HDBENCH紹介
HDBENCH (ハードディスクベンチ)

HDBENCHをダウンロードしていただきありがとうございます｡

このソフトはハードディスク＆ＣＰＵ＆画面描画の速度を測るベンチマークソフトです。

Ver2.280以降ではDDBENCH Ver1.35以降を使ってDirectDrawの性能を測定できます。

DDBENCH.EXEは別途用意しHDBENCH.EXEと同じフォルダにコピーしておいて下さい。

Ver2.28からはｷｬｯｼｭを制御するようになりましたので、仮想メモリ無しにしなくても正しい結果が出るようになりました。

WindowsNTのNTFS、Windows95の圧縮ドライブも計測できます。

バージョン毎に結果が違ってきますので、結果を比較する場合は同じバージョンで比較してください。

Ver2.40からは測定ルーチンをDLLにしてありますので、バージョンアップしても大丈夫と思います。

測定結果をいろいろな方からたくさん頂きました。どうもありがとうございます。

余りにも多すぎるためにＨＥＬＰには７／３１分までしか収録していません。

最新版は

ニフティーサーブ

FWINAL  LIB2

FEPSONW LIB9

インターネット

EP82改/かずのホームページ

http://www.luice.or.jp/~ep82kazu/

はかせの懲りないHomePage  [image] ←色々なベンチマークソフトがあります。

http://www.alles.or.jp/~hakase/

★インストール

★使用方法

★注意

★その他

★バージョン情報

★結果


HDBENCH

インストール

使用方法

注意＆情報

その他

バージョン情報

結果


インストール

適当なフォルダにHDBEＮxxx.lzhを解凍して下さい。

アンインストールはそのフォルダを削除して下さい。


使用方法
★使用方法

HDBENCHを実行する前にすべてのアプリを終了してください｡そうしないと結果が大きく変動します。

HDBENCH.EXEをスタートボタンから実行してください｡

測定が終わるまでマウス、キーボードは一切触らないでください。

ＡＬＬ

ＤＩＳＫ，ＣＰＵ、ＶＩＤＥＯ、のベンチを自動で行います。

ＡＬＬはDirectDraw以外を全部足して９で割った数値です

ＤＩＳＫ

ＤＩＳＫボタンはリード、ライト、キャッシュの1秒間の転送バイトを測ります。

ドライブ＆使用容量を選んでください。使用容量はデフォルトで１０Ｍになっています。

CD-ROMは使用容量の１０分の1を使用します。テスト用としては、Windows95のセットアップＣＤを推奨します。

※NT4.0ではキャッシュの数値は正確に測定できません。

ＣＰＵ

ＣＰＵボタンは1秒間当たりの浮動小数点演算＆整数演算の計算回数です。

ＣＰＵボタンを押してください。

ＶＩＤＥＯ

ＶＩＤＥＯボタンは１秒間の矩形＆円＆スクロールの描画回数です｡

ＶＩＤＥＯボタンを押して下さい｡

デジタルをダブルクリックすると個別に計測する事が出来ます。(大きいフォントの時は位置がめちゃくちゃずれてます。)

HDBENCH.EXEのあるフォルダまたはパスの通っているフォルダにDDBENCH.EXEがある場合ＤｉｒｅｃｔＤｒａｗの性能も測定します。

コピー

クリップボードに結果をコピーします。

システム

システム物理メモリ、空きメモリ、プロセッサ、ＯＳ、HDBENCHのバージョンを表示します。

周波数測定も出来ます。

RDTSCを使えないＣＰＵは正しく測定することが出来ません。

終了

HDBENCHを終了します。

オプション

CD-ROM方式(既存ﾌｧｲﾙﾘｰﾄﾞ)

この項目にﾁｪｯｸを入れるとCD-ROMﾍﾞﾝﾁと同じように既存ﾌｧｲﾙを使ってﾍﾞﾝﾁをします。

READのみ計測します。

ただしｷｬｯｼｭされているﾌｧｲﾙなどがありますので正しくない場合があります。

ドライブ情報もコピーする

この項目がチェックされていると、コピーボタンを押したときに ドライブ情報をレジストリから取得し、クリップボードにコピーします。

Windows95のみ対応しています。

結果のみコピーする

この項目にチェックを入れると結果の数値のみコピーされるようになります。


注意＆情報
★注意＆情報

★このソフトは１Ｍ～２０ＭＢｙｔｅのファイルを扱いますので、ハードディスクの空き容量が１Ｍ～２０ＭＢｙｔｅ必要です。

★HDDが、こんなに遅くないよ～と思った時には仮想メモリなしに設定してみてください。

  十分にメモリがないと起動しなくなるかもしれません。

  その時はセーフモードで仮想メモリありに戻して下さい。

  #Ver2.28からは仮想メモリ無しにしても変化がないと思います。

★仮想メモリは自動にせず一番速いディスクに設定した方が良いようです。


その他
★その他

このソフトはフリーウェアです。

このプログラムの転載は事前または事後にメールをいただければ自由です。

このプログラムを使用した結果いかなる損害に対しても作者は責任を負いません。

御意見・御要望･などございましたらNifty-Serve  EP82改/かず(RXB02207)までメールにてお知らせください。

インターネットからは  RXB02207@niftyserve.or.jp です。

懲りないはかせさんにはいつもお世話になってます。どうもありがとうございます。

また、強制Ｂメで(^^;Ｔｅｓｔをお願いした方々もどうもありがとうございました。


バージョン情報

0.8->0.9 (96.05.12)

ＤＩＳＫ

リードとライトのデータ転送速度に変更。

それにより単位を１／１０００秒からＫＢ／ｓに変更。

容量チェックとＴＹＰＥチェックが逆だったのを訂正。

空き容量２０Ｍｂｙｔｅ必要だったのを１０Ｍｂｙｔｅに変更。

ＣＰＵ

単位を１／１０００秒から回／ｓに変更。

0.90->1.00(96.05.18)

ＰＡＩＮＴルーチンの追加。

バージョン情報にプロセッサ名、物理メモリ、空メモリ情報の追加｡

ベンチ中、マウスカーソルを左上隅に移動するように変更。

レイアウトの変更。

その他いろいろ。

1.00->1.10(96.05.21)

空メモリが多い場合にリードキャッシュが効き数値が高くなるのでキャッシュが効かないようにした。（つもり）

ヘルプファイルの追加。

1.10->1.20(96.05.25)

結果をデジタル表示にした。

1.20->1.33(96.06.02)

システム情報もデジタル表示に変更。

リムーバブルメディアもベンチ出来るようにした。

1.33->1.40(96.06.09)

結果をクリップボードにコピーできるようにしました。

整数演算ベンチを追加しました。

総合ボタンを追加しました。

デジタルを見やすくしました。

1.40->1.50(96.06.11)

クリップボードにコピー後、改行がされてないのを修正。

ドライブの使用容量を１ＭＢ～２０ＭＢまで選べるようにしました。

演算方法の変更。負荷をアップしました。

VIDEOの色数を増やしました。

1.50->1.60(96.06.25)

CD-ROMにも対応しました。

ネットワークドライブにも対応しました。

フォントを大きいサイズにするとＰＡＩＮＴベンチで７０％ぐらいしか表示されないのを修正しました。

VIDEOベンチの矩形と円を分割しました。

クリップボードにコピーした時、物理メモリが正しくない事があるのを修正しました。

1.60->1.62(96.06.29)

CD-ROMベンチの時のファイルサイズが1/10になっていなかったのを修正しました。

CD-ROMベンチの時、異常に大きな数値になる時があるのを修正しました。

1.62->1.64(96.07.01)

スクロールベンチを追加しました。

浮動小数点演算の負荷をアップしました。

1.64->1.70(96.07.11)

CD-ROM方式(既存ﾌｧｲﾙﾘｰﾄﾞ)をすべてのﾄﾞﾗｲﾌﾞで出来るｵﾌﾟｼｮﾝを追加しました。

VIDEOﾍﾞﾝﾁの窓を最大化するｵﾌﾟｼｮﾝを追加しました。

VIDEOﾍﾞﾝﾁにTextを追加しました。

ｼｽﾃﾑ情報ﾀﾞｲｱﾛｸﾞを開くたびにﾒﾓﾘが減っていく不具合の修正。

1.70->1.80(96.07.24)

CPU占有率を調べるオプションを追加しました。

VIDEOﾍﾞﾝﾁの窓を最大化した時にText描画の文字が大きくならなかったのを修正しました。

1.80->1.90(96.07.31)

CPU占有率を調べるオプションを削除しました。

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報をﾚｼﾞｽﾄﾘから取得するようにしました。>WIN95

640×480でも下が切れないようにしました。

圧縮ﾄﾞﾗｲﾌﾞのWRITEが測れるようになりました。

READはｷｬｯｼｭの関係で出来ません。(CD-ROM方式を使って下さい。)

1.90->1.96(96.09.08)

VIDEOカード名の取得方法を少し変えました。->WIN95

ＯＳがキャッシュしているデータをヒットさせた時の転送速度を測れるようにしました。->ＮＴは未確認

ドライブ情報をコピーするかどうかのオプションを追加しました。

1.96->1.97(96.09.12)

CACHEを測るルーチンのループが多すぎで、数値が低くなっていたのを修正しました。

ALLの値にCACHEが入ってなかったのを修正しました。

1.97->1.99(96.09.13)

結果をｺﾋﾟｰした時にCACHEがｺﾋﾟｰされていなかったのを修正しました。

その他ちょこっと。

1.99->2.00(96.09.18)

CACHEを測るルーチンのループ回数を元に戻しました。

2.00->2.03(96.09.22)

VIDEOカード名の取得方法を少し変えました。->WIN95

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報の取得方法を少し変えました。->WIN95

ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報にSCSIAdapter&HDCを追加しました。->WIN95

2.03->2.10(96.09.29)

ドライブ情報とVIDEOカード名が取得できない事があったので、取得できるように修正しました。

オプションに結果のみコピーを追加しました。

2.10->2.20(96.10.28)

DDBENCH.EXEを呼び出してDirectDrawの性能を測定できるようになりました。

コンパイラのオプションで最適化処理をしないようにしました。

最高優先順位で起動するようにしました。

ＣＰＵ測定時間を短縮しました。

2.20->2.21(96.11.01)

結果のみコピーでDirectDrawの数値がコピーされていなかったのを修正しました。

2.21->2.28(96.11.26)

DirectDrawの値が取得できないのを改善しました。(DDBENCH V1.35以上が必要)

DirectDrawﾍﾞﾝﾁが終わった後にデジタルが表示されない事があるのを改善しました。

VIDEOﾍﾞﾝﾁのデジタルをダブルクリックで項目別にﾍﾞﾝﾁできるようにしました。

(大きいフォントを使っていると位置がめちゃくちゃずれます)

ｷｬｯｼｭの制御をするようになりました。(ドライブ本体のｷｬｯｼｭではありません。)

NTFS、圧縮ドライブにも対応しました。

2.28->2.284(96.12.04)

一部の環境でコピーボタンを押した時にページ違反になってしまうのを修正しました。

2.284->2.290(97.03.07)

グラフ表示機能の追加。

システム情報ダイアログでＣＰＵＩＤの表示

窓最大化のみにしました。

最高優先順位で起動していたのをベンチの時のみ最高順位にするようにしました。

コピーフォーマットを少し変更

2.290->2.292(97.03.09)

486でも周波数を測定できるようにしました。

READの値がおかしい場合があるため、チェックボックスで  READから測定する  を追加しました。

2.292 ->2.296(97.06.02)

周波数測定の改善(Windowsタイマーを使ってますので、正確には測れません。)

グラフデータの追加

グラフデータの表示できる量を３０から２００に増やしました。

ＣＰＵ識別機能の強化

起動できないシステムの一部に対応しました。

コピーボタンを押すとページ違反になってしまうシステムがありましたので、修正しました。

2.296 ->2.297(97.06.15)

NT4.0で周波数測定をしようとすると終了してしまうので測定できるように修正しました。

大きいフォントを使っている場合にグラフ表示させると項目切り替えボタンが表示されない不具合を修正しました。

2.297->2.30(97.08.26)

一部の機種でVIDEOボタン以外で測定しようとすると一般保護違反が発生してしまうのを修正しました。

ALLボタンを押した時の動作を変更しました。

2.30 -> 2.41(97.10.05)

ＣＰＵとＶＩＤＥＯの測定ルーチンをＤＬＬにしました。

ALLボタンを押した時の動作を元に戻しました。

クリップボードにコピーする時に半角カナを全角カナに変換するようにしました。

Pentiumシリーズ(Pentium,PentiumMMX,PentiumPro,Pentium2,K6,6x86MX)ではRDTSCを使って周波数測定をするようにしました。それ以外でも強制的に使用することが出来ます。(エラーが出るかもしれません)

結果のみコピーすると使用容量が正しくコピーされない不具合を修正しました。

6x86MXでCPUIDが取れないことがありましたので、少し改善しました。

外部DLLを追加することによって、色々な測定が出来るように拡張しました。

2.41 -> 2.42(97.10.10)

DISKベンチの際に空き容量があるのに空き容量が足りませんとメッセージボックスが開きベンチが出来ない不具合を修正しました｡

CyrixのＣＰＵ名を正確に識別できるようになりました｡(WIN95のみ)


結果

Ｖｅｒ２．２９ｘ


Ｖｅｒ２．２９ｘ

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 300

Pentium2 266

Pentium2 266

Pentium2 266

Pentium2 266

Pentium2 266

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 200

PentiumPro 180

PentiumPro 180

PentiumPro 180

PentiumPro 180

PentiumPro 150

Pentium(MMX) 250(166をOC)

Pentium(MMX) 250

Pentium(MMX) 233

Pentium(MMX) 233

Pentium(MMX) 225

Pentium(MMX) 225

Pentium(MMX) 225

Pentium(MMX) 225

Pentium 225

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200(166をOC)

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 200

Pentium 188.55(166をOC)

Pentium 184

Pentium 180

Pentium 168

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium(MMX)166

Pentium166

Pentium166

Pentium166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166

Pentium 166(ODP)

Pentium 166(ODP)

Pentium 166(ODP)

Pentium 166(133をOC)

Pentium 166(150をOC)

PentiumODP166

Pentium ODP125MHz(166MHz動作）

Pentium(MMX)150

Pentium(MMX)150

Pentium(MMX)150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 150(133をOC)

Pentium 150(150をOC -> 75x2.5)

Pentium(MMX) 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(120MHzをOC)

Pentium 133(100MHzをOC)

Pentium120(OC?)

