することができます。


電話-手動で電話をかける
[電話]-[手動で電話をかける]

電話番号を入力することによって電話をかけることができます。

また、各種センターのアクセスポイントの電話番号を簡単に取得することができますので、頻繁に接続しない場合、サーバの登録をするよりも便利です。


電話-回線の切断
[電話]-[回線の切断]

すでに接続している回線を切断します。


電話-ブレーク信号の送信
[電話]-[ブレーク信号の送信]

ブレーク信号の送信をおこないます。


電話-スクリプトの開始
[電話]-[スクリプトの開始]

スクリプトの起動をします。


電話-スクリプトの中断
[電話]-[スクリプトの中断]

起動しているスクリプトを中断します。


電話-高機能端末の起動
[電話]-[高機能端末の起動]

ＲＩＳサーバでＧＵＩ通信をする為のものです。

高機能端末からＲＩＳサーバに接続すると、テキストベースの通信とはちがいＧＵＩ環境でわりやすいオペレーションにて通信をしていただくことができます。


転送-テキストファイル送信
[転送]-[テキストファイル送信]

テキストファイルを無手順で送信します。


転送-テキストファイル受信
[転送]-[テキストファイル受信]

テキストファイルを無手順で受信します。


転送-プロトコルを選択して送受信
[転送]-[プロトコルを選択して送受信]

プロトコルを選択し、送信することができます。


転送-バイナリファイルの送信
[転送]-[バイナリファイルの送信]

設定してあるプロトコルでバイナリファイルの送信をおこいます。


転送-バイナリファイルの受信
[転送]-[バイナリファイルの受信]

設定してあるプロトコルでバイナリファイルの受信をおこないます。


設定-動作環境の設定
[設定]-[動作環境の設定]

ＲＩＳＣＬＩＥＮＴの動作環境の設定をおこないます。

ここで設定された動作環境は、すべての登録サーバの基本となります。

つまり、新しいサーバデータを登録する際、環境はここで設定されたデータをコピーし使用することになります。

また、手動で電話をかける場合の環境はここで設定された環境を使用します。

ダイアログ説明

通信ポート

シリアル通信ポートの設定をおこないます。

関連：モデム設定

ログ保存形式

ログを保存するときのファイル名の形式を指定します。

関連：保存形式

CD (Carriar Detect)の監視

回線状態の監視をおこなうか選択します。

通常はＯＮの状態に設定してください。

エディタ

　外部エディタのファイル名をフルパスで指定してください。

各種ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ

　ログの格納ディレクトリなど、ディレクトリの設定をおこないます。

ﾊﾞｲﾅﾘﾌﾟﾛﾄｺﾙ

　バイナリプロトコルの設定をおこないます。

　ZMODEM、B-PLUSは自動起動の設定もおこなえます

引用符号

　引用符付き貼り付けなどを使用する際に使われる、符号を設定します。


設定-登録サーバの設定
[設定]-[登録サーバの設定]

