Copyright: Copyright (c) Fujitsu Limited 1994,1995


高機能お知らせの操作説明

 [目次]

 高機能お知らせの概要

 お知らせウィンドウの操作説明


高機能お知らせの概要

　「お知らせ」とは、主にクラブなどに設けられており会議室やライブラリを使用するにあたっての注意事項や最新情報などが記載されている場所です。この「お知らせ」の場は読み出し専用ですので一般会員の方々は発言出来ません。


お知らせウィンドウの操作説明

・グラフィック内をクリックして下さい。


タイトルの表示は以下の通りです。

[クラブ名]　:　[お知らせ]


お知らせウィンドウのメニュー

 [ファイル]

 [編集]

 [読む]

 [一覧]

 [オプション]

 [ヘルプ]


[ファイル]

 [BBS単位のﾛｸﾞに保存]

このメニューをチェックすることでお知らせで読んだ発言をＢＢＳ単位に保存することができます。ログファイルの格納ディレクトリは[オプション]-[ＢＢＳログ環境]で変更するができます。この設定はお知らせウィンドウ終了時に保存され、次回起動時に復元されます。

 [ﾛｸﾞﾌｧｲﾙに挿入]

このメニューをチェックすることでお知らせで読んだ発言を標準端末に挿入することができます。この設定はお知らせウィンドウ終了時に保存され、次回起動時に復元されます。

 [ﾛｸﾞに保存しない]

このメニューをチェックすることでお知らせで読んだ発言は一切保存されなくなります。この設定はお知らせウィンドウ終了時に保存され、次回起動時に復元されます。

 [閉じる]

お知らせウィンドウを終了します。


[編集]

 [コピー]

選択された範囲の文字列をエディットコントロールよりクリップボードにコピーします。


[読む]

 [発言を読む]

選択された発言を読みます。選択された発言がない場合発言一覧の先頭の発言を読みます。

 [次の発言]

選択された発言の次の発言を読みます。選択された発言がない場合発言一覧の先頭の発言を読みます。

 [前の発言]

選択された発言の前の発言を読みます。選択された発言がない場合発言一覧の先頭の発言を読みます。

 [ｺﾒﾝﾄ展開]

選択された発言にコメント発言がある場合それを展開します。このコマンドは、表示形式がコメントツリー表示の場合のみ有効です。

 [ﾒｯｾｰｼﾞ自動読込み]

指定された範囲により発言を自動的に読込みます。

参照

メッセージ自動読込みダイアログ


メッセージ自動読込みダイアログ

画面各部の説明。

 出力先指定

自動的に読み込んだログの出力先を指定します。

 出力形式指定

ログの出力形式を指定します。

 出力順指定

ログの出力順を指定します。

 出力範囲指定

ログの出力範囲を指定します。

 [開始]ボタン

メッセージの自動読込みを開始します。

 [取消]ボタン

メッセージの自動読込みを取消し、ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


[一覧]

 [一覧再表示]

指定した範囲で発言一覧を再表示します。

参照

一覧再表示ダイアログ


一覧再表示ダイアログ

ここで設定した情報はお知らせウィンドウ終了時に保存され、次回の起動時に復元されます。

画面各部の説明。

 表示形式指定

チェックすると表示形式がコメントツリーになります。

 表示順指定

表示順を設定します。

 表示範囲指定

表示範囲を設定します。

 [表示]ボタン

設定した情報を基に発言一覧を再表示します。

 [取消]ボタン

設定した情報を取消し、一覧再表示ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


[オプション]

 [一覧表示条件設定]

発言一覧の表示項目を設定します。

参照

一覧表示条件設定ダイアログ

 [発言情報]

会議室の発言情報を表示します。

参照

発言情報ダイアログ

 [BBSﾛｸﾞ環境]

ログファイルの保存ディレクトリを変更します。この設定は変更時に保存されそれ以降有効となります。

参照

ＢＢＳログ環境ダイアログ

 [ﾌｫﾝﾄ設定]

お知らせウィンドウのエディットコントロールで使用するフォントを設定します。この設定はお知らせウィンドウの終了時に保存され、次回の起動時に復元されます。


一覧表示条件設定ダイアログ

ここで設定された情報はお知らせウィンドウの終了時に保存され、次回の起動時に復元されます。

画面各部の説明。

 表示項目指定

ここでチェックされた項目のみ発言一覧で表示されます。

 発言者名文字数

発言者名の表示文字数を制限します。

 [変更]ボタン

設定された情報を基に、発言一覧での表示項目を変更します。

 [取消]ボタン

設定された情報を取消し、一覧表示条件設定ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


発言情報ダイアログ

画面各部の説明。

 総発言数

現在のお知らせにおける総発言数を表示します。

 最新メッセージＩＤ

現在のお知らせにおける最新発言ＩＤを表示します。

 [ＯＫ]ボタン

発言情報ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


ＢＢＳログ環境ダイアログ

ここで設定したディレクトリは各お知らせごとに保存されます。

画面各部の説明。

 会議室名

現在のお知らせを表示します。

 ログ格納ディレクトリ

ログファイルの保存ディレクトリを設定します。

 [ＯＫ]ボタン

指定されたディレクトリを基に、ログ格納ディレクトリを設定します。

 [参照]ボタン

ディレクトリ参照ダイアログよりディレクトリを選択します。

 [取消]ボタン

指定されたディレクトリを取消し、ＢＢＳログ環境ダイアログを終了します。

 [ヘルプ]ボタン

このヘルプを表示します。


[ヘルプ]

このヘルプを表示します。


お知らせウィンドウのアイコンバー

基本的にアイコンバーはメニューのショートカット機能を果たします。

・グラフィック内をクリックしてください。


お知らせウィンドウのリストボックス

　お知らせに書き込まれた発言の一覧を表示します。最初、メッセージＩＤなどの発言情報がすべて表示されていますが、[オプション]-[一覧表示条件設定]で表示したい項目を自由に設定することができます。また、一覧の表示順は最初発言順になっており、[一覧]-[一覧再表示]により発言逆順にすることも可能です。

　これらの設定はお知らせを終了した時点で自動的に保存されますので、次回お知らせに入った時にもこの設定は有効です。

　一覧の項目をダブルクリックすることにより発言を読むことが出来ます。

以下に表示形式ごとにアイコンの意味を示します。

[標準表示]

アイコン	意味

メッセージ全般

[コメントツリー表示]

アイコン	意味

非展開メッセージ

展開メッセージ

コメントなしメッセージ


スプリットバーをドラッグすることにより、リストボックスとエディットコントロールの高さを変更することができます。この変更はお知らせウィンドウを終了しても保存されません。


お知らせの発言を読んだ場合、ここにその内容が表示されます。内容の上部にはその発言のメッセージＩＤなどの情報が含まれます。文章の編集はコピーのみ行えます。


左側に通信状態、中央にメニュー説明、右側にメッセージ数が表示されます。メッセージ数は一覧の表示形式がコメントツリー以外の場合表示されます。