Pentium 120

Pentium 125

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 120

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 100

Pentium 90

Pentium 90

Pentium 90

Pentium 90

Pentium 90

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 75

Pentium 60

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

PODP83

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 100

i486DX4 86MHz

i486DX4-75

i486DX4-75

i486DX4-75

i486DX4-75

WBE-iDX2

WBE-iDX2  66

i486DX2 50

i486DX2 50

i486SX 25

i486SX 25

i486SX 25

i486SX 25

CYRIX 6x86MX PR200

CYRIX 6x86MX PR166

CYRIX 6x86 P200+GP

CYRIX 6x86 P200+GP

CYRIX 6x86 P200+GP

Cx6X86 PR200+

CYRIX 6x86 P200L 200+

CYRIX 6x86 P200L 200+

CYRIX 6x86L P200

CYRIX 6x86L P200

CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+

Cyrix 6x86 166+(150+をOC)

Cyrix 6x86 166+(150+をOC)

Cyrix 6x86 150+

Cyrix 6x86L 150+

Cyrix 6x86 P133+GP

Cx5x86/WB/4x 140MHz

Cx5x86-120MHz

Cx5x86-100MHz

Cx5x86-100MHz

Cx5x86-100MHz

Cx5x86-100MHz

Cx5x86-100MHz

Cx5x86 75MHz WB

Cyrix Cx486

AMD K6/PR-233

AMD K6/PR-225

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200

AMD K6/PR-200(166をOC)

AMD K6/PR-200(166をOC)

AMD K6/PR-166(OC 75x2.5)

AMD K6/PR-166

AMD K6/PR-166

AMD K6/PR-166

AMD K6/PR-166

AMD K6/PR-166

AMD K6/PR-166

AMD 5k86 PR-166

AMD 5k86 PR-166

AMD 5k86 PR-166

AMD 5k86 PR-166

AMD 5k86 PR-166

AMD 5k86-PR133

AMD 5k86-PR133

AMD 5k86-PR133

AMD 5k86-PR133

AMD 5k86-PR133

AMD 5k86

Am5x86/WB/4x 168

Am5x86/WB/4x 168

Am5x86/WB/4x 160

Am5x86/WB/4x 160

Am5x86/WB/4x 160

Am5x86/WB/4x 160

Am5x86/WB/4x 160

Am5x86/WB/4x

Am5x86/WB/4x

Am5x86/WB/3x 150

Am5x86/WB/4x 140

Am5x86/WB/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x 133

Am5x86/WT/4x

Am5x86/WT/4x

Am5x86/WT/4x

Am5x86/WT/3x

Am5x86/WT/4x

Am5x86/WB/4x 100

Am5x86/WT/3x

PowerPC 603ev/180MHz


Pentium2 300

データ提供者 　ID:EZX01431

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   User's Sideで自作したマシーン

Processor  PentiumII 266Mhz (300Mhzで動作)

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk (PowerDoc Edition) 250/8MB

Memory     162,696Kbyte (128MBMagnaRAM97で拡張)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/ 1

SCSI = AMD PCI SCSI Controller

HDC[?]=Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DORS-32160       Rev S82C

D = IBM DORS-32160       Rev S82C

E = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

18537 23526 19146 48919  3947 28940  1098  37  4927  4591  31745 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium２ 300MHz(66MHz×4.5)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     195,432Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/11

SCSI = Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330       Rev S61A

D = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

E = DELTIS MOS321           Rev 3.40

F = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12658 23464 19107 23175  3273  4814    32  42  7409  7013  25640 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium２　300MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDoc Edition(250MHz)

Memory     196,020Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

19823 12372 21647 21226  8303   729    30  42  7150  6956 100000 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

23470 12369 21651 41678  8309 13593   133  42  6862  6640 100000 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium２ 300MHz(66MHz×4.5)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk(ver.3.62)

Memory     195,432Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 1

SCSI = Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330       Rev S61A

D = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

E = DELTIS MOS321           Rev 3.40

F = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14318 23404 19017 27796  3271 12659   368 138  7414  7160  27777 C:10MB

＜解像度     1024×768 256色＞

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

20428 23448 19077 52790  3247 43330  1757 138  7424  7145  25640 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　鳥井　敏雄　様   ID: VEH00331

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作(MS-6108)

Processor  Pentium２-266(66MHzx4.5=300MHz)

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk（改）

Memory     48,140Kbyte

OS         Windows 95B 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/22

SCSI = Adaptec AHA-150X/1510/152X/AIC-6X60 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46   FBST3240A

E = GENERIC IDE  DISK TYPE80    CFS420

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1156

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

19747 23616 19222 44962  4315 28433   693  37  9021  9005  38460 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　けいぃ 様  ID: f5554762@nv.aif.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium II 266MHz(300MHzｵｰﾊﾞｰｸﾛｯｸ)

Display    WGP-VG4DX (S3)

Memory     133,144Kbyte　　　セカンドキャシュ512KB

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/25

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE Controller

HDC = Secondary Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC22 100H           Rev 10.0

D = WDC AC28 50F           Rev 20.2

E = FUJITSU M2513A           Rev 1000

F = PIONEER CD-ROM DR-A10X           Rev 1.04

                       オプション

                      READから測定(IDEバスマスタ等）ON

                      ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報もｺﾋﾟｰする。        ON

                 解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14134 23622 19227 20998 8628  11313   222  59  3778  3059  36363 C:10MB

                 解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12988 23617 19227 14442 7729   8612    78  59  3768  3055  36363 C:10MB

                 解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10952 23622 19228  8993 6713   4593    37  59  3788  2610  28985 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　Hiroyuki Takeda 様   ID: take@info-niigata.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Gateway2000 G6-266

Processor  Pentium２改300MHz(282.805MHz)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Nihongo: STB Nitro 3D, STBbijon95siyou

Memory     130,080Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 7/20

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = SEAGATE ST34371W         Rev 0360

F = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

G = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 2.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12072 11539 19084 11646  7783  5599    46   0  7512  7709  37735 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者 　木村慶一 様   ID: randy@gorilla.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   DELL DIMENSION XPS H266

Processor  Pentium２ 300MHz(266MHzをCLOCK UP)

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk PCI 4M

Memory     97,432Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/20

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC33 100H             Rev 12.0

E = NEC CD-ROM DRIVE:285 Rev 3.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

25696 23438 19069 31827  4190 20789   310  42 93090  2190  36363 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者   TETUYA 様  ID: CXQ01101

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機

Processor  Pentium２ 300Mhz（CPUは266Mhz版）

解像度     1024×768 256色

Display    mga_mil Device

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/ 1

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

C    = DFRSS2W          Rev 4B4B

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

24923 30669 21780 42037  6266 10426   141  42  6909  6083 100000 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色  (32bit)

22148 30669 21780 21687  5419  6534    33  42  6858  6351 100000 C:10MB


Pentium2 300

データ提供者   登倉 博文 様  ID:toku@tosco.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２

解像度     1280×1024 65536色

Display    GA-968Vx/PCI ク゛ラフィックアクセラレータ

Memory     97,716Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/30

オフ゜ション

READから測定をチェック

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

48964 30666 21778 16065  3615  7321    46   0 256000  5189 100000 C:10MB

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX/PIIX3 Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK Rev

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK Rev

C = WDC AC21 600H             Rev 24.0

D = WDC AC21 200H             Rev 05.0

E = WDC AC22 100H             Rev 12.0

F = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

I = TOSHIBA CD-ROM XM-3501TA Rev 2694

M/B:    GIGA-BYTE GA-686KX 440FX

MEM:    96M = 16M(EDO) * 6


Pentium2 300

データ提供者   Makoto Kunimura 様  ID: kunimura@cb3.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種    Pentium２ 266MHz(300MHz動作）

Processor  Pentium２

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D PRO TURBO PC2TV (DirectDraw)

Memory     130,024Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/26

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = MATSHITA LS-120 COSM   02 Rev 025A

CDE = SEAGATE ST34501W         Rev 0015

F = IBM DPES-31080       Rev S31Q

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

H = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

I = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

J = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

K = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

L = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13400 23457 19097  9583  2094  5087    51  59 14084 13818  33333 C:10MB


Pentium2 266

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium２ 266MHz

          (PentiumPro 273.526MHz GenuineIntel Family 6 Model 3 Step 3)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDoc Edition(RAMDAC 250MHz)

           PowerDesk(ver3.41)

Memory     195,432Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/13

SCSI = Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330       Rev S61A

D = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

E = DELTIS MOS321           Rev 3.40

F = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11880 20852 16978 23204  2742  4623    32  42  7339  7061  24095 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium２ 266MHz

解像度     1024×768 1677万色

VGA        Matrox MGA Millennium  PowerDoc Edition(RAMDAC 250MHz)

           PowerDesk(ver3.06)

Memory     196,020Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/13

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

19152 10997 19245 21197  7270   695    30  10  6161  6772 100000 C:10MB


Pentium2 266

データ提供者 　Atsushi Kimura 様   ID: AtsushiK@japan.aol.com

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium2

解像度     1152×864 1677万色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 5

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

20200 23981 19285 25303  7226   671    30  29  3245  2061 100000 C:10MB


Pentium2 266

データ提供者 　渡瀬 ゆうや 様  ID: yuya@mail.interp.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 266MHz

Display    Imagine(tm) 128 Series 2 (Optimized - HawkEye, DirectX)

Memory     64,544Kbyte

OS         Windows 95  4.00.950B (Build: 1111)

Date       1997/ 5/11

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/EG = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = QUANTUM FIREBALL_TM3200S Rev 300X

F = KONICA OMD-6020         Rev 2.09

G = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

解像度     1024×768 256色

 ALL    浮    整    矩    円   Text Scroll DD Read  Write  Cache

11871 20880 16999 18345  9091  7592   287  12  2914  1750  28985

解像度     1024×768 65536色

 ALL    浮    整    矩    円   Text Scroll DD Read  Write  Cache

11120 20880 16998 12404  8039  6024   287  12  2931  1748  30768

解像度     1024×768 1677万色

 ALL    浮    整    矩    円   Text Scroll DD Read  Write  Cache

 9885 20882 17000  7159  5374  3778   286  12  2850  1791  29850


Pentium2 266

データ提供者  Kijima Seiichiro 様  ID: seichiro@a2.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC9821RvⅡ26/N20

Processor  Pentium２ 266MHz

解像度     1024×768 256色

egcn4

Memory     97,660Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/15

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

18212 11007 19260 42753  5445  9832   141   0  6550  6423  62500 A:10MB

解像度     1600×1200 65536色

egcn4

Memory     97,660Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/15

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16184 11008 19262 26755  5437  8112    26   0  6012  6550  62500 A:10MB


Pentium2 266

データ提供者

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   GTSpecial

Processor  Pentium２ 266MHz　(SL28L)

解像度     1152×864 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk V3.51

Memory     64,596Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

C　 = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16526 20990 17088 33313 3542 21926 393  259  9085  9069  33333 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  PentiumPro 233MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium(RAMDAC 250MHz) PowerDesk

Memory     130,108Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/11

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC31 600H             Rev 17.1

D = WDC AC31 600H             Rev 17.1

EF = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

G = DELTIS MOS321           Rev 3.40

H = PLEXTOR CD-ROM PX-12TS   Rev 1.00

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13462 10160 12936 37856  2565 29047  1112  42  4178  3109  20201 C:10MB

13850 10160 12936 37837  2561 29049  1111  42  4949  5000  21051 E:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9369 10160 12936 23265  2333  8109    32  42  4178  3109  20201 C:10MB

 9673 10160 12936 23265  2582  7537    32  42  4958  4970  20618 E:10MB

解像度     640×480 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13955 10160 12936 39351  2568 30787  2311  42  4178  3109  20201 C:10MB

14346 10160 12936 39351  2568 30787  2311  42  4949  5000  21051 E:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-ATX

Processor  PentiumPro 233MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     195,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/ 2

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

　　(Maxtor DiamondMax MX85120A)

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80

    (WesternDigital Cavier31600)

EF = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

G = DELTIS MOS321           Rev 3.40

H = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9493 10165 12947 23097  2381  7435    32  42  4211  5567  19607 C:10MB(FAT32)

 9327 10165 12947 23097  2381  7435    32  42  4079  3401  20407 D:10MB(FAT16)

 9329 10165 12947 23097  2381  7435    32  42  4466  4392  19046 E:10MB(FAT16)

                                               5555  5458  19230 E:10MB(FAT32)

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13438 10166 12950 37050  2636 28858  1111  42  4220  5440  18517 C:10MB(FAT32)


PentiumPro 233

データ提供者 　はかせ 様  ID: hakase@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  PentiumPro 233MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDoc Edition(250MHz) PowerDesk

Memory     195,512Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/29

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330       Rev S61A

D = IBM DORS-32160W      Rev WA0A

E = DELTIS MOS321           Rev 3.40

F = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9769 10163 12949 23066  2541  4443    32  42  7387  7145  20201 C:10MB(FAT32)

                                               4956  4913  19801 D:10MB(FAT16)

                                               1221   387  19607 E:10MB

                                               5119     0      0 F:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14221 10163 12951 37716  2529 28864  1127  42  7403  7236  20000 C:10MB(FAT32)

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11732 10167 12949 34867  2546 11210   538  42  7409  7041  18867 C:10MB(FAT32)

解像度     1024×768 1677万色(24bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8832 10168 12949 13908  2539  6139   350  42  7424  7150  18867 C:10MB(FAT32)


PentiumPro 233

データ提供者 　 ＹＯＳＳＹ 様   ID: QZB13561

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro 200　(233)

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk 3.41.012

Memory     195,508Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/11

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC[?]=PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = SEAGATE 80213944         Rev 0314     (ST-32430N 2.1GB)

E = Quantum XP31070          Rev L912

F = IBM DSAS-3540        Rev S47W

G = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 6.4

H = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

I = IOMEGA ZIP 100          Rev C.18

J = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

K = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15059 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  5250  1840  26666 C:10MB

15467 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  5324  5440  26666 E:10MB

14501 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  2769  2713  23254 F:10MB

14367 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  1661  1479  24389 G:10MB

14268 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  1480   474  24690 H:10MB

14199 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42   679   650  24690 I:10MB

14199 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42   679   650  24690 J:10MB

11529 10166 12947 45479  3086 29010  1087  42  1992     0      0 K:10MB

CPU : Pentium-Pro 200 (233) 66*3.5

M/B : ASTAR  PP6-NF ATX

RAM : 192MB   SEAMENS 60ns EDO   32*6

V/C : Millemnnium  8MB

H/A : AHA-2940U×2

NIC : ACER  AL-201 PCI Either-net card

S/C : SB-16

M/C : 33600bps  INTERNAL-MODEM ISA

OS  : Windows 95 (OSR-2)   Windows NT-4.0


PentiumPro 233

データ提供者 　 ☆北斗星☆ 様   ID: NBA00242

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作互換機

Processor  PentiumPro　233MHz

解像度     1024×768 256色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 3/29

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

22793 12138 16803 41509  7016 17765   150   0  4915  4845 100000 C:10MB

ＨＤＤはＩＢＭ／ＤＯＲＳ２．１Ｇ

ＶＧＡはミレの２Ｍ


PentiumPro 233

データ提供者 　簑和田@IMASY 様  ID: minowada@umi.hitachi-sk.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-P6NP5 (BIOS ver.01-05)

Processor  PentiumPro-200 256cache (oc 233MHz 66x3.5)

解像度     1024×768 32bit-color (driver Ver.3.06)

VGA        MGA Millenium (BIOS ver.2.5)