登録されているサーバの設定をします。

登録サーバの一覧ダイアログを開きますので、設定のほかに接続もできます。

新規登録の際には、[設定]→[動作環境の設定]で設定した情報がコピーされて反映されています。

ダイアログ説明

コメント

　サーバ登録の別名です。

　サーバ一覧では、このコメント名で表示されますので、わかりやすいものが良いでしょう。

サーバ

　接続するサーバの名前です。

　草の根ネットなど、ここに登録されていない場所を選ぶ場合には「その他」を選択してください

ＩＤ

　自動ログインを利用する場合に使用されます。

　自動ログインを使用しない場合は、設定しなくても結構です。

パスワード

　自動ログインを利用する場合に使用されます。

　自動ログインを使用しない場合は、設定しなくても結構です。

メニューへ登録

　ここをオンにすると、ＲＩＳＣＬＩＥＮＴのメニュー「電話」の欄に登録できます。

了解

　すべての設定を保存し、「登録サーバの設定」ダイアログを閉じます。

取消

　設定は保存せず、「登録サーバの設定」ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを表示します。

自動ﾛｸﾞｲﾝ

　ここをオンにしておくと、自動的にＩＤ、パスワードの入力を行うことができます。

　ただし、ＩＤ、パスワードの項目に何も入っていない場合は途中で失敗します。

GUIモードで通信

　ここをオンにしておくとＲＩＳサーバに接続後、自動的にGUIモードに入ります。

　高機能モードは、テキストベースの通信とはちがいGUI環境でわりやすいオペレーションにて通信をしていただくことができます。

高度な設定

　詳細設定のできる部分の表示、非表示を行います。

更新

　現在選択されているアクセスポイント情報の変更をおこなうダイアログを開きます。

追加

　現在選択しているセンターのアクセスポイント一覧のダイアログを開きます。

　上記一覧から選択したアクセスポイントを追加します。

削除

　現在選択しているアクセスポイントを削除します。

順番変更

　現在選択されているサーバの順番を変更します。

　▲　 	 一つ上に移動

　▼　 	 一つ下に移動

　▲▲ 	 一番上に移動

　▼▼ 	 一番下に移動

アクセスポイント一覧

　登録したアクセスポイントの一覧を表示します。

ﾊﾞｲﾅﾘﾌﾟﾛﾄｺﾙ

　バイナリプロトコルの設定をおこないます。

　ZMODEM、B-PLUSは自動起動の設定もおこなえます

各種ﾃﾞｨﾚｸﾄﾘ

　ログの格納ディレクトリなど、ディレクトリの設定をおこないます。

ﾛｸﾞの保存形式

　ログファイルの保存形式を設定します。

ｵｰﾄﾊﾟｲﾛｯﾄの起動

　オートパイロットを使用するかしないかを設定します。

　高機能端末の自動起動が設定されている場合には、選択できません。

　オートパイロットは、自動ﾛｸﾞｲﾝが終了後に起動します。

　また、自動ﾛｸﾞｲﾝが設定されていないときには、接続後すぐに起動します。

オートパイロットファイル名

　オートパイロットに使用するスクリプトファイルのフルパスを指定します。

ﾌｧｲﾙ参照

　オートパイロットに使用するスクリプトファイルの参照をおこないます。

モデム設定

　モデムの機種や、通信速度の設定をおこないます。

　また、モデムは自動判別することが可能です。

エディタ名

　エディタのフルパスを指定します。

ﾌｧｲﾙ参照

　エディタのファイルを参照します。

入力ウィンドウ

　入力ウィンドウの表示・非表示を設定します。

引用符号

　引用の用いる文字列を設定します。

リダイアル回数

　リダイアルをする最大回数を設定します。

最近のモデムはリダイアル規制のかかっているものがあるので注意してください。

全角文字消却時にＢＳを２つ送信する

BS（バックスペース）を押したときに、全角文字の2ﾊﾞｲﾄ目（後ろ半分）だった場合に自動的にBSをもう一度送信するか設定します。

TABの文字列

TABを受信したとき、スペースに変換する文字数を指定します。

現状では、内蔵エディタや、ﾃｷｽﾄ送信の際のTABもこの設定で変換したものを送信します。


設定-アクセスポイントの設定
[設定]-[アクセスポイントの設定]

アクセスポイントの更新・追加・設定をおこないます。

草の根ネットの電話番号などを登録する際に使用するとよいでしょう。


設定-自動ログインの設定
[設定]-[自動ログインの設定]

自動ログインスクリプトの更新、設定をおこなう際に使用します。


設定-フォントの設定
[設定]-[フォントの設定]

ＲＩＳＣＬＩＥＮＴの通信ウィンドウのフォントの変更をする際に使用します。

高機能端末などのフォントは変更されません。

（高機能端末は、それぞれの機能で設定できます。）


設定-入力ウィンドウ
[設定]-[入力ウィンドウ]

ＲＩＳＣＬＩＥＮＴの最下行に独立した１行入力ウィンドウが開きます。

入力の際はここで１行分編集してから送信します。

パスワード入力の際も文字は見えてしまいますので、注意してください。


テキスト編集-上書き保存
テキスト編集-[FILE]-[上書き保存]

編集したテキストファイルをファイル名を変更せずに上書き保存します。


テキスト編集-FILE-名前をつけて保存
テキスト編集-[FILE]-[名前をつけて保存]

編集したテキストをファイル名を変えて保存します。


テキスト編集-FILE-全ファイル保存
テキスト編集-[FILE]-[全ファイル保存]