Memory     130,488Kbyte

OS         Windows NT 4.0 Workstation (Build 1381:Service Pack 2)

Date       1997/ 3/25

注：Drive C:は、adaptec AHA-2940Jに接続した Quantum FireBall 1080S。

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16556 18155 16837 21868  6572  9851    99  33  4605  4351  66666 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　sig 様  ID: shigei@mail.interq.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1024×768 256色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 1

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17219 18260 16937 25409  6609 12445   181  12  3525  4939  66666 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17102 18260 16937  5310  4400   426    92  12  3538  4962 100000 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　ＹＯＵ 様  ID:you@a2.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   ショップブランドDOS/V(TWOTOP VIP-6200NATOMAを233MHzに)

Processor  GenuineIntel Pentium(R) Pro  233MHz ｽﾃｯﾋﾟﾝｸﾞ 7

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     133,116Kbyte(MagnaRAM97使用、実装64MB)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTUM FIREBALL_TM2550A

E = SAMSUNG PLS-30854S       Rev T102

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

Q = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12694 10165 12949 34888  2552 20914   539  42  6648  6550  19046 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色 (32bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9897 10166 12943 23159  2539  8110    32  42  6640  6443  19046 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　HicN 様  ID: f93109@sic.shibaura-it.ac.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro200-256  (66.66*3.5=233.33MHzで使用)

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk 4M

Memory     130,032Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/25

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

DF = QUANTUM FIREBALL_TM3200S Rev 300X

Q = SONY CD-ROM CDU311    Rev 3.0i

R = SONY CD-R   CDU920S   Rev 1.2a

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12243 10174 12957 37730  2660  9832   378  33  5499  5321  25640 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　Hiroyuki Takeda 様   ID: take@info-niigata.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY2000 G6-200

Processor  PentiumPro 200MHz (256) 233MHzで動作

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou 4MB

Memory     97,364Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/19

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

EF = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

H = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

I = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

J = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

K = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 1.4D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9292 10173 12957 10411  6533  4800    24   0  6713  6383  25640 C:10MB


PentiumPro 233

データ提供者 　ジュリエット 様   ID: juliet@baobab.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY G6-200改

Processor  PentiumPro 200改_233 [220.338MHz]Family:6 Model:1 Step:9

解像度     1024×768 65536色

Display    STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou(S3 VIRGE/VX 4MB)

Memory     64,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/21

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(Quantum Fireball TM3.8AT)

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10732 10179 12968 16472  7946  8011    76   0  6683  6476  27777 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12314 10180 12965 25538  8901 12079   172   0  6687  6534  27777 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY G6-200改

Processor  PentiumPro 200改_233 [240.327MHz]Family:6 Model:1 Step:9

解像度     1024×768 65536色

Display    STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou(S3 VIRGE/VX 4MB)

Memory     64,524Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/21

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(Quantum Fireball TM3.8AT)

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10707 10179 12966 16473  7980  8012    76   0  6696  6592  27396 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12219 10181 12966 25517  8902 12147   172   0  6692  6367  27026 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　武田上二 様   ID: j_takeda@mxz.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ra20/N30

プロセッサ Pentium Pro 200MHz (x86 Family 6 Model 1 Stepping 7)

解像度     1024×768 256色

Display    飯山電機 MT-8617E

           + TGUi9682(PCI/ボード～NEC出荷時の内蔵標準品)

Memory     80,316Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 3/14

メモリ     80,316Kbyte

ドライブ   C:\  10MB使用～NTFS

ドライブ   D:\  10MB使用～NTFS

ドライブ   E:\  10MB使用～NTFS

SCSI = なし

HDC = IDE CD-ROM (ATAPI)/IDE Controller

      (NTインストール時にこれがでます。)

LAN = Intel 82557-based 10/100 Ethernet PCI Adapter

      (100BASE-TX/オンボード)

A = ? (FllopyDisk)

C = QUANTUM FIREBALL_TM3    A6B.

D = QUANTUM FIREBALL_TM3    A6B.

E = QUANTUM FIREBALL_TM3    A6B.

M = MATSHITACD-ROM CR-583   1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13067 15498 14379  8057  3871  5050    74  24  1988  2019  66666 C:10MB

13186 15504 14380  8062  3866  5057    74  24  2782  2290  66666 D:10MB

13192 15502 14378  8066  3874  5057    74  24  2774  2337  66666 E:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　Yukinori Suzutani 様  ID: sztn37@venus.dtinet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種  システムワークスM6Bb（現在はM600シリーズだと思います。）

Processor  PentiumPro 200MHz(L2 512KB)

解像度     1024×768 1677万色

VGA        Matrox MGA Millennium 8MB

Memory     130,484Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 3/31

SCSI       Adaptec AHA-2940U

C,D,E      IBM DORS 32160

Q          PLEX12Ts

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15983 17022 14432 21679  5915  9463    99  10  5352  5380  64515 C:10MB(FAT16)

                                               1790     0      0 Q:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　Shinji 様   ID: cipher@mxj.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Ra20/N12

Processor  PentiumPro 200MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     80,292Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/20

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = IBM DORS-32160       Rev WA6A

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-582    Rev 107S

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10952  8240 10386 23062  9964 15143    33  12  4908  4857  21977 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12651  8231 10395 36491  8933 17669   142  12  4944  4832  22221 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　Ｓ．Ｙ．Ｋ 様   ID: GBH01576

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Ra20/N12

Processor  PentiumPro 200MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     80,292Kbyte

OS         WindowsNT4.0(Build:1381)

Date       1997/

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16680  15499 14376 33674   4585   9452   142   29   2958  2774    66666


PentiumPro 200

データ提供者 　佐々木公志 様  ID: HQM04712

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY2000 G6 180 Pro

Processor  PentiumPro 180（改200）

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     97,320Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 6

SCSI = Future Domain TMC-1650/1660/1670/1680 SCSI Host Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = WDC AC32 500H             Rev 10.0

D = IBM DALS-3540        Rev S60E

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04A

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8393  7125 11104 21325  2125  3836    80  85  5634  4314  20000 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　岸野 様  ID: kkishi@argotechnos.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Gateway2000 P5-90 改(ASUS P/I-P6NP5/200)

Processor  PentiumPro-180MHz (200MHz動作) 256K

解像度     1152×864 1677万色 (70Hz)

VGA        (表示せず)MATROX Mystique 4M

Memory     97,716Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381) SP-2

Date       1997/ 4/29

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12943 15356 14242  8436  5189   465    91   0  3107  2937  66666 C:10MB

                                               3277  1468  64515 D:10MB

                                               3430  1570  66666 E:10MB

                                               4755  1911  66666 F:10MB

                                               1072   355  66666 G:10MB

                                                410     0      0 Q:10MB

                                                183     0      0 R:10MB

DISK Ifomation

 SCSI Host Adapter : Qlogic Fast!SCSE PCI Basic

 C:Bus Master IDE WDC AC2700H (FAT)

 D:SCSI CONNER CFP1080S Rev.4040 (NTFS)

 E:SCSI CONNER CFP1080S Rev.4649 (FAT)

 F:SCSI Quantum Fireball 1280S Rev.630G (NTFS)

 G:SCSI DELTIS MOS321 Rev.3.30 (FAT)

 Q:Bus Master IDE TEAC CD-512E Rev.1.0c

 R:SONY CD-ROM CDU33A


PentiumPro 200

データ提供者 　中田　一治 様  ID: nakata@venus.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821Ra 20/N12 with MGA-MIL/220 4N

Processor  PentiumPro

解像度     1024×768 1677万色

egcn4

Memory     96,700Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 4/27

  ALL   浮    整   　矩    円   Text Scroll DD  Read  Write Cache  Drive

 15114 16921 14347 22084  4268  6494    34  0   2859  2359  66666 D:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　後藤康 様  ID: yasu@phoenix-c.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作DOS/V  TYAN PRO S1668-ATX

プロセッサ Pentium Pro 200MHz (L2 256K)

解像度     1024×768 65536色

ディスプレイ    MATOROX ミスティーク４Ｍ

メモリ          128MB

OS              Windows NT 4.0 SERVER build1381

 SCSI = AHA2940AU

C = SEAGATE ST32155 (SCSI-3)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14566 17017 14429  20674 3933  324    81    0  5161  4962  64515 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　中村　欽也　様  ID: VEN04260

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Ｆ神代ｵｰﾀﾞｰ

Processor  PentiumPro 200

解像度     1024×768 65536色

Display    Diamond Stealth 3D 3000

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/20

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47    FAT32

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47    FAT32

P = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8942  7122 11104 15520  9951  4501    85  60  5650  5269  21276 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　ID: Hirohito_Shimotori@hq.digi.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作(M/B:P6NS)

Processor  PentiumPro 200MHz(256KB)

解像度     1024×768 256色

VGA

Memory     130,484Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 9

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11511  8241 14421  5505  1658  1890    19   0  3636  1563  66666 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　佐々木公志 様  ID: HQM04712

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY2000 G6 180 Pro

Processor  PentiumPro 180（改200）

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     97,320Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 6

SCSI = Future Domain TMC-1650/1660/1670/1680 SCSI Host Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = WDC AC32 500H             Rev 10.0

D = IBM DALS-3540        Rev S60E

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04A

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8393  7125 11104 21325  2125  3836    80  85  5634  4314  20000 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　ID: t-yamaoka@migrant.nri.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro 200Mz    205.412Mz

解像度     1024×768 1677万色

VGA        Millennium 4M

Memory     32,184Kbyte

OS         Windows NT 3.51 (Build: 1057)

Date       1997/ 5/14

DELL OptiPLex GXpro

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15561 17029 14429 22376  5235 10803    64   0  3743  3877  62500 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　juliet 様   ID: juliet@baobab.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY G6-200

Processor  PentiumPro(256)

解像度     1024×768 65536色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video(S3 VIRGE/VX 4MB)

Memory     64,524Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/11

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(Quantum Fireball TM3.8AT)

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9609  8723 11110 16465  6492  7817    76   0  6848  6736  22221 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11395  8722 11111 25516  8588 11777   172   0  6821  6597  23254 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　後藤康 様  ID: yasu@phoenix-c.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296 ★ ★ ★

使用機種   自作DOS/V  TYAN PRO S1668-ATX

プロセッサ Pentium Pro 200MHz (L2 256K)

解像度     1024×768 65536色

ディスプレイ    MATOROX ミスティーク４Ｍ

メモリ          196MB

OS              Windows NT 4.0 SERVER build1381（FドライブがOS）

 SCSI = AHA2940AU

F = SEAGATE ST32155 (SCSI-3)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14915 16612 14446  20564 5773  542    81   59  6897 6826   62500 F:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　下川重雄  様    ID: shimokawa@ti.com

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   自作  MB：P6NP5

Processor  PentiumPro   200MHz    （実測値 213.19MHz）

解像度     1024×768 1677万色

Display    ATI Graphics Pro Turbo (mach64)

Memory     64,548Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/14

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST32155N         Rev 0318

D = NEC CD-ROM DRIVE:502 Rev 2.3

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7186 10129 12895  6909  1287   970    25   0  4711  4497  23254 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　Makoto MORIKAWA 様  ID: mori@ssac.yamatake.co.jp

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1600×1200 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     195,524Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/17

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (テ゛ュアル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (テ゛ュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DORS-32160       Rev WA6A

D = IBM DORS-32160       Rev WA6A

E = IBM DORS-32160       Rev WA6A

H = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

Q = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8578  8700 11083 19050  2386  6052   234   0  4236  3956  21504 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　松浦 崇 様  ID: s942matu@nishitech.ac.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/18

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13020  6959 11034 38426  2396 29762   196   0  6839  4182  17390 C:10MB


PentiumPro 200

データ提供者 　ぜっぺき 様   ID: yuki@manage.ped.kfnec.com1.fc.nec.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     228,784Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/26

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15641 15469 14344 28883  4550 10421   141   0  3660   805  62500 X:10MB

機種:自作AT互換機

CPU:PentiumPro(200-512) × 2

ディスプレイ:飯山電気 MT-8617E

Memory:32×2, 32×2, 32×2, 16×2 = 224M

GA:MGAミレニアム4M(175MHz)

SCSI:MYLEX DAC960P(ディスクアレイコントローラー),AHA-2940AU(CD-ROMだけ)

DISK:Seagate ST32151N×8(RAID5で使用)


PentiumPro 200

データ提供者 　Yoshiki Asazuki 様  ID: Yoshiki_Asazuki@msn.com

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1024×768 65536色

VGA　　　　ＪＡＺＺ　Ｇ－ＦＯＲＣＥ（ＥＴ６０００）

Memory     196,020Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/ 3

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10634 17027 14437  9355  2174   693   112  60  3561  5800  42552 D:10MB


PentiumPro 180

データ提供者 　ID: Hirohito_Shimotori@hq.digi.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   HITACHI FLORA

Processor  PentiumPro 180MHz

解像度     800×600 1677万色

VGA

Memory     130,480Kbyte

OS         Windows NT 3.51 (Build: 1057)

Date       1997/ 5/ 9

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9779 15349 13006  5797  3220  2394    36   0  1359  3376  43477 C:10MB

※ｄｉｓｋは、"Ultra Wide SCSI RAID 1"を使用しています


PentiumPro 180

データ提供者 　後藤　和宏 様  ID:gotoh@tpp.epson.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     31,748Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/20

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7313  6418 10004 14155  2496  7356   235   0  3248  3043  18867 C:10MB


PentiumPro 180

データ提供者 　MARIKO TAKAGI 様  ID: fwih8922@mb.infoweb.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY2000 G6-180

Processor  PentiumPro 180 (183.438)

解像度     1024×768 65536色

VGA

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/18

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10547  9374 12973 20080  5120   831    95   0  2174  4278  40000 D:10MB


PentiumPro 180

データ提供者 　高橋　修二 様  ID: VEM02555

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

GATEWAY G6-180

Processor  PentiumPro

解像度     1152×864 1677万色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou

Memory     64,568Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = IOMEGA ZIP 100          Rev D.06

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04A

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7538  6421 10006 11531  6440  4995    72   0  4995  4694  18691 C:10MB


PentiumPro 150

データ提供者 　真田 誠 様   ID: sanada@pavc.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種　NEC PC9821St15/L16

Processor  PentiumPro

解像度     1280 X 1024ドット　　１６ｂｉｔカラー

Display    フルカラーアクセレーターボードX2

Memory     １４，９０８ Kbyte

OS         WindowsNT 3.51 Build1057 service pack3

Date       1997/ 7/16

SCSI = NEC PC9821X-B02

HDC = スタンダードＩＤＥハードディスクコントローラー

AB  =  GENERIC  IDE DISK TYPE00

C    = GENERIC  NEC FROPPY DISK

D    = NEC  CD-ROM  DRIVE461

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12231 12781 10916 26298  2156  4693    41 128  1543  1651  50000 B=10MB


Pentium(MMX) 250(166をOC)

データ提供者 　dru 様   ID: dru@po.cnet-ta.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   dru-250

Processor  Pentium(MMX)250MHz(166MHz originally)

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox Mystique 4.03.3410

Memory     64,556Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1996/ 5/30

SCSI = PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = Primary IDE controller (dual fifo)

HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = SANYO CRD-254S         Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12282 14416 15683 21364  3629 15612    81 117  5688  5901  28168 C:10MB


Pentium(MMX) 250

データ提供者 　佐藤 修一 様  ID: shuuichi@venus.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作機

Processor  Pentium(MMX)250MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     72,696Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/28

SCSI = I-O DATA SC-UPCI (Symbios Logic 53C875)

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = nEC D3813            Rev 0319

F = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

G = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

H = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

I = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

J = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

K = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13228 14249 15500 28804  2803 19238   312  37  3448  3455  31250 C:10MB


Pentium(MMX) 233

データ提供者   DOC.Shige 様  ID: taisuke@dokidoki.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)233MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Tseng Labs ET6000 ver 4.03.4800

Memory     97,288Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/17

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC21 600H             Rev 24.0

EF = QUANTUM FIREBALL_TM2     Rev A6B.