現在開いているエディタのテキストをすべて保存します。

エディタはＲＩＳＣＬＩＥＮＴに内蔵されているものに限定されます。


テキスト編集-FILE-全ファイル保存
テキスト編集-[FILE]-[送信]

現在エディタで編集しているテキストを、接続されているサーバに送信します。


テキスト編集-FILE-印刷
テキスト編集-[FILE]-[印刷]

編集しているテキストを印刷します。


テキスト編集-FILE-終了
テキスト編集-[FILE]-[終了]

エディタを終了します。


テキスト編集-FILE-全終了
テキスト編集-[FILE]-[全終了]

現在開いているエディタをすべて終了させます。

エディタはＲＩＳＣＬＩＥＮＴに内蔵されているものに限定されます。


テキスト編集-編集-アンドゥ
テキスト編集-[編集]-[アンドゥ]

操作を取り消し、一つ前の状態に戻します。


テキスト編集-編集-切り取り
テキスト編集-[編集]-[切り取り]

選択した範囲を切り取り、クリップボードに貼り付けます。


テキスト編集-編集-削除
テキスト編集-[編集]-[削除]

選択した範囲を切り取ります。


HELP-目次
[HELP]-[目次]

このヘルプの目次を開きます。


HELP-ヘルプの使い方
[HELP]-[ヘルプの使い方]

ヘルプの使用方法を開きます。


HELP-スクリプト文法
[HELP]-[スクリプト文法]

スクリプトは、オートログインとオートパイロット用の２種類存在する。

 オートログインスクリプト

 オートパイロットスクリプト


HELP-バージョン情報
[HELP]-[バージョン情報]

ＲＩＳＣＬＩＥＮＴ（標準端末）のバージョン情報の表示をします。


オートログインスクリプト

自動でサーバにログインするためのスクリプトです。

コマンド一覧

#	一秒待ちます

[]	カッコ内の文字列を受信するまで待ちます

^	コントロールコードを送信します

\	次の文字をそのまま送信します

$ID	ユーザーＩＤを送信します

$PW	パスワードを送信します

!	このコマンド以前の[]文字列待ちを解除します。

詳細説明

★同時受信待ち

[]の文字列は同時にいくつも待ちます。

たとえば、

[ID -->]$ID^M[Password -->]$PW^M

とした場合、ID -->と、Password -->を同時に待ちます。

★受信文字列

一度受信した場合でも再度同じ文字列が来た場合は反応します。

一度受信した待ちを解除したい場合には、!コマンドを使用してください。

★$ID,$PW

$ID,$PWの為の送信待ち文字列が再度送られてきた場合、ＲＩＳ端末が自動的に入力ダイアログを表示し、ユーザーにＩＤ、またはパスワードを入力要求します。

入力後、その入力された文字列を送信します。

記述例

NiftServe ROAD2の場合

(注：NiftyServe ROAD2のスクリプトはRISCLIENTに組み込まれています。)

###@P^M [*]C NIF^M![Connection-ID -->]SVC^M![User-ID -->]$ID^M[Password -->]$PW^M[よ]


オートパイロットスクリプト

 文法

スクリプト命令

変数の宣言

 GlobalVar()	 Var()

配列変数の宣言

 GlobalDim()	 Dim()

制御命令

 wait()	 WaitSwitch()

 TimeOut()	 exit()

 if()	 while()

 version()	 Input()

通信回線の設定

 Comm()	 BaudRate()

 ByteSize()	 Parity()

 StopBits()	 Flow()

電話回線制御

 Dial()	 Disconnect()

データの送受信

 SendBreak()	 SendStr()

 SendFile()	 ReceiveFile()

文字列操作

 strcmp()	 strcat()

 strleft()	 strright()

 strmid()

ファイル操作

 PutLogFile()	 IniRead()

 IniWrite()

その他

 Print()	 DosCall()

 GetDate()


スクリプト-[文法]