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1796

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9201 16044 14628 11355  5670  6384   104  89  6762  6713  15151 E:10MB


Pentium(MMX) 233

データ提供者   A.Fujimiya 様   ID: camu@yellow.plala.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/17

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12036 12709 13759 11358  5641   431    22  72  7303  7100  50000 C:10MB

1024×768 256色

16303 12709 13762 34845  5671 15097   183  72  7409  7051  50000 C:10MB

1280×1024 1677万色

11006 12921 13762  5162  3742   275    13  72  7200  7200  48780 C:10MB


Pentium(MMX) 225

データ提供者 　you 様  ID: you@ff.iij4u.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 225MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,592Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/11

SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDE Controller (Dual FIFO)

HDC = Secondary IDE Controller (Dual FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

M = NECITSU M2512A           Rev 1403

Q = TEAC CD-512E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15287 13011 14156 44578  3412 25838   190 109  4722  4288  27396 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10697 13011 14157 21421  3390  8182    81 109  4541  4098  27396 C:10MB


Pentium(MMX) 225

データ提供者 　岸本 真也 様   ID: kisimoto@gol.com

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)[224.284-225.217MHz]

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,552Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/11

HDC = Primary Bus Master IDE controller (single fifo)

HDC = Secondary Bus Master IDE controller (single fifo)

HDC = VT82C580 Driver

CDE = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1156

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11937 12965 14110 34943  2958 10333   543  42  5913  5672  20000 C:20MB


Pentium(MMX) 225

データ提供者 　Katsuyuki 様  ID: PXK02471

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   P/I-P55T2P4(Rev.3.10)

Processor  Pentium(MMX)[225.100MHz]←ジャンパー変更により75MHz×3に設定

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/16

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A103

E = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A103

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15172 12943 14086 43233  3295 26780   185   0  5598  5431  25000 C:10MB


Pentium(MMX) 225

データ提供者 　小走  隆宣 様   ID: kobasiri@machida.xaxon-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   P55C_225MHz

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    Tseng Labs ET6000 (Windows 95 - 4.03.36)

Memory     64,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 6

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTAM FBTM-2550A(DMA Mode4)

E = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11136 15447 14086 16877  6048  9835   248  89  6051  5995  25640 C:10MB


Pentium 225

データ提供者 　鳥井敏雄 様   ID: cqdx@can.bekkoame.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 225

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     48,172Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/13

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = ST52520A                  Rev 8400

F = Conner P eripherals 5     Rev 6OT0

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1156

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13150 12711 14069 32274  2772 26946   663  37  8284  7297  13333 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   富士通FMVS2201

Processor  Pentium(MMX) 200

解像度     1152×864 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/ 9

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8145 11467 12476  8819  2475  4299    34  41  6619  5616  21504 C:10MB

 7720 11467 12476  8828  2656  4633    34  40  4791  2858  21738 D:10MB

 4672 11467 12476  8828  2656  4633    34  40  1960     0      0 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 山田　和幸 様   ID: CZG10541

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＰＣ／ＡＴ互換機

Processor  Pentium(MMX)200MHz

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,608Kbyte

OS         Windows 95  4.00.950 B (Build: 1111)

Date       1997/ 4/10

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

☆1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14809 11506 12517 44200  2579 26786   190 109  6427  6090  22988 C:10MB

☆1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10705 11505 12516 21339  2989 14258    81 109  6258  5901  21504 C:10MB

☆1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8472 11505 12516 10727  2752  5468    70 109  6262  5672  21276 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　  Junjirou Yamada  様   ID: junchan@ss.iij4u.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 V200/SZ

Processor  Pentium(MMX)200MHz

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

Memory     63,924Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 4/ 5

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = スタンダードＩＤＥハードディスクコントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

E = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

Q = SONY CD-ROM CDU511-NE Rev 0.9g

R = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12219 11406 12414 26974 14419 20176   183  74  3741  3572  17093 A:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10681 11405 12419 19964 12054 16147    92  74  3588  3072  17390 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 佐藤 修一 様  ID: shuuichi@venus.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)200

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     72,696Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/ 5

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

F = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

G = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

H = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

I = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

J = TEAC CD-C68E          Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15764 11381 12382 55409  2718 26169  1294  36  4654  4616  23254 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 赤松健 様   ID: nagisawa@da2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xt13改

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

Display    GA-PG3D4/98PCI改(14.3MHz->16.0MHz) (S3)

Memory     63,916Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/29

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

ABCD = IBM DORS-32160       Rev WA6A

EF = QUANTUM FIREBALL_TM3200S Rev 300N

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = DELTIS MOS321           Rev 3.30

I = PLEXTOR CD-ROM PX-6XCS   Rev 1.00

J = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 1.13

解像度     1024×768 256色/65536色/1677万色,DirectX3使用

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10534 11372 12371 23878  6672 11396   258  67  5229  5114  18517 A:10MB

 9823 11371 12372 20149  7333  8861   100  67  5245  5126  17856 A:10MB

 8601 11370 12371 13417  5789  5827    96  67  5240  5122  18181 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 山本利輝 様   ID: t.yamamoto@jsn.justnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON VM2000

Processor  Pentium(MMX) 200MHz  Family:5 Model:4 Step:4

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     97,256Kbyte

OS         Windows 95  4.00.950 B (Build: 1111)

Date       1997/ 3/15

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = GENERIC IDE  DISK TYPE47

G = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

P = HITACHI CDR-8130         Rev 0020

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14717 11477 12487 44433  3033 27315   190 108  6834  6683  20000 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　小出 朋之 様   ID: koide_t@mxg.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Endeavor ATX-7001

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Imagine(tm) 128 Series 2 (HawkEye, DirectX)

Memory     64,612Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 3/11

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = FUJITSU M2623S-512       Rev 0404

F = NEC M2511301         Rev 2311

K = HITACHI CDR-7930         Rev 1023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7514 11466 12477  7152  2564  2387    71   0  5657  4802  21051 C:10MB

像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8220 11468 12477 13633  3031  4082    99   0  5289  1929  21977 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9110 11470 12478 16973  3056  7516   225   0  5701  4775  19801 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   富士通FMVS2201 Win95 OSR2

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1152×864 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/ 1

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8133 11467 12477  8828  2434  4282    34  40  6610  6657  20407 C:10MB

 7944 11465 12477  8802  2616  4619    34  39  4894  4857  21738 D:10MB

 4658 11465 12477  8802  2616  4619    34  39  1910     0      0 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   HP Pavilion

Processor  Pentium(MMX) 200

解像度     800×600 1677万色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     32,280Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 3/17

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDE controller (dual fifo)

HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = PIONEER CD-ROM DVD-A01   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8026 11699 12510  6773  4820  3539    43   0  7313  6308  19230 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 三角 伸一 様   ID: BYH03752

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV

Memory     130,060Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 5

SCSI[?]=Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE40

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10851 11465 12476 25641 12081 12841   199  75  4709  3968  14285 C:10MB

10873 11465 12476 25620 12069 12903   199  75  5307  4398  13421 C:10MB

 解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9104 11467 12476 16540 10348  8009    72  74  5419  4007  13604 C:10MB

 9108 11468 12475 16534 10343  8018    72  75  4762  3491  14814 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7557 11467 12477  9553  6475  4639    36  74  4424  3906  15037 C:10MB

 7562 11469 12476  9548  7567  4641    36  74  4241  3697  14387 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　大窪 登 様  ID:lump@netnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC/AT互換機

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk4M

Memory     64,540Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 4

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = QUANTUM FIREBALL_TM2     Rev A6B.

D = QUANTUM FIREBALL540A     Rev A1M.

F = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13656 11496 12510 42726  2756 27025   662  36  5613  5519  14597 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　Katori 様   ID: katori@mxq.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V200/M7(NEC)

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 V200/M7 (Matrox)

Memory     63,936Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 4/24

SCSI = AIC-7860

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABCD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = IBM DPES-31080       Rev S31Q

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1l

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12687 11426 12433 27035 14371 20251   182  74  4124  4164  20201 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　乾　孝　様   ID: GAF07725

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   コンピュータボックス ＭＶ－Ｐ５２００

Processor  Pentium(MMX)200MHz[１９９．５７７ＭＨｚ]

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/17

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330       Rev S61A

D = nEC DSE2100S         Rev 0305

E = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

F = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11136 11476 12489 23276  2986 15238  1096  42  6614  6431  20618 C:10MB

                                               5487  5601  20201 D:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　小走　隆宣　様   ID: VEL01656

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)200MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Tseng Labs ET6000 (Windows 95 - 4.03.36)

Memory     31,716Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/16

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A  = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C,E= QUANTAM FBTM-2550A

D  = GENERIC IDE  DISK TYPE46

F  = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10051 13636 12438 16696  6126  9581   245  74  5771  5765  20201 C:10MB

                                               2230  2235  19046 D:10MB

                                               4548  4502  21051 E:10MB

                                               2497              F:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　鈴木　紀幸　様   ID: HFB00242

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  Pentium(MMX)200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Total3D

Memory     31,812Kbyte

OS         Windows 95 OSR2 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/13

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

C = WD Caviar 32100

D = WD Caviar 32100

E = MATSHITA PD-1 LF-1005     Rev A105

F = MATSHITA CD-1 LF-1005     Rev A105

G = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8869 11515 12533  9524  5708  6229    61 118  5481  3775  25000 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　h-tanaka@jsn.justnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 V200/M7 (Matrox)

Memory     31,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 5/ 8

SCSI = AIC-7860

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1l

  ALL   浮    整    矩    円    Text  Scroll   DD    Read Write  Cache  Drive

12492 11254 12255 26850 14014   20230    179   74    3499  3945  20201  A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　ID: t-yamaoka@migrant.nri.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)   200Mz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     80,916Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/23

M/B        ASUS P55T2P4

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CFG = GENERIC IDE  DISK TYPE46    WD21000

DHI = GENERIC IDE  DISK TYPE46    WD31200

EJKLMNO = GENERIC IDE  DISK TYPE46    WD33000

P = MATSHITA CD-ROM CR-504    Rev ST21

Q = TORiSAN CD-ROM CDR-S1    Rev 1.70

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10148 11517 12533 24188  2653 14792   265   0  2825  2153  20407 C:10MB

10771 11517 12533 24188  2653 14792   265   0  5481  3776  21738 D:10MB

11063 11517 12533 24188  2653 14792   265   0  7140  5208  21276 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　ID: t-yamaoka@migrant.nri.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)     200Mz

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,540Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/ 7

M/B        ASUS P55T2P4

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC31 000H             Rev 19.1

DFG = WDC AC21 000H             Rev 20.1

EHIJKL = WDC AC33 100H             Rev 10.0

M = MATSHITA CD-ROM CR-504    Rev ST21

N = TORiSAN CD-ROM CDR-S1    Rev 1.70

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13782 11520 12540 24123  2374 15513   265   0 35554  1315  20833 C:10MB

13783 11520 12540 24123  2374 15513   265   0 35431  1449  20833 D:10MB

13835 11520 12540 24123  2374 15513   265   0 35431  2137  20618 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　ID: t-yamaoka@migrant.nri.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)   200Mz

解像度     1024×768 1677万色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 7

M/B        ASUS P55T2P4

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12399 11098 11823 22497  4300  6908    33   0  2676  2256  50000 F:10MB

12498 11098 11823 22497  4300  6908    33   0  3205  2622  50000 C:10MB

12884 11098 11823 22497  4300  6908    33   0  5296  4008  50000 D:10MB

13113 11098 11823 22497  4300  6908    33   0  5412  5946  50000 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　ID: t-yamaoka@migrant.nri.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)  200Mz

解像度     1024×768 1677万色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 7

M/B        ASUS P55T2P4

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13110 11100 11823 22469  4295  6919    33   0  5409  5946  50000 E:10MB

12886 11100 11823 22469  4295  6919    33   0  5296  4041  50000 D:10MB

12307 11100 11823 22469  4295  6919    33   0  2318  1812  50000 F:10MB NTFS

12483 11100 11823 22469  4295  6919    33   0  3204  2511  50000 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 植松　邦彦　様  ID: FZX01255

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     800×600 256色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,840Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/13

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10012 11473 12486 24199  2626 11801   255   0  5081  4489  17698 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 内海 芳彦 様  ID: HAG06526

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-DESKPOWER SⅡ165(200MHz動作）

Processor  Pentium(MMX)

解像度     800×600 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,840Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 1

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev FJA7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8174 11475 12487 10578  2642  7050    91   0  5472  3778  20000 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　 出口　晋一　様  ID: QVE00334

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   DELL Conputer Dimension XPS M200s

Processor  Pentium(MMX) 200Mhz

解像度     1024×768 1677万色  (32bitColor)

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk ver 3.18

Memory     31,820Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111) OSR2

Date       1997/ 6/ 1

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

ALL   浮      整     矩    円   Text Scroll DD Read Write Cache Drive

9960  11506   12517  23305 2803 7006 254    0  6484 4639  20833 C:\10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　坪田 直哉 様   ID: tubota@sannet.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821V200/SZ

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

Memory     96,684Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 5/31

SCSI = ICM IF-2767/2766 Ver.2.XX (FIFO モート゛)

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = nEC D3813            Rev 0316

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = NECY SMO-F331-80      Rev 1.01

Q = SONY CD-ROM CDU511-NE Rev 0.9j

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8983 11421 12412 11494 10555 11956    91   0  3415  1805  17698 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　Kenichi Yamamoto 様   ID: kenhage@ask.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     44,220Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 5/25

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

I = SONY CD-ROM CDU511-F  Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9683 11547 12569 17515  2620 11131   124   0  6848  6937  17856 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　豊島　善一 様   ID: eleven@msa.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/25

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC[?]=Primary Bus Master IDE controller

HDC[?]=Secondary Bus Master IDE controller

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

DE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

F = TEAC CD-512E          Rev 1.0C

M = OLYMPUS MOS341           Rev 6.56

Z = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7550 11553 12568  4664  2598  2264    72   0  6696  6701  20833 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　佐野　克幸　様   ID: GAF11373