1) コメント

    '#'以降行末までをコメントと見なします。

2) ラベル

    半角の英字で始まる半角の英数字から構成される文字列で、最後にコロン(':')がついたものをラベルとしてして扱います。

3) 命令／関数

    命令および関数（以下実行文）は実行文名と引き数を持ち、引き数は括弧でくくられ、引き数が複数ある場合はカンマで区切られます。

  １行を１命令で記述すること。

  また、'{' '}'で囲むことにより、複文を扱うことができます。

  ﾀﾞﾌﾞﾙｸｫｰﾃｰｼｮﾝ(")で囲ってあるものは、文字列である。

  また文字列の部分は、特別な断り書きがないかぎり、変数も使用できる。

4) 定数

    二重引用符で囲まれた文字列、あるいは英字以外の文字で始まる文字列。全ての文字が半角の数字の場合、数値として演算等を行うことができます。数値の範囲は -2147483648 ～ 2147483647

5) 変数

    半角の英字で始まる半角の英数字から構成される文字列を変数として扱います。

  全角文字は使用できません。また、予約語も変数として扱うことはできません。

  英字の大／小文字は区別されます。

    変数の内容が全て半角数字の場合数値として演算等を行うことができます。数値の範囲は -2147483648 ～ 2147483647

6) 演算子

  ・代入

    '='

    右辺から左辺に代入を行います。但し、左辺は変数に限られます。

  ・数値に対する演算

    左辺および右辺の文字列の中に、数字以外の文字が含まれる場合 0として扱います。但し先頭の文字が'+'および'-'の場合はこの限りではありません。

    '=='  '!='  '<'  '>'  '<='  '=>'

    左辺と右辺の大小を比較してそれぞれ 真なら 1、偽なら 0を返します。

    '&&'  '||'

    それぞれ、論理積と論理和をとり、結果が真なら 1、偽なら 0を返します。

    '+'  '-'  '*'  '/'  '%'

  それぞれ、加算、減算、乗算、除算、剰余を行います。

    '!'

    単項演算子であり、右辺が真のときは 1を、偽のときは 0を返します。

    '&'  '|'  '^'

    それぞれ、論理積、論理和、排他的論理和の値を返します。


GlovalVar()
スクリプト-[変数]-GlovalVar()

V.2.17では未対応です。

GlobalVar("<変数ﾀｲﾌﾟ>", "<変数名>", "<初期値>", "<MODE>")

永久変数です。スクリプトを終了させても変数・内容ともに記憶されます。

また、すでに宣言されて使用されている場合、StaticVarで再定義しても無視されます。（初期値の値にはならない）

パラメータ

・変数ﾀｲﾌﾟ

  STRING	文字列を扱う変数

  INTEGER	数値を扱う変数

・変数名

  上記 5)変数 の項目を参照のこと

・初期値

  あらかじめ変数に設定しておきたい値

  省略時は""（空文字）でクリアされます

・MODE

  N    : 通常の変数 （省略時にはこの指定がされたとみなす）

  S    : 暗号化されて保存されます。パスワード等に使用する。


Var()
スクリプト-[変数]-Var()

Var("<変数ﾀｲﾌﾟ>", "<変数名>", "<初期値>")

通常の変数です。スクリプトが終了したら変数、内容は破棄されます。

パラメータ

・変数ﾀｲﾌﾟ

  STRING	文字列を扱う変数

  INTEGER	数値を扱う変数

・変数名

  上記 5)変数 の項目を参照のこと

・初期値

  あらかじめ変数に設定しておきたい値

  省略時は""（空文字）でクリアされます


GlovalDim()
スクリプト-[配列変数]-GlovalDim()

V.2.17では未対応です。

GlobalDim ("<変数ﾀｲﾌﾟ>", "<変数名>", <配列の数>, "<MODE>")

永久変数です。スクリプトを終了させても変数・内容ともに記憶されます。

  	パラメータ

・変数ﾀｲﾌﾟ

  STRING	文字列を扱う変数

  INTEGER	数値を扱う変数

・変数名

  上記 5)変数 の項目を参照のこと

・配列の数

  確保したい配列の数

・MODE

  N    : 通常の変数 （省略時にはこの指定がされたとみなす）

  S    : 暗号化されて保存されます。パスワード等に使用する。


Dim()
スクリプト-[配列変数]-Dim()

V.2.17では未対応です。

Dim ("<変数ﾀｲﾌﾟ>", "<変数名>", <配列の数>)

通常の変数です。スクリプトが終了したら変数、内容は破棄されます。

パラメータ

・変数ﾀｲﾌﾟ

  STRING	文字列を扱う変数

  INTEGER	数値を扱う変数

・変数名

  上記 5)変数 の項目を参照のこと

・配列の数

  使用したい配列の数


wait()
スクリプト-[制御命令]-wait()

wait("<文字列>"･･･)

文字列を待つ。指定文字列を受信した場合次の行に移る

文字列は複数指定可能。

パラメータ

・文字列

  受信待ち文字列

＜例＞

wait("TEST", "ABCD","EFG")

＜意味＞

"TEST"、"ABCD"、"EFG"のいずれかを受信するまで待つ


WaitSwitch()
スクリプト-[制御命令]-WaitSwitch()

V.2.17では未対応です。

WaitSwitch() {

    case "<文字列1>"

        <処理文1>

        break

    case "<文字列2>"

        <処理文2>

}

任意の文字列を受信したときの処理を実行する。

caseの後の文字列に、受信待ち文字列を指定。その文字列を受信した場合にその下の処理文を実行する。


スクリプト-[制御命令]-TimeOut()

V.2.17では未対応です。

TimeOut(指定秒,ラベル)	タイマー設定

TimeOut()	タイマー解除

指定秒には、秒単位の数字をいれる。

ラベルは指定秒を越えた場合に分岐するラベル名をいれる。

主にwaitとペアで使われるのではないかと思われる。

＜例＞

START:

TimeOut(10, TIMEOUT)

wait("TEST")

TimeOut()

goto END	←成功

TIMEOUT:

goto END	←ﾀｲﾑｱｳﾄ

END:

＜意味＞

"TEST"を受信するまで待つ

１０秒待っても受信しない場合は終わらせる。


スクリプト-[制御命令]-exit()

exit()

スクリプトを終了させる。

exit()を使用しなくても、スクリプトファイルの終端に達した場合には

自動的に終了します。


スクリプト-[制御命令]-if()

if(制御文)  {

    ＜処理文（真）＞

else

    ＜処理文（偽）＞

}

制御文の内容によって、処理を分ける。


スクリプト-[制御命令]-while()

while(<継続条件式>) {

    <処理文＞

}

継続条件を満たしている間"{"から"}"をループします。


スクリプト-[制御命令]-Version()

Version()

RISCLIENTのバージョンを文字列で返します。

戻り文字列：X.XXX


スクリプト-[制御命令]-Input()

Input("<タイトル文字列>", "<内容文字列>", "<MODE>")

ユーザーに入力を促すダイアログを表示します。

戻り値に入力された文字列がはいります。

パラメータ

・タイトル文字列

  インプットダイアログのタイトル部分の文字列を指定します。

・内容文字列

  入力を促す説明文の指定をします。

・MODE

  N    : 普通の入力。(省略時にはこの指定がされたとみなす）

  S    : 入力した文字が"*"に置き変わる。パスワード入力等に使用する。

戻り値

入力された文字列

キャンセルされた場合は空文字("")がはいります。


スクリプト-[制御命令]-goto()

goto(<ラベル名>)

指定したラベルに処理を移します。

パラメータ

・ラベル名

　処理移動先のラベル名

　変数は使用できません。


スクリプト-[通信回線の設定]-Comm()

Comm(＜ポート番号＞)

ポート番号を設定します。

番号には、1～9までが指定できます。


スクリプト-[通信回線の設定]-BaudRate()

BaudRate(<通信速度>）

通信速度を設定します。

パラメータ

・通信速度

  以下の内のいずれかの値をとります。

  300  600  1200  2400  4800  9600  19200  38400 57600


スクリプト-[通信回線の設定]-ByteSize()

ByteSize(<ビット数>)

バイトあたりのビット数を設定します。

パラメータ

・ビット数

  ビット数は 7か 8の値をとります。


スクリプト-[通信回線の設定]-Parity()

Parity(<パリティ番号>)

パリティを設定します。

パラメータ

・パリティ番号

  なし: 0

  奇数: 1

  偶数: 2


スクリプト-[通信回線の設定]-StopBits()

StopBits(<ストップビット番号>)

ストップビットを設定します。

パラメータ

・ストップビット番号

  1ビット  : 0

  1.5ビット: 1

  2ビット  : 2


スクリプト-[通信回線の設定]-Flow()

Flow(<フロー制御番号>)

フロー制御の設定をします。

パラメータ

・フロー制御番号

  無し    : 0

  XON/XOFF: 1

  ハード  : 2


スクリプト-[電話回線制御]-Dial()