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    S3 Inc. Trio64V+

Memory     64,500Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/23

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

C = GENERIC IDE  DISK TYPE55

D = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

E = NEC CD-ROM DRIVE:282 Rev 3.07

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10786 11489 12496 23428  5200  8682   134  37  6614  6563  22471 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　中尾政宏 様   ID: VZR04436

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xv20/W30(改)

Processor  Pentium(MMX)200MHz

解像度     1280×1024 256色

Display    フルカラー ウィンドウ アクセラレータ ボード X2/VRAM 3D対応 (Matrox)4MB

Memory     96,684Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/23

SCSI = Adaptec AHA-2940 Series SCSI Host Adapter(AHA-2940AU)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

DEF = QUANTUM FIREBALL_TM3200S Rev 300N

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = SONY CD-ROM CDU311-NE Rev 3.0i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10258 11334 12334 12255  1434 27002    82  18  3209  3843  20833 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　香取 様  ID: katori@mxq.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種  ＮＥＣ　ＰＣ－９８２１Ｖ２００／Ｍ７

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V200/M7 (Matrox)

Memory     63,936Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/ 4

SCSI = AIC-7860

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABCD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = IBM DPES-31080       Rev S31Q

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1l

16bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11610 11431 12430 20222 12704 16324    92  74  3714  4043  23529 A:10MB

256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12246 11425 12442 27030 11485 20118   181  74  3697  3843  20000 A:10MB

32bit

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9269 11430 12431 13138  9009  7673    27  74  4243  4194  21276 E:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　松永慶太 様  ID:mh4k-mtng@asahi-net.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Xv13/W16 Tune Up

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium

Memory     48,624Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 5

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = Quantum Products Fireball TM3200AT

CD = Western Digital Caviar 31600

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

R = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

S = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10439 11331 12320 16692  9349 14991    69  18  3293  3688  22221 B:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　荒井　洋　様  ID: hiarai@po.kumagaya.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)　200

解像度     1024×768 1677万色  32bit

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,536Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/10

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1796

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12145 11557 12572 28892  2781 18913   313  42  6171  6134  21977 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　Makoto MORIKAWA 様  ID: mori@ca2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   P55T2P4 rev3.10 BIOS 2.03

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 65536色

Display    Trident 9660/9680/938X, Linear Accelerated for PCI (v4.02.12)

Memory     64,444Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/14

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC22 100H             Rev 10.0

D = FUJITSU M2684S-512       Rev 2035

E = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7917 11524 12536  5200  3682  3294    19  83  5977  5496  23529 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　松永慶太 様  ID: mh4k-mtng@asahi-net.or.jp

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Xv13/W16 (Tuneup)

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     97,792Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/18

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = Quantum Fireball TM3200AT

CD = Western Digital Caviar 31600

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

R = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

S = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

197.573MHz

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10570 11362 12361 17510  9635 15445    68  18  3311  3707  21738 B:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　下川聖史 様  ID: jwb@tky.threewebnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    GA-DRTVx/PCI

Memory     31,836Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/18

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = L_W2OX IDE :]D[0W (<]8^Y FIFO)

HDC[?]=>6]@^X IDE :]D[0W (<]8^Y FIFO)

HDC = =@]@^0D^ PCI IDE :]D[0W

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = LG CD-ROM CRD-8160B Rev 1.07

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9145 11490 12504 17518  6624  7572   130  59  5352  5375  15747 C:10MB

*M/B ASUS XP-55T2P4(ATX)

*HDD QUANTUM FIREBALL FBST-2100AT(IDE)


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　松本　晃 様  ID: akira-m@super.win.or.jp

   ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

  使用機種

  Processor  Pentium(MMX)

  解像度     800×600 65536色

  Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

  Memory     31,172Kbyte

  OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

  Date       1997/ 6/14

  HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

  AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

  C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  E = SONY CD-ROM CDU511-NE Rev 0.9g

  １回目　CPU 197.123MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

   9224 11420 12426 12554  8870 10158   167   0  3542  3475  20407 A:10MB

  ２回目　CPU 199.485MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

   9398 11419 12426 10112 10722 12432   167   0  3542  3360  20407 A:10MB

  ３回目　CPU 199.210MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

   9387 11433 12426 10148 10699 12302   166   0  3553  3354  20407 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　ＷＥＬＬＮＯＷ 様   ID: CXC03072

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xv13/W16

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     80,292Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/27

SCSI = MPS390uN/390uV PCI Ultra SCSI Adapter (MO(07) Device)

AB = IBM DORS-32160       Rev WA6A

CD = ICM DRS-4000         Rev 1.15

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = FUJITSU M2513A           Rev 1300

G = FUJITSU M2513A           Rev 0900

Q = PLEXTOR CD-ROM PX-20TS   Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15639 11354 12353 46664 12758 23650   142  19  5443  5915  22471 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　Yoshinori Okano 様  ID: mk1056@orange.ocn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     195,464Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 2

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC[?]=Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = Quantum XP32150          Rev 81HB

DF = QUANTUM FIREBALL1280S    Rev 630G

L = PLEXTOR CD-ROM PX-20TS   Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12002 11473 12486 28923  2498 19359   314   0  6015  5905  21051 C:10MB 1677万色

13685 11473 12484 34005  3064 27885   655   0  6043  5817  21738 C:10MB 65536色

16760 11472 12486 54939  2489 35506  1320   0  6012  5785  20833 C:10MB 256色


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V200/S7C

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

Memory     31,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU511-NE Rev 0.9g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10649 11418 12426 17058  9880 16263    91  74  3464  3503  21738 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V200/S7D2

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7, V200/S5/S7/SZ/M7C2/M7D2/MZ (Matrox)

Memory     31,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:286 Rev 3.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10874 11392 12396 20160  9932 16116    92  74  3460  3492  20833 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821C200/CS1

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 C200 (Trident)

Memory     31,152Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-584    Rev QN14

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7568 11396 12400  8119  3949  4120    41  74  3630  3846  20618 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-S22053

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/17

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8090 11476 12487  8939  2440  5655    45  43  6984  4789  20000 C:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者 　大森　隆広　様   ID: tomori@mub.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC9821V200S7  ModelC2

Processor  Pentium(MMX)200Mhz

                 Family5  Model4  Step4  周波数測定β197.573

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7, V200/S5/S7/SZ/M7C2/M7D2/MZ (Matrox)

Memory     63,940Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 7/11

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:286 Rev 3.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10865 11391 12397 20122 11905 16255    91  74  3434  3151  19046 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者   Ｍａｒｋｓ 様   ID: marks@office.jpn.org

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 C200/V　"CEREB"

Processor  Pentium(MMX) 200MHz

解像度     1024×600 65536色

Display    PC-9821 C200 (Trident)

Memory     31,156Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/19

HDC = スタンダード IDE ハードディスクコントローラ

A,B = IBM-DAQA -33240           Rev R6OR

C   = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q   = MATSHITA DVD-ROM SR-8581  Rev 179B

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7447 11364 12371  7731  3795  5224    70   0  2447  2519  21504 A:10MB


Pentium(MMX) 200

データ提供者   新濃 和規 様  ID: CQG00227@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-XP55T2P4 P55C-200MHz

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1152×864 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,576Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/28

SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-32160       Rev S61A

D = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = IBM DSAS-3540        Rev S47W

M = FUJITSU M2513A           Rev 1500

Q = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0G

解像度     1152×864 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12511 11493 12501 40457  2433 11191   493  42  6476  6058  21504 C:10MB

12524 11493 12501 40728  3023 13420   477  42  3896  3654  23529 D:10MB

11790 11496 12510 40476  2556 13412   494  42  2475  2291  20407 E:10MB

 9206 11496 12510 40469  2981 13417   494  42  1494     0      0 Q:10MB

Over Wrire 640MB MO

11407 11495 12508 40473  2306 11262   494  42  2282  1013  20833 M:10MB

Rewritable 640MB MO

12015 11495 12511 40483  3034 13400   494  42  2039   587  24095 M:10MB

Rewritable 230MB MO

11534 11489 12503 40461  2772 11437   478  42   863   273  23529 M:10MB

解像度     1152×864 1677万色(32bits)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10658 11490 12503 26520  2948  8962   238  42  6130  5631  21504 C:10MB

解像度     1152×864 1677万色(24bits)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9300 11490 12505 16208  2714  6976   311  42  5901  5377  22221 C:10MB

解像度     1152×864 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15999 11490 12505 55149  2938 25293   884  42  6054  5583  24095 C:10MB


Pentium(MMX) 200(166をOC)

データ提供者 　三原 義久 様  ID: ymihara@alles.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   MDVST

Processor  Pentium(MMX) 166=> 200MHz up

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     31,848Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 7

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

F = MITSUMI CD-ROM FX810T4!B Rev a03

芽除度     1280×1024 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11034 11553 12573 25958  6913 10318   120  84  6431  4612  20833 C:10MB

10688 11556 12571 26021  6921 10241   120  84  5324  2393  21051 D:10MB

10360 11556 12571 26021  6921 10241   120  84  4327  2256  19230 E:10MB

 7630 11556 12571 26021  6921 10241   120  84  1240     0      0 F:10MB

芽除度     1152×864 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11068 11554 12572 25449  6909 10268   158  85  6228  5205  21276 C:10MB

10827 11554 12572 25449  6909 10268   158  85  5538  4797  20201 D:10MB

10610 11554 12572 25449  6909 10268   158  85  4327  3208  21051 E:10MB

 7573 11554 12572 25449  6909 10268   158  85  1250     0      0 F:10MB

芽除度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10880 11554 12572 25387  6916 10243   158  85  6208  4889  20000 C:10MB

10947 11554 12572 25387  6916 10243   158  85  5372  4586  21738 D:10MB

10509 11554 12572 25387  6916 10243   158  85  4311  2171  21276 E:10MB

 7563 11554 12572 25387  6916 10243   158  85  1242     0      0 F:10MB

芽除度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9532 11554 12572 15089  6744  6983    70  84  6224  5051  21504 C:10MB

 9427 11554 12572 15743  6800  7177    77  85  5394  4692  20833 D:10MB

 9090 11554 12572 15743  6800  7177    77  85  4343  3350  20201 E:10MB

 6128 11554 12572 15743  6800  7177    77  85  1230     0      0 F:10MB

芽除度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8889 11554 12572 11034  6160  5560    45  84  6220  5117  21738 C:10MB

 8636 11554 12572 11034  6160  5560    45  84  5391  4357  21051 D:10MB

 8464 11554 12572 11034  6160  5560    45  84  4325  3194  21738 E:10MB

 5345 11554 12572 11034  6160  5560    45  84  1180     0      0 F:10MB


Pentium 200

データ提供者 　ＮｅｔＯｎｅ 様  ID: eins01@mb.infoaomori.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ＮＥＣ　ＰＣ－９８２１Ｘｖ／Ｗ３０

Processor  Pentium 200

解像度     1024×768 1677万色

Display    PC-9821 Xv13/20 (Matrox)

Memory     132,136Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

           Date       1997/ 3/11

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = KONICA OMD-7060         Rev 1.37

F = SONY CD-ROM CDU311-NE Rev 3.2i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7302 11120 12297  7998  1108 15091    33  14  3125  3714  11235 A:10MB


Pentium 200

データ提供者 　横佐古浩昭 様  ID: ryo-mito@mail.netwave.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY2000 P5-166MM

Processor  Pentium P5-166 Overclock 200MHz

M/B        Intel Thoriton 430FX  2ndCache PBSRAM 256KB

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk (OEM) WRAM 4MB RAMDAC 175Mh

Memory     64,628Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/14

HDC = Intel PIIX PCI Bus Master IDE Controller   VER2.64

HDC = Intel PIIX PCI Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = WDC AC32 500H             Rev 22.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9917 11259 12385 23454  1989 15483   264  42  7105  4329  12986 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　郷原 様  ID: gou@ns.comel.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium (201.060MHz)

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV

Memory     64,604Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/13

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (テ゛ュアル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46    Quantum FBTM1700A

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80    Quantum FBTM2110A

E = IBM DPES-31080       Rev S31Q ICM RX-1000

F = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10 バルクMO-230

G = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01 バルク１２倍速

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9411 11344 12559 16227 10375 11029   194   0  5837  5577  11560 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　  まこちん 様    ID: SGK03465

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   P/I-P55T2P4/200

Processor  Pentium 200

解像度     1152×864 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     31,832Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = Intel 82371SB PCI IDE Controller

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

F = FUJITSU M2512A           Rev 1502

Q = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9017 11292 12503 25202  2635  7250   248  42  5574  5153  11298 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　  ＰＥＥＴＡ 様  ID: peeta@ns.comel.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   （自作機  M/B GigaByte GA586HX512）

Processor  Pentium  （Pentium [201.528]）

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV

Memory     130,112Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/ 3

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = QUANTUM FIREBALL_TM2110S Rev 300N

E = CONNER CFP1080S         Rev 3939

F = SAMSUNG PLS-31274S       Rev G101

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

H = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

I = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1d

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9113 11341 12553 15224 10111 10744   193  75  6278  6054   9523 C:10MB

                                               3084  2031  10049 D:10MB

                                               2622  2571   9755 E:10MB

                                               2054  2613   9433 F:10MB

 128MB ブランク                                 860   282   9569 G:10MB

 230MB ブランク                                1041   351   9523 G:10MB

 12倍速                                        1888     0      0 H:20MB

 Ｗ2倍速 Ｒ4倍速                                652     0      0 I:20MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   （同マシンにて）

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7781 11340 12553 11021  8416  4473    70  75  6542  6098   9523 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   （同マシンにて）

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6982 11342 12554  7298  6589  2469    35  74  6542  6161   9851 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　t_sato 様   ID: t_sato@po.aianet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium P5 200MHz

芽除度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     48,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/27

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DAQA 32160

D = IBM DAQA 32160

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

H = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

I = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

J = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

K = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10296  9457 10469 27772  2421 17958   306  53  6521  6530  11235 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　岡沢康裕 様   ID: LDB00225

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   VM516TP

Processor  Pentium 200MHz   GenuineIntel 5 2 C

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 3DV 4MRAM (Drv.Ver4.03.00.1105)

Memory     81,004Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/18

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

Q = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

R = TOSHIBA CD-ROM XM-3401TA Rev 0283

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8174 11261 12466 12035  8602  7325    78  89  4887  4645  12269 C:10MB

                                               6812  3909  12344 D:10MB

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV 4MRAM (Drv.Ver4.03.00.1105)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8985 11248 12463 15023  9907 10565   206  89  4610  4428  12421 C:10MB

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV 4MRAM (Drv.Ver4.03.00.2044)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8691 11261 12465 15467 10167  8491   206  94  4378  4292  11494 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 3DV 4MRAM (Drv.Ver4.03.00.2044)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8172 11270 12462 12167  9055  7258    78  93  4622  4520  12121 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　堤奈茂利之 様  ID:JBB02572

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   VM520TP32

Processor  Pentium 200Mhz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 3DV

Memory     31,848Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/19

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A111

E = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A111

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7906 11296 12504 12389  7310  6126    78   0  6130  4086  11235 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Compaq DESKPRO 2000

Processor  Pentium 200

解像度     1024×768 256色

Display    Cirrus Logic 5436 PCI

Memory     31,756Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/17

HDC = PCI IDE Controller [Bus Master Supported]

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTUM BIGFOOT2550A     Rev A01.