Dial("<接続情報>", <リダイヤル回数>)

回線の接続をします。

パラメータ

・接続情報

  モデムコマンドと電話番号を記述します。

・リダイヤル回数

  リダイヤルする回数を指定します。

  （現在は指定していても、リダイアルしません）

戻り値

  接続成功: 1

  接続失敗: 0


スクリプト-[電話回線制御]-Disconnect()

Disconnect()

回線の切断をします。


スクリプト-[電話回線制御]-SendBreak()
スクリプト-[データの送受信]-SendBreak()

SendBreak()

ブレーク信号を送信します。


スクリプト-[データの送受信]-SendStr()

SendStr("<文字列>")

文字列を送信します。


スクリプト-[データの送受信]-SendFile()

V.2.17では未対応です。

SendFile("<PATH>", "<プロトコル>")

ファイルを送信します。

パラメータ

・PATH

  送信ファイルを指定します。

・プロトコル

  NULL    : 無手順

  XM      : X-MODEM

  XM128   : X-MODEM 128-CRC

  XM1024  : XMODEM 1024-CRC

  FXM     : FringX-MODEM

  FXM128  : FringX-MODEM 128-CRC

  FXM1024 : FringXMODEM 1024-CRC

  YM      : Y-MODEM

  YMB     : Y-MODEM Batch

  YMG     : Y-MODEM G

  YMGB    : Y-MODEM G Batch

  ZM      : Z-MODEM

  QV      : Quick-VAN

  BP      : B-PLUS

戻り値

  正常終了: 1

  異常終了: 0


スクリプト-[データの送受信]-ReceiveFile()

V.2.17では未対応です。

ReceiveFile("<PATH>", "<プロトコル>")

ファイルを受信します。

パラメータ

・PATH

  送信ファイルを指定します。

・プロトコル

  NULL    : 無手順

  XM      : X-MODEM

  XM128   : X-MODEM 128-CRC

  XM1024  : XMODEM 1024-CRC

  FXM     : FringX-MODEM

  FXM128  : FringX-MODEM 128-CRC

  FXM1024 : FringXMODEM 1024-CRC

  YM      : Y-MODEM

  YMB     : Y-MODEM Batch

  YMG     : Y-MODEM G

  YMGB    : Y-MODEM G Batch

  ZM      : Z-MODEM

  QV      : Quick-VAN

  BP      : B-PLUS

戻り値

  正常終了: 1

  異常終了: 0


スクリプト-[文字列操作]-strcmp()

strcmp("<文字列1>", "<文字列2>")

文字列の比較をおこないます。

パラメータ

・文字列1

  １つ目の比較する文字列

・文字列2

  ２つ目の比較する文字列

戻り値

  文字列1 >  文字列2 : 0未満の数値

  文字列1 == 文字列2 : 0

  文字列1 <  文字列2 : 0より大きな数値


スクリプト-[文字列操作]-strcat()

strcat("<文字列1>", "<文字列2>", ･･･"<文字列n>")

文字列を連結します。

パラメータ

・文字列

  連結する文字列を記述します。パラメータは可変です。

戻り値

  連結された文字列が返されます。


スクリプト-[文字列操作]-strleft()

strleft("<文字列>", <文字数>)

文字列の左側より指定された文字数分取り出します。

（文字列の文字数 ＜ 指定文字数）の場合すべて取り出されます。

パラメータ

・文字列

  元となる文字列。

・文字数

  取り出すも字数。

戻り値

  取り出された文字列


スクリプト-[文字列操作]-strright()

strright("<文字列>", <文字数>)

文字列の右側より指定された文字数分取り出します。

（文字列の文字数 ＜ 指定文字数）の場合すべて取り出されます。

パラメータ

・文字列

  元となる文字列。

・文字数

  取り出すも字数。

戻り値

  取り出された文字列


スクリプト-[文字列操作]-strmid()

strmid("<文字列>", <開始位置>, <文字数>)

文字列の開始位置より指定された文字数分取り出します。

（開始位置以後の文字数 ＜ 指定文字数）の場合、開始位置以降すべて取り出されます。

パラメータ

・文字列

  元となる文字列。

・文字数

  取り出す文字数。

戻り値

  取り出された文字列


スクリプト-[ファイル操作]-PutLogFile()

PutLogFile("<ファイル名>", "<MODE>")	←ログ出力開始

PutLogFile()	←ログ出力終了

指定されたファイルにログを出力します。

パラメータ

・ファイル名

  フルパスで指定してください。

  ファイル名のみ指定の場合は、ログディレクトリに出力します。

・MODE

  W:新規作成

  A:追加書き込み

 パラメータの指定がない場合は、ログの出力を終了します。

 （直前に指定されたログファイル）


スクリプト-[ファイル操作]-IniRead()

IniRead("<PATH>", "<SECTION>", "<ENTRY>", "<TYPE>", "<DEFAULT>")

初期化データを読み込みます

パラメータ

・PATH

  初期化ファイルのPATHです。

・SECTION

  セクションを指定します。

・ENTRY

  エントリを指定します。

・TYPE

  エントリデータのタイプを指定します。

    STR   文字列

    INT   数値

・DEFAULT

  セクションおよびエントリが無かった場合のデフォルトのデータ。

戻り値

  初期化データが返されます。


スクリプト-[ファイル操作]-IniWrite()

IniWrite("<PATH>", "<SECTION>", " <ENTRY>", "<STRING>")

初期化データを書き込みます

パラメータ

・PATH

  初期化ファイルのPATHです。

・SECTION

  セクションを指定します。

・ENTRY

  エントリを指定します。

・STRING

  初期化データ


スクリプト-[その他]-Print()

V.2.17では未対応です。

Print("<内容文字列>")

ターミナルウィンドウに任意の文字列を表示します。

なおこの文字列は送信されません。

wait文にも反応しません。

パラメータ

・内容文字列

  ターミナルウィンドウに表示したい文字列。


スクリプト-[その他]-DosCall()

V.2.17では未対応です。

DosCall("<文字列>")

文字列の内容を COMMAND.COM に渡し、実行します。


スクリプト-[その他]- GetDate()

GetDate()

現在の日付を文字列で返します。

戻り値

  日付を yymmdd という形式の文字列に変換して返します。

  (y･･･年、m･･･月、d･･･日)