L = MATSHITA DVD-ROM SR-8581  Rev 076A

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6957 11288 12489 10043  1477  4126    51   0  5507  5443  12194 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　窪木　尚 様  ID: VYA10770

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 200

解像度     640×480 256色

Display    PC-9821 Cu13/16,Ct20 (Trident)

Memory     63,924Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/17

SCSI = CanBe内蔵SCSI/AIC-7860

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = QUANTUM MAVERICK 540S    Rev 0901

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1k

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7458 11105 12291 12523  3983  9763   316  74  2588  2581  11975 A:10MB


Pentium 200

データ提供者    川名 様   ID: muneharu@venus.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    Diamond Stealth 3D 3000

Memory     64,608Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/12

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = TEAC CD-512E          Rev 1.0F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8824 11273 12477 15507  8988  7670    85   0  6762  6657  10000 C:10MB


Pentium 200

データ提供者     森　茂　様   ID: JAG02314

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 200MHz (166MHz OC)

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window DX

Memory     48,188Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 5

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46    (WDC 21600)

D = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

G = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9252 11288 12496 15834 10322 10873   212  72  5861  4267  12121 C:10MB


Pentium 200

データ提供者   Masashi Sampei 様  ID: sampei@blue.ocn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Original Asustek P/I-P55T2P4

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Tseng Labs ET6000 ver 4.03.4800 (4.5MB RDRAM)

Memory     72,736Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 5

SCSI = Adaptec AHA-1542CF SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46 (Quantum BF3200AT)

E = QUANTUM EMPIRE_1080S     Rev 1220

F = PLEXTOR CD-ROM PX-4XCH   Rev 1.22

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7386 11319 12529  8451  1597  8751   247   0  6339  6312  10928 C:10MB


Pentium 200

データ提供者   今村陽一  様  ID: imanet@osk2.threewebnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ＡＴ互換機（組立）

Processor  Pentium

解像度     1152×864 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,604Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/10

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = IBM DCAS-34330       Rev S61A

E = SEAGATE ST32550N         Rev 0021

F = DELTIS MOS321           Rev 1.53

G = TEAC CD-ROM CD-56S    Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10609 11296 12508 26429  2692 17221   239   0  6614  6220  12269 C:10MB

==============================================================

現在の構成は次のとおりです（参考)。

 ---------------- 本体 -----------------------------------------

 種別     : AT互換機（組立）Pentium 200MHz

 M/B      : ASUSTek P/I-XP55T2P4 (ATX,Triton2 430HX,PB512KB) Rev1.3

 RAM(SIMM): EDO 64MB (32MB × 2)

 PCI bus  : Slot1 : VIDEO   : Matrox MGA Millennium 220MHz 4MB WRAM

            Slot2 : SCSI    : Adaptec AHA-2940U (Ultra-SCSI)

 ISA bus  : Slot1 : SOUND   : Creative Labs SB16(非PnP）

            Slot2 : SCSI    : Adaptec AHA-1542CF(SCSI-2)

            Slot3 : PARALLEL: EPSON parallel I/F

 HDD      : IBM DCAS 34330 U (Ultrastar 2ES) 4GB (AHA-2940Uに接続)

            Seagate ST-32550N (Barracuda 2LP) 2GB (AHA-1542CFに接続)

 CD-ROM   : TEAC CD56S 6倍速 (AHA-1542CFに接続)

 FDD      : MITUMI 3.5インチ 2mode

 ---------------- 周辺 -----------------------------------------

 CRT        : NANAO Flexscan T560i 17インチ

 MO         : OLYMPUS DELTIS 230MO MOS321S (AHA-1542CFに接続)

 FilmScaner : Nikon Coolscan (AHA-1542CFに接続)

 ImageScaner: EPSON GT-6000（EPSON parallel I/Fに接続）

 FAX modem  : MicroCore MC336XL2 (COM1 接続)

 Printer    : Canon LBP-A304E（レーザーショット）

 ---------------- BIOS,OS,driver -------------------------------

 XP55T2P4 BIOS  AWARD ver 0109

 Millennium BIOS ver 2.5

 ＯＳ        : MS-Windows 95 (ver 4.00.950a)

 SCSI driver : AHA-2940U  : AIC78xx.MPD ver 2.00a

               AHA-1542CF : AHA154x.MPD ver 1.15

 VIDEO driver: MGA Millennium Power Desk ver3.41

               (1152x864/32 bitで使用）

 ---------------- SCSI機器接続状況 -----------------------------

 ・PCI==AHA-2940Uには、IBM DCAS 34330U(内蔵HDD)のみ

 ・ISA==AHA-1542CFには、

 　　内蔵　Seagate ST-32550N(HDD)、TEAC CD56S(CD-ROM)

 　　外付　Nikon Coolscan(FilmScaner)、OLYMPUS DELTIS MOS321S(MO)

=================================================================


Pentium 200

データ提供者   Masashi Sampei様  ID: sampei@blue.ocn.ne.jp

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

 使用機種

 M/B        Asustek P/I-P55T2P4 (Rev.3.1 BIOS 1.08)

 Processor  Pentium 200MHz

 解像度     1024×768 256色

 Display    Tseng Labs ET6000 ver 4.03.4800

 Memory     72,752Kbyte (60nS)

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 5/14

 SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller (BIOS 1.30 Driver 2.00a)

 HDC = Primary Bus Master IDE controller

 HDC[?]=Secondary Bus Master IDE controller (no use)

 HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers (Ver.3.0)

 A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 CD = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

 E = QUANTUM EMPIRE_1080S     Rev 1220

 F = PLEXTOR CD-ROM PX-4XCH   Rev 1.22

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 10347 13450 12521  8682  1301  8631   246  75 34710  2830  10751 C:10MB

 10274 13450 12521  8682  1301  8631   246  75 33907  2685  11048 D:10MB

  6833 13450 12521  8682  1301  8631   246  75  3003  2793  10869 E:10MB


Pentium 200

データ提供者   山中　英一 様  ID: yamanaka@pkg.wsd.mt.nec.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xv20（初期型）

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1024×768 256色

Display    フルカラー ウィンドウ アクセラレータ ボード X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     129,416Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/30

SCSI = MELCO PCI SCSI IFC-DP

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

DE = SEAGATE ST32151N         Rev 0530

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = KONICA OMD-7060         Rev 2.54

H = IntSys PC Card Drive    Rev a37

Q = SONY CD-ROM CDU311-NE Rev 3.0i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8179 11072 12262 14744  6570  9467   140  18  2854  3519  12986 A:10MB


Pentium 200

データ提供者  AKIHIRO.ITO 様   ID: aki@ata.ilc.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   (ASUSTeK P/I-XP55T2P4(512K) 自作機)

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV 4MC(ViRGE)

Memory     130,020Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950) 950a

Date       1997/ 5/27

SCSI = Adaptec AHA-2940 Series SCSI Host Adapter

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

CF = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

DG = WDC AC32 500H             Rev 24.0

E = WDC AC31 600H             Rev 23.1

H = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

I Bus Master IDE Controllers

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8200 11145 12338 13957  7172  6206   190   0  6762  6555   9478 C:10MB


Pentium 200

データ提供者  澤井 公彦 様   ID: kimihiko@po.incl.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   WoodyPD CF-200PD

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Driver 3DV

Memory     31,792Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/24

SCSI = Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A109

L = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8125 11092 12278 11438  8219  5953    76   0  6718  6427  10928 C:10MB

 8028 11081 12275 11575  8246  6032    76   0  6407  5928  10637 C:10MB

 7992 11089 12276 11485  8270  6048    76   0  6258  6012  10416 C:10MB

 8067 11088 12278 11553  8265  6056    76   0  6239  6411  10637 C:10MB


Pentium 200

データ提供者  関口　佳之 様  ID:yoshiyuki_s@msn.com

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa10/C4(改）(MTC40001+P54C 200MHz)

Processor  Pentium　200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window DX/4MC

Memory     143,300Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 8

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter(I-O DATA SC-98/PCI)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = IBM DSAS-3540         Rev S47K

G = OLYMPUS MOS331        Rev 1.10

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0d

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7193 11087 12298 14882  6023  4787    75  74  3191  3135   9258 F:10MB


Pentium 200

データ提供者  村上純一　様   ID: GCB02675

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   FIC2200

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,560Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE48

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

J = SANYO CRD-256P         Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11019 11249 12461 29931  2113 17894   413   0  6339  6431  12344 C:10MB


Pentium 200

データ提供者  村上純一　様   ID: GCB02675

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,560Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE48

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

J = SANYO CRD-256P         Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11019 11249 12461 29931  2113 17894   413   0  6339  6431  12344 C:10MB


Pentium 200

データ提供者  沼崎章 様  ID: pxs10254@bc.mbn.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.29x  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC9821V20M7

Processor  Pentium 200Mhz

解像度     1024×768 1677万色

Display    ﾌﾙｶﾗ-ｳｲﾝﾄﾞ-ｱｸｾﾗﾚ-ﾀ-ﾎﾞ-ﾄﾞ (Matrox)

Memory     63,928Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/17

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = IBM DSAS-3540        Rev S47W

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = KONICA OMD-6020         Rev 2.09

Q = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8823 11089 12276 20493  6118 13101    33   9  2723  3000  10581 A:10MB


Pentium 200

データ提供者  おおともあきつか 様  ID: otomos@a2.mbn.or.jp

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.297　 ★ ★ ★

使用機種

Processor　 Pentium

解像度　　　1280×1024 1677万色

Display　　 Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory　　　194,768Kbyte

OS　　　　　Windows 95　 4.0 (Build: 950)

Date　　　　1997/ 6/22

SCSI = Adaptec AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC　 FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL1080S　　　 Rev 1Q04

DE = SEAGATE ST32151N　　　　　　　　 Rev 0560

G = OLYMPUS MOS331　　　　　　　　　　 Rev 1.10

L = MATSHITA CD-ROM CR-8008　　 Rev 8.0e

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15307 11263 12477 29378　4220 26178　 540   0 29256 12336  12121 F:1MB


Pentium 200

データ提供者  Yasuhisa Shirane 様  ID: shirane@ask.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作機

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1600×1200 65536色

Display    Diamond Stealth 3D 3000

Memory     64,568Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 4

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = Intel 82371SB PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(IBM DAQA-33240 IDE 3.2GB)

E = FUJITSU M2512A           Rev 1403

Q = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

R = TOSHIBA CD-ROM XM-5401TA Rev 3115

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8613 11159 12346 14057  8267  7179    31  59  6090  6120  12269 C:10MB


Pentium 200

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V20/M7C3

Processor  Pentium 200MHz

解像度     1024×768 65536色

Display     WGP-VG4DX (S3)

Memory     31,148Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6528 11077 12266 10018  5157  6667    83  74  2556  2934   8000 A:10MB


Pentium 200

データ提供者 　ＫＹＵ 様   ID: CZU10766

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON Vividy VM520TP

Processor  Pentium P54C 200Mz[199.577Mz]

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV DRIVER=VER4.03.00.2050

Memory     81,008Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 8

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC32 100H             Rev 24.0

E = EPSON OMD-6020         Rev 1414

F = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A107 (PDドライブです)

G = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A107 (CDドライブです)

K = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05 (４連装ＣＤです)

L = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05    　〃

M = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05　　　〃

N = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05　　　〃

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10137 11281 12488 23745 10230 10750   178  99  6235  3590  12738 C:10MB


Pentium 188.55(166をOC)

データ提供者  軽込 健介 様  ID: kensuke@voicenet.co.jp

　 ★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.297　 ★ ★ ★

使用機種　　 GateWay2000 P5-166 custom

Processor　 Pentium 188.55MHz(75.42MHz*2.5)

解像度　　　　 1280×1024 1677万色

Display　　　 Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory　　　　 97,288Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows 95　 4.0 (Build: 950)

Date　　　　　　 1997/ 6/19

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC　 FLOPPY DISK

CD = WDC AC32 500H　　　　　　　　　　　　 Rev 22.0

E = IOMEGA ZIP 100　　　　　　　　　 Rev D.08

Q = WEARNES CDD-820　　　　 ERc　 Rev B1.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7250 10487 11610 12960　2419 10810　 193　41  2976　2375　11427 C:10MB


Pentium 184

データ提供者 　軽込 健介 様   ID: k-type@mars.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium  92MHz*2=184MHz

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     97,288Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/14

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC32 500H             Rev 22.0

E = IOMEGA ZIP 100          Rev D.08

Q = WEARNES CDD-820     ERc  Rev B1.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11893 10319 11429 11724  2140  6006   194  42 49708  2277  13244 C:10MB

READから測定

2119     0     0     0     0     0     0   0  3266  2564  13244 C:10MB


Pentium 180

データ提供者 　五井　敬 様   ID: goi@ka2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821An/M2

フ゜ロセッサ     Pentium166MHz(SY016) 60MHzX3倍=180MHz動作

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 964(Driver: 4.00.0005) + DirectX3

Memory     19,876Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/29

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00    = WDAC31600

D = NEC D3813            Rev 0317

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = TOSHIBA CD-ROM XM-3701TA Rev 0856

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5587 10044 11118  8597  4128  3676    59  45  1658  1912   9090 A:10MB

                                               2079   391   9215 D:10MB

                                               1028     0      0 H:10MB


Pentium 168

データ提供者 　  星野正善 様  ID: BYQ06460

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機（ASUS T2P4 rev 3.1)

Processor  Pentium 133MHz (83*2 166作動）168.032

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk Ver3.63

Memory     80,972Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/10

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = Creative Labs IDE CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CEFG = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

DHI = Conner P eripherals 1     Rev 8.32

J = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13

K = ACER CD-743E          Rev 4X

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10587  9431 10440 27237  2374 24207   179 114  6526  2773  12121 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　加藤雄司 様  ID:fzd00073@alles.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Fujitsu FMV-DESKPOWER SⅡ167

Processor  Pentium(MMX)

解像度     800×600 256色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,840Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/10

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev 105F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9203  9533 10374 21300  1380  9385   255   0  6308  6113  18181 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　深谷 潤一  様    ID: slegger@po1.kikimimi.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     48,156Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6542  9578 10419  4306  2266  2672    72   0  6171  6157  17241 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　ごんぞ 様   ID: CXW02532

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Gateway2000 P-166 マルチメディア

Processor  Pentium(MMX) [167.771MHz]

解像度     1024×768 256色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou

Memory     64,608Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 5/18

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9418  9580 10424 18904  8679  9201   107  74  4793  4741  18336 C:10MB

 解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7954  9580 10424 10981  7001  5349    71  74  4751  4716  18717 C:10MB

 解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7215  9579 10423  7395  5726  3525    72  74  4775  4712  18727 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　深谷 潤一  様  ID: slegger@po1.kikimimi.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1280×1024 1677万色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     48,156Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6542  9578 10419  4306  2266  2672    72   0  6171  6157  17241 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　吉田　延広　様  ID: pa7165@mail.interq.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種 　PC-9821　V166

Processor  Pentium(MMX) 　[166 MHz]

解像度     1280×1024 256色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

Memory     31,172Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/18

HDC = =@]@^0D^ IDE J0D^ C^(=8 :]D[0W

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12613  9531 10371 26822 13608 27295   121  74  3749  1824  20201 A:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　福井 英樹 様 ID: VYC14733

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   COMPAQ PRESARIO 4182

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 256色

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/20

SCSI = I-O DATA SC-UPCI (Symbios Logic 53C875)

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = FUJITSU M2511A           Rev 2110

F = HITACHI CDR-8130         Rev 0020

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11476  9572 10416 30462 10991 13899   248  60  6379  6281  15037 C:10MB

 9707  9572 10413 20395 10091  9670   100  60  6567  6375  14183 C:10MB 65536色

 8276  9573 10414 13090  8695  5732    70  60  6563  6062  14285 C:10MB 1677万色


Pentium(MMX)166

データ提供者 　怪人魔天郎 様  ID: matenrou@ka2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機(M/B ASUS TX97-XE)

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Power Window DX

Memory     31,840Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/30

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X/AHA-1535 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7790  9556 10372  8160  6785  4212    32  74  6194  5388  19416 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V166/S5C

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ (Matrox)

Memory     31,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU311-NE Rev 3.2i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10037  9506 10345 19952  9389 16011    92  74  3636  3863  17542 A:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V166/S5D2

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7, V200/S5/S7/SZ/M7C2/M7D2/MZ (Matrox)

Memory     31,168Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:286 Rev 3.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10092  9481 10319 19864  9027 16123    92  74  3463  3228  19230 A:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種  FMV-S21673

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/17

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev FJA7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7497  9562 10405  8935  2188  5496    45  37  6324  6175  18347 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMVS31673

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II+ (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,820Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = HITACHI CDR-8130         Rev 0023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8022  9637 10485 10381  1473  7434    94  37  7313  7037  18347 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-S21651

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/17

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev 105F

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7024  8941  9673  8930  2175  5489    45  37  4919  4003  19046 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMVS31651

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II+ (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = HITACHI CDR-8130         Rev 0023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7992  9635 10485 10387  1483  7395    94  37  7135  7303  18017 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PV1019JA INFINIA

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Driver DX

Memory     31,836Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5702BN Rev 1001

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8433  8958  9694 11586  7359  5948    59  74  8049  5203  19046 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Aptiva T81

Processor  Pentium(MMX) 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,812Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/12

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

I = HITACHI CDR-8130         Rev 0020

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7697  9625 10474  8934  2227  6134    45  42  6351  6254  19230 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　Kimicige Mizobuti 様  ID: fwhx4709@mb.infoweb.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-DESK POWER S2165

Processor  Pentium(MMX)    167.381MHZ

解像度     1024×768 256色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,824Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 9

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev FJA7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9209  9560 10404 22081  2242  9145   131   0  6300  3794  19230 C:10MB


Pentium(MMX)166

データ提供者 　中川　外志夫 様   ID: fwic5840@mb.infoweb.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   富士通　ＦＭＶ－Ｓ  １６５

Processor  Pentium(MMX)１６６ＭＨｚ

周波数測定結果　１６７．８３６ＭＨｚ

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D RAGE II (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,844Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/14

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE02

D = IBM DSAS-3540        Rev S47W

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev FJA7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7107  9559 10403  8917  1484  6181    45   0  5670  3527  18181 C:20MB

 6650  9559 10403  8917  1484  6181    45   0  2104  2110  19046 D:20MB

 6425  9559 10403  8917  1484  6181    45   0   798   437  20000 E:20MB

 4128  9559 10403  8917  1484  6181    45   0   562     0      0 F:20MB

 4189  9559 10403  8917  1484  6181    45   0  1118     0      0 G:20MB


Pentium166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V16/S5PD2

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 V16/S5P (Cirrus)

Memory     31,152Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev 107J

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5138  9286 10276  5501  1090  2534    26  74  3710  3406  10416 A:10MB


Pentium166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Cu16/HA

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 Cu13/16,Ct20 (Trident)

Memory     31,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.26

R = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.26

S = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.26

T = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.26

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5516  9229 10218  6220  3431  3906    36  74  2780  2836  10988 A:10MB


Pentium166

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ct16/F

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 Cu10,Ct16 (Cirrus Logic)

Memory     14,760Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = ﾃﾞｨｽｸ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

C = ﾃﾞｨｽｸ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

Q = CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ Rev 4.0C

R = CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ Rev 4.0C

S = CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ Rev 4.0C

T = CD-ROM ﾄﾞﾗｲﾌﾞ Rev 4.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4197  9110 10083  4909  1398  1977    26  73  2790  2779   4705 A:10MB


Pentium 166

データ提供者 　 浅葱裏 様   ID: HFD01200

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   EPSON VM516TP

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 3DV

Memory     64,624Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

F = GENERIC IDE  DISK TYPE46

I = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

P = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6992  9407 10414 11058  6640  6127    70  59  5713  2807  10694 C:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6600  9407 10416 11240  8285  7380    70  60  1013   419  11172 I:10MB


Pentium 166

データ提供者 　ヴァルハラ 様   ID: walhalla@hal.ac.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 3DV　　DRVver. 4.03.00.2044

Memory     80,988Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/19

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

E = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.18

F = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.18

G = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.18

H = NEC CD-ROM DRIVE:252 Rev 3.18

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7218  9412 10420 13438  7183  5735   191  75  3916  2903  11764 C:10MB

Display    Power Window 3DV　　DRVver. 4.03.00.1105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7178  9410 10418 14126  7133  5532   192  75  3850  2707  11235 C:10MB

 1319     0     0     0     0     0     0   0   714   690  10470 D:10MB

  103     0     0     0     0     0     0   0   927     0      0 E:10MB


Pentium 166

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Brezza 5166MB

Processor  Pentium 166

解像度     1152×864 256色

Display    S3 ViRGE PCI

Memory     15,420Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/17

SCSI = SCSI Channel on Adaptec AHA-3940/3940W PCI SCSI Controller

SCSI = SCSI Channel on Adaptec AHA-3940/3940W PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = TOSHIBA DVD-ROM SD-M1002

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7623  9401 10409 17487  6250  5998    95   0  4063  3979  10928 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Compaq DESKPRO 4000

Processor  Pentium 166

解像度     1024×768 65536色

Display    Cirrus Logic

Memory     31,856Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/17

SCSI = Adaptec AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTUM SIROCCO2550A     Rev A01.

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7052  9452 10464  5302  1162  1204    38   0 23219  2215  10416 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　 Hirohito_Shimotori@hq.digi.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作(M/B:TX-97)

Processor  Pentium 166MHz

解像度     800×600 16色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 9

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6093  8971  9874  1944  1015  3303    16   0  2662  2052  25000 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　SHOJI OGAWA 様  ID: k33r7760@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GW2K P5-166

Processor  Pentium 166

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk Ver3.41

Memory     31,804Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/15

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01 SEAGATE ST32140A

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02 QUANTUM FB TM 2110AT

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B   Rev 1156

  ALL   浮  整   　矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

8862  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  3906  3552   9048 C:10MB

9455  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  6202  6167   9478 D:10MB

8206  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  1044   431   9131 E:10MB PD

7097  9415 10419 26165  2282 14431   542   0   622     0      0 F:10MB CD-ROM

7166  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  1240     0      0 G:10MB CD-ROM


Pentium 166

データ提供者 　窪田_節  様  ID: doraemon@ppp01.infopepper.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 166

解像度     1024×768 256色

Display    S3 ViRGE PCI

Memory     154,052Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/12

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = SANYO CRD-256P         Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8618  9401 10406 25471  6393 10434   210  61  5117  3064   7066 C:10MB

 9087  9401 10406 25471  6393 10434   210  61  7145  5184   7142 D:10MB


Pentium 166

データ提供者 　Ｔａｋｅ  様  ID: GBB01051

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ＡＺ'ＴＥＣというショップのＥＸＵＳというモデル

Processor  Pentium[168.424MHz]

Vendor     GenuineIntel

Family     5

Model      2

Step       C

解像度     1280×1024 65536色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT Server 4.0 Build 1381 (PDC)

Date       1997/ 5/11

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9515  9118  9873 14515  3990  9773    85   0  4891  4823  28571 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　佐々木宏樹　様   ID:YRF01531

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

 使用機種   Gateway2000 P5-166 ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ

 Processor  Pentium166MHz

 解像度     1280×1024 65536色

 Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

 Memory     31,840Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 5/17

 HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

 HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

 HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write   Cache Drive

 10068  9375 10376 23851  2159 21115   324   0  6439  5675   11298 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　岡　知二　様  ID: GFH05102

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   東芝 Brezza5166MB PV1009JA

Processor  Pentium 166MHz (測定値：163.391MHz)

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Driver 3DV

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 1

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1796

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6291  9391 10392  9226  5889  4408    51  59  3250  3144  10869 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　SHOJI OGAWA 様  ID: k33r7760@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GW2K P5-166

Processor  Pentium 166.608MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium 4MB PowerDesk Ver3.41

Memory     31,804Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/15

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01 SEAGATE ST32140A

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02 QUANTUM FB TM 2110AT

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B   Rev 1156

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8862  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  3906  3552   9048 C:10MB

 9455  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  6202  6167   9478 D:10MB

 8206  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  1044   431   9131 E:10MB PD

 7097  9415 10419 26165  2282 14431   542   0   622     0      0 F:10MB CD-ROM

 7166  9415 10419 26165  2282 14431   542   0  1240     0      0 G:10MB CD-ROM


Pentium 166

データ提供者 　高根　元　様   ID:takane@xa2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   [HomeMade ASUS XP55T2P4 Rev. 1.3 L2=256KB]

Processor  Pentium   [P54C 166MHz=66X2.5]

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,592Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 8

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter [Used for Scanner&BackupHD]

HDC[?]=Creative Labs IDE controller  　　 [Not Used]

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = GENERIC IDE  DISK TYPE47  　　　　 [WD AC31600]

G = QUANTUM LP105S 910109405 Rev 3.1  [Data Backup Only]

Q = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 10406  9408 10417 27523  2340 22341  343 259  5528  5006  10751 C:10MB


Pentium 166

データ提供者 　Kenji Sunagawa 様  ID: caa09890@pop01.odn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 XV13/W16 (P54C 166)

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA 2064W

Memory     47,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/15

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

DE = nEC D3847            Rev 0311

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

K = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

Q = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10141  9211 10205 22052  8985 22936    70   0  3246  3454  11110 A:10MB


Pentium 166

データ提供者 　保谷隆司 様   ID: h-takasi@mx5.meshnet.or

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   nec pc9821xt16

Processor  Pentium

解像度     1280×1024 65536色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (Matrox)

Memory     81,272Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/17

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

SCSI = SCSI PC Card REX 9530

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = SEAGATE ST52160N         Rev 0285

C = IBM DPES-31080       Rev S31Q

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = NECITSU M2513A           Rev 0800

I = TEAC CD-56E           Rev 1.0E

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9292  9268 10259 16577  7247 17367    40   0  6640  6709   9523 B:10MB


Pentium 166

データ提供者 　凪がせ 様  ID: PXK05041

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 Cu10,Ct16 (Cirrus Logic)

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/23

SCSI = I-O DATA  SC-UPCI

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABCD = IBM DCAS-32160W      Rev S61A

EFG = IBM DPES-31080       Rev S31Q

H = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

I = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 0167

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10601  8713  9580 21080  8492 21081    69  18  7435  7130  11833 A:10MB


Pentium 166

データ提供者   倉嶌　衛 様  ID: kura@ffc.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-PG3DVXx/PCI Video Accelerator

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/28

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16281  8974  9875 10109  1622  6924    76   0 78768  1617  28571 E:10MB


Pentium 166

データ提供者  木村慶一 様   ID: randy@gorilla.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   IBM Aptiva750 2168-N60

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     130,096Kbyte

OS         Windows 95 OSR2 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 9

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7843  9363 10350 14411  1677 15701   381  37  6308  6320   6078 C:10MB


Pentium 166

データ提供者   大越  竜也＆美香 様  ID: tatsu0054@pa.aix.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   東芝BREZZA5166MA

            (グラフィックボードを変更)

Processor  Pentium166

解像度     800×600 1677万色

Display    Power Window DX/4MC

Memory     80,972Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/11

SCSI = Adaptec AVA-1502 SCSI Host Adapter

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5502TA Rev 0206

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6707  9386 10392 12823  6083  4387    85  74  3984  2814  10416 C:10MB


Pentium 166

データ提供者  Koichi Takasaki 様   ID: f5128933@ca.aif.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Xa16/W16

Processor  Pentium

解像度     1152×864 1677万色

Display    GA-PGDXx/98PCI (S3)

Memory     80,312Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/14

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = nEC DSE2010S         Rev 0314

DEF = nEC DSE2010S         Rev 0314

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6702  9216 10205 11723  7068  3137    39   0  3187  3170  12578 A:10MB


Pentium 166

データ提供者   ＴＡＫＵ 様   ID: GCH06600

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   P5-166

Processor  Pentium(MMX)

解像度     1024×768 256色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 5/25

SCSI = I-O DATA  SC-UPCI

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10333  9549 10391 25410  9400 12182   172  49  4514  3530  17856 C:10MB

 9219  9549 10391 18823  8738  9461   108  49  4514  3530  17856 C:10MB


Pentium 166

データ提供者     蒼き衣 様  ID: GHG02747

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

 使用機種   PV3000/5166

 Processor  Pentium/166(測定結果：161.868MHz)

 解像度     1024×768 65536色

 Display    Power Driver DX T64/T64V Ver.4.00.0006

 Memory     80,984Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 7/13

 HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

 HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

 A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01    ＷＤＣ キャビア３２５００

 E = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1796

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  6520  9394 10401  6253  4798  3185    31  36  6679  6648  11298 C:10MB


Pentium 166

データ提供者    浅葱裏 様  ID: HFD01200

　 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

　使用機種   EPSON VM516TP

　Processor  Pentium[167.123MHz]

　解像度     1024×768 65536色

　Display    Power Window 3DV

　Memory     64,612Kbyte

　OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

　Date       1997/ 7/19

　HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

　HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

　HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

　HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

　CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

　F = GENERIC IDE  DISK TYPE46

　H = GENERIC IDE  DISK TYPE46

　 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

　7332  9407 10413 15983  6672  5864    71  75  5847  3225   8509 C:10MB


Pentium 166

データ提供者    FLAT4 様  ID: QYI00161

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   VM516TP

Processor  Pentium [167.123MHz]

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     81,000Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/20

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = IBM DPES-31080       Rev S31Q

F = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

G = MATSHITA PD-1 LF-1195     Rev A105

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache

  10442  9403 10411 26593  2415 25706   700 132  5921  4138   8695 C:


Pentium 166

データ提供者   おびお 様  ID: 29452u@ube-ind.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   IBM PC-350