自動ログイン一覧

ダイアログ説明

サーバ

　自動ログインするサーバを選択します。

自動ログイン処理一覧

　選択したサーバに対応した自動ログインスクリプトの一覧を表示します。

終了

　変更されたデータを保存し、ダイアログを閉じます。

取消

　変更されたデータを保存せずに、ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを表示します。

追加

　自動ログインスクリプトの記述をするダイアログを開き、そのデータを追加します。

更新

　現在選択されている自動ログインスクリプトを変更するダイアログを開きます。

削除

　現在選択されている自動ログインスクリプトを削除します。

複写

　現在選択されている自動ログインスクリプトと同様のデータを複写・登録します。


アクセスポイント一覧

ダイアログ説明

センター選択

　アクセスポイント一覧を表示したいセンターを選択します。

アクセスポイントの一覧

　アクセスポイントの一覧を表示します。

　アクセスポイントは、一つだけ選択できます。

終了

　アクセスポイント一覧ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを表示します。

追加

　アクセスポイントを追加します。

更新

　現在選択されているアクセスポイント情報を変更するダイアログを開きます。

削除

　現在選択されているアクセスポイントを削除します。

複写

　現在選択されているアクセスポイント情報と同様の物を、一覧に複写登録します。


アクセスポイント選択

ダイアログ説明

アクセスポイント一覧

　アクセスポイントの一覧を表示します。

　複数選択が可能です。

了解

　選択したアクセスポイントを選択確定し、ダイアログを閉じます。

取消

　選択をキャンセルし、ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを表示します。

ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄの追加

　アクセスポイントを一覧に追加します。


センター選択
サーバ選択

ダイアログ説明

・接続

　リストボックスで選択されたサーバに接続します。

・終了

　ダイアログを終了します。

　内容が変更されている場合には、保存するか問い合わせます。

・順番変更

　リストボックスで選択されているサーバの順番の変更をおこないます。

  ▲　 = 一つ上に移動する

　▼　 = 一つ下に移動する

　▲▲ = 一番上に移動する

　▼▼ = 一番下に移動する

・追加

　サーバの新規追加をおこないます。

　関連：登録サーバの設定

・更新

　リストボックスで選択されているサーバの情報を変更することができます。

　関連：登録サーバの設定

・削除

　リストボックスで選択されているサーバデータを削除します。

・複写

　リストボックスで選択されているサーバデータをコピーします。


通信ポートの設定

ダイアログ説明

通信ポート

　モデムを使用する通信ポートを設定します。

電話回線の種類

　電話回線の種類を設定します。

　電話をかけるときに、ピポパポという電子音がする方がプッシュ回線です。

　わからない場合には、ＮＴＴにたずねてみてください。

０発信

　内線を使う電話機（主に会社の職場など）は、外線につなぐ場合に０発信をしないと

　いけません。

了解

　すべての項目を保存し、ダイアログを閉じます。

　また、項目で設定されたデータを反映させます。

取消

　項目の保存をせずに、ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを開きます。

データ長

　１バイトのデータビット数を設定します。

　一般的には８ビットです。

ｽﾄｯﾌﾟﾋﾞｯﾄ

　接続先の設定にあわせます。

　一般的には１ビットです。

パリティ

　通信上のエラーをチェックする一つの方法です。

　一般的には、

　データ長が８ビットの場合、パリティは「なし」

　データ長が７ビットの場合、パリティは「偶数」

　を選択します。

　データ長が通常８ビットですから、パリティは「なし」で良いでしょう。

フロー制御

　一般的には「ハードウェア」を使用します。

送信の行末

　接続先の設定にあわせます。

　一般的には、「ＣＲ」を使用します。

ﾛｰｶﾙｴｺｰ

　こちらが入力した文字をそのままＲＩＳＣＬＩＥＮＴに表示するか設定します。

　一般的に、入力した文字は接続先でそのまま送り返してくるので、ローカルエコーは「なし」に設定します。

標準の設定

　ワンポイントアドバイスで書かれている一般的な設定に項目をセットします。

設定がわからなくなった場合に使用すると良いでしょう。

モデム初期化

　モデムの初期化コマンドを入力してください。（最初の「ＡＴ」は不要です。）

　この設定は、ＲＩＳＣＬＩＥＮＴ起動時に使用されます。

　また、「モデム設定...」で、あらかじめＲＩＳＣＬＩＥＮＴに登録されているモデムのデータを選択できますので、通常はこちらで設定すると良いでしょう。

ﾓﾃﾞﾑをWin95(TAPI)が制御

Windows95版のRISCLIENTでのみ使用できます。

Windows95版を使用する場合はなるべくこの設定を使用する事をお勧めします。


ログの保存形式

ダイアログ説明

保存形式

　ログファイルの保存形式を設定します。

識別子

　保存形式の 「x」にあたる部分に代入される文字列です。

設定

　設定された項目を保存し、ダイアログを閉じます。

取消

　設定を保存せずに、ダイアログを閉じます。

ﾍﾙﾌﾟ

　このヘルプファイルを表示します。


アクセスポイント設定

ダイアログ説明

アクセスポイント名

電話番号に対応する名前を入力します。

[アクセスポイント一覧]では、ここで入力された情報が表示されます。

電話番号

アクセスポイントの電話番号を入力します。

回線速度

アクセスポイントの回線速度を設定します。

オートログイン

このアクセスポイントで使用するオートログインスクリプトを設定します。

オートログインスクリプトの編集は、RISCLIENTの [設定]→[自動ログインの設定]でおこなえます。

了解

設定した情報を保存し、終了します

取消

設定した情報を保存せずに、終了します。

ﾍﾙﾌﾟ

このヘルプファイルを表示します。


モデム選択

ダイアログ説明

端末速度

端末（パソコン）の通信速度を設定します。

通常、モデムの通信速度よりも速い速度を選択します。

メーカー名

お持ちのモデムのメーカー名を選択してください。

一覧にない場合はその他を選択するようにしてください。

機種名

お持ちのモデムの機種名を選択してください。

[メーカー名]に、「その他」を選択した場合にはモデムの速度を選択してください。

自動判別

お持ちのモデムをシステムが自動的に判別します。

OK

設定情報を呼び出し元のダイアログに渡し、終了します。

ｷｬﾝｾﾙ

設定情報を変更せずに、終了します。

ﾍﾙﾌﾟ

このヘルプファイルを表示します。