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

VGA

Memory     81,332Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/24

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8124  8922  9826 10290  2788  5441    93   0  3961  3225  28571 C:10MB


Pentium 166(ODP)

データ提供者 　Mitsuo Ueno 様  ID: mitsu@aa.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5100D5(100MHZ→166MHZODP)

Processor  Pentium(JBOXPODP3V166)

解像度     800×600 65536色

Display    VGA

Memory     48,564Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/22

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5630  9045  9795  4434   710  2740    49   0  1989  1911  20000 C:10MB


Pentium 166(ODP)

データ提供者 　前川　勇一　様  ID: MXA01027

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Xa10/C12

Processor  (Intel Pentium OverDrive 166MHz)[JBOXPODP3V166]

解像度     800×600 65536色

Display    PC-9821 Xa7/9/10/12/13/16,Xv13,V13/16/20,Xc13,Ra20 (Trident)

Memory     31,132Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/24

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4703  9228 10210  4641  2218  2998    46   0  2586  2564   7842 A:10MB


Pentium 166(ODP)

データ提供者 　ゆきぼうのパパ 様   ID: GCC01550

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Fujitsu FMV-5100C3

Processor  MMX Pentium ODP 166MHz

解像度     800×600 65536色

Display    [?]ATI Graphics Pro Turbo PCI (mach64)

Display    S3 Vision968 PCI

Memory     48,116Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/19

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = MATSHITA CD-ROM CR-581-M  Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5937  9535 10376 12992  4007  5374   104  36  1888  1831   7325 H:1MB

解像度     800×600 256色

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7331  9538 10374 23350  4084  8167   218  36  1964  1815   6471 H:1MB


Pentium 166(133をOC)

データ提供者 　DEN-JACKY 様  ID: ytagami@sannet.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 166MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ViRGE (MCLKによるクロックアップあり）

Memory     48,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/23

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = GENERIC IDE  DISK TYPE95  　（QUANTUM　FBTA2110AT）

GHI = GENERIC IDE  DISK TYPE95

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581-M  Rev 1.06

  ALL    浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write   Cache Drive

 6945   9373 10312 12795  5570  6936    92 100  5255  5234   6944  C:\


Pentium 166(150をOC)

データ提供者 　啓○ 様  ID: fwgk6213@shikoku.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5150DPS モデルSP7

Processor  Pentium (166.672Mhz)

解像度     1024×768 65536色 (16bit)

Display    ATI 3D RAGE II+ (日本語) (DirectDraw)

Memory     48,092Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 1

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.20

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4823  9367 10368  3380  1021  2065    16   0  4096  3838   9258 C:10MB


PentiumODP166
PODP166

データ提供者 　湯浅次男 様   ID: yamasuki@fa2.so-net.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Xa9　 ﾍﾞｰｽｸﾛｯｸ66MHZに変更

Processor  Pentium　OverDrive166MHZ

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 Xa7/9/10 (Trident)

Memory     47,532Kbyte　　　セカンドキャシュ256KB

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/11

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = IBM DPES-31080       Rev S31Q

D = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 6.4

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = KONICA OMD-6020         Rev 2.09

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4627  9255 10247  2853  2350   592    10   0  4136  3729   8473 B:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5669  9253 10246  7301  3603  4029    87   0  4105  3666   8733 B:10MB


Pentium ODP125MHz(166MHz動作）

データ提供者 　増田　陽彦 様   ID:haruhiko@mth.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa7e　（バスクロック　66MHzに変更）

Processor  Pentium ODP125MHz(166MHz動作）

解像度     1024×768 256色

Display    [?]WGP-VG4DX (S3 ViRGE/DX)

Display    PC-9821 Xa7e(Cirrus Logic　GD5440)

Memory     31,148Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/17

SCSI = MELCO IFC-NN PnPﾓｰﾄﾞ SCSI Interface Board

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = KONICA OMD-6020         Rev 2.09

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581    Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4258  9223 10213  3237   944  2125    16   8  1953  1726   8888 B:10MB

Display    WGP-VG4DX (S3 ViRGE/DX)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5809  9213 10205 10966  5353  5000   222  59  2013  1818   7490 B:10MB


Pentium(MMX)150

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   MN-5500 Mebius

Processor  Pentium(MMX) 150MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    Trident 9660/968x/938x, Linear Accelerated for PCI

(v5.00.10.TW03)

Memory     31,792Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/14

HDC = ITE8330 Standard PCI Dual IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

R = MATSHITA UJDCD8700        Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4785  6535  8750  1940  2288  2018    18  59  4160  2548  14814 C:10MB


Pentium(MMX)150

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   WinBook R5P150MX Quattro/R

Processor  Pentium(MMX) 150MHz

解像度     800×600 65536色

Display    Chips and Tech. 65550 PCI

Memory     15,448Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE45

D = TORiSAN CD-ROM CDR_N110  Rev 1.10

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5023  8059  8721  2556  2246  2573    27  29  2853  3579  14597 C:10MB


Pentium(MMX)150

データ提供者 　新濃 和規 様  ID: CQG00227@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Panasonic AL-N2T515J5 (P55C-150MHz)

Processor  Pentium(MMX)

解像度     800×600 65536色

Display    NeoMagic MagicGraph 128ZV

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/28

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

解像度     800×600 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5233  8413  9154  5515   871  2606    89  56  4159  3716  12578 C:10MB

解像度     640×480 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4558  8415  9159   943   645   519     6  56  3519  3111  14705 C:10MB

解像度     800×600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6879  8417  9156 11284  6233  6140   195  56  3542  3249  13698 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　 ひねもすぱじゃま 様   ID: RXI04141

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5150DPT(FMV-DESK POWER TS)

Processor  Pentium 150MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Diamond Stealth 64 Video VRAM PCI(S3 Vision968)

Memory     80,900Kbyte(80MBに増設)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE95

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5522B  Rev 1016

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7790  8495  9401 21992  3710  7741   140  37  4546  4184   9900 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   IBM Aptiva 2176-H54

Processor  Pentium 150

解像度     640×480 256色

Display    ATI mach64 PCI (JAPANESE) (DirectDraw)

Memory     29,812Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/17

HDC = PCI IDE Controller [Bus Master Supported]

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC31 200F             Rev 14.0

D = TOSHIBA DVD-ROM SD-M1002

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5541  8474  9380  8294  1593  6486   274   0  2852  2858   9661 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Compaq 3511N5

Processor  Pentium 150

解像度     640×480 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     48,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/17

SCSI = Future Domain TMC-850/M/MER/MEX SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE65

D = TOSHIBA DVD-ROM SD-M1002

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5943  8509  9417 13431  1491  7101   129   0  1690  1968   9755 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　 細氷 様  ID: QZB03564

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PROSPERT-NOTE N15FA

Processor  Pentium(周波数測定βにて、143.496MHzでした）

解像度     800×600 65536色

Display    Trident Microsystems社製 Cyber9385用 Driver Ver1.22

Memory     31,808Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)...これが4.00.950Bの事でしょうか？

Date       1997/ 3/16                       kernel32.dllのVer参照

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE40

P = TOSHIBA CD-ROM XM-1402B  Rev 1486

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4772  8398  9298  6510  2747  2765    51  57  3011  2949   7219 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　KATSUICHI OKUNA 様   ID: k.okuna@lnc.ryoin.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-DESK POWER SP

           FMV-5150DPS

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI mach64 PCI (JAPANESE) (DirectDraw)

Memory     23,628Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/30

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.21

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4488  8384  9279  3309  1017  2201    16  37  5437  3708   7041 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　田中 紳介 様  ID: shinchan@imasy.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   Aptiva 785 (Pentium/150, 256k cache)

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    Trident 9660/968X, Linear Accelerated For PCI V1.10.1012

Memory     31,856Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

DEF = GENERIC IDE  DISK TYPE80

Q = MITSUMI CD-ROM        !A Rev G05C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3784  7828  8605  2376  1959  1558    15   0  3847  1048   6825 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　Honda Toshikazu 様  ID: honda3@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium150

解像度     800×600 65536色

Display    PC-9821 Nr15 (Trident)

Memory     31,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/19

HDC = =@]@^0D^ IDE J0D^ C^(=8 :]D[0W

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = TEAC CD-38E           Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4964  8320  9216  5657  2923  2904    58   0  2478  2597  10525 A:10MB


Pentium 150

データ提供者 　松橋　明　様  ID: SGL03045

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI mach64 PCI (日本語) (DirectDraw)

Memory     80,892Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.20

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4268  8416  9320  3212   965  2110    16   0  4434  3713   6230 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Aptiva H5E

Processor  Pentium 150MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI mach64 (日本語)  (DirectDraw)

Memory     31,860Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7    = HITACHI CDR-7930         Rev 1023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5295  8474  9380  3641  1630  2528    15  58  6488  6367   9131 C:10MB


Pentium 150

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Aptiva J5

Processor  Pentium 150MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    SiS 6205

Memory     29,792Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7    = MATSHITA CD-ROM CR-583    Rev BE34

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4082  8460  9367  3835  1132  1217    36  23  3789  3460   5449 C:10MB


Pentium 150

データ提供者   Aten 様  ID: CZT00277

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種 　FMV-DESK POWER SP

           FMV-5150DPS

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    Power Window DX

Memory     64,508Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/22

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = nEC DSE2100S         Rev 0306

F = IOMEGA ZIP 100(パラレル)      Rev D.13

Q = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.20

A：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  4939  8458  9362 13186  5382  3766   156  74    38    29   4073 A:1MB

C：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  5592  8456  9365 11651  5035  3174   156  74  4636  3188   4672 C:10MB

D：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  6005  8459  9362 11451  5096  3774   156  74  5891  5293   4565 D:10MB

E：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  5632  8460  9364 11903  5122  3815   156  74  3590  3596   4683 E:10MB

F：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  4880  8459  9365 12161  5226  3754   156  74   286   237   4282 F:10MB

Q：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

   103     0     0     0     0     0     0   0   929     0      0 Q:10MB

解像度を 1024×768 65536色にすると

C：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  5791  8460  9362 11638  5026  3602    75  74  4711  4450   4795 C:10MB

D：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  6060  8463  9364 12091  5044  3618    77  74  5874  5375   4639 D:10MB

E：ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  5542  8462  9366 11655  5005  3647    77  74  3477  3626   4565 E:10MB


Pentium 150

データ提供者  新濃 和規 様  ID: CQG00227@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Fujitsu DeskPower TS(FMV-5150DPT) (P54C-150MHz)

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    S3 Vision968 PCI

Memory     23,652Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/28

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = FUJITSU M2512A           Rev 1509

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5522B  Rev 1016

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6388  8487  9395 13096  3443  4436    64   0  4301  3968  10308 C:10MB

 5767  8441  9398 13090  4022  5034    64   0   813   179  10869 D:10MB

 4440  8490  9395 13093  3594  4383    64   0   942     0      0 E:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7676  8488  9394 20738  4129  7438   140   0  4209  3857  10694 C:10MB

解像度     640×480 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5665  8489  9397  8115  3179  3054    83   0  4260  3834  10581 C:10MB


Pentium 150(133をOC)

データ提供者 　星野正善 様   ID: BYQ06460

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機（ASUS P55T2P4)

Processor  Pentium 133MHz (75X2 150MHz 作動)

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk(ミスティーク　4M)

Memory     80,948Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 7

HDC = Creative Labs IDE CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

CEFG = QUANTUM FIREBALL_TM3     Rev A6B.

DHI = Conner P eripherals 1     Rev 8.32

J = ACER CD-743E          Rev 4X

Master IDE Controllers

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8388  8473  9379 23775  1979 13102   182 113  5079  3162  10362 C:10MB


Pentium 150(150をOC -> 75x2.5)

データ提供者 　Ｍａｒｋｓ 様  ID: marks@office.jpn.org

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ショップブランドＡＴ互換機

Processor  Pentium 150MHz (75MHz x2.5 動作 周波数測定βでは 188MHz でした。)

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     85,320Kbyte (MagnaRAM 97 使用)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 8

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46    W.D. Caviar 21200 ?

DEF = GENERIC IDE  DISK TYPE46  Quantum FBTM-2100AT

E Controller

G = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13

H = TOSHIBA CD-ROM XM-5702B  Rev 2826

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9006 10625 11762 20400  2436 13813    45   0  5620  5184  11172 C:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9332 10628 11763 20431  2455 14109    45   0  6762  6687  11110 D:10MB


Pentium(MMX) 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Nw13/D14D

Processor  Pentium(MMX) 133MHz解像度     800×600 1677万色

Display    PC-9821 Nw133/150 (Trident)

Memory     31,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 9

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-1502B  Rev 3058

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5062  7569  8237  4004  2304  2056    31  73  3138  3072  15151 A:10MB


Pentium 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ls13/D10C2

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    PC-9821 Ls13 (Cirrus)

Memory     31,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-1502B  Rev 3058

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4121  7445  8242  3406   840  1588    24  58  2835  2408  10308 A:10MB


Pentium 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PA1240S9 DynaBook Satellite

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    Chips and Tech. 65554 PCI

Memory     15,588Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/12

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4350  7504  8308  2729  2460  2492    22  30  3707  3494   8438 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   MN-5100D

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    Trident 9660/968x/938x, Linear Accelerated for PCI (v4.02.07)

Memory     15,408Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/24

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

R = MATSHITA UJDCD8710        Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3515  7540  8346   646   929   783     7  29  3180  2302   7904 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   GW2K P5-120J

Processor  Pentium 133

解像度     1152×864 1677万色

Display    GA-PG3DVXx/PCI

Memory     80,996Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

SCSI = BusLogic MultiMaster SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01            WDAC31600

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02            WDAC31200

E = SEAGATE ST51080N         Rev 0943

F = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5411  7510  8316  7101  3077  2802    70  74  5234  4438  10151 C:10MB

 4983  7510  8313  7097  3452  3097    70  74  3072  2621   9615 D:10MB

 4893  7510  8313  7097  3452  3097    70  74  2624  2622   9258 E:10MB


Pentium 133

データ提供者 　 FUJI95 様  ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   自作PC/AT互換１号機

Processor  Pentium 133

解像度     800×600 256色  I/O DATA DRV4/PCI

Display    Trident 9660/968x/938x, Linear Accelerated for PCI (v4.02.12)

Memory     48,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC[?]=PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = QUANTUM FIREBALL1080S    Rev 1Q09

K = SONY CD-ROM CDU-55S   Rev 1.0i

W = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

Z = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5918  7070  7775  8140  5181  5232   140  74  4884  4742  10100 C:10MB

 1608     0     0     0     0     0     0   0  2023  2694   9755 F:10MB

   34     0     0     0     0     0     0   0   309     0      0 K:10MB

 1270     0     0     0     0     0     0   0  1002   435  10000 W:10MB

   68     0     0     0     0     0     0   0   617     0      0 Z:10MB


Pentium 133

データ提供者 　 星野正善 様   ID: BYQ06460

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ショップブランドDOS/V (TOW-TOP VIP5133)

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 256色

Display    9FX Motion 771

Memory     48,184Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/15

HDC[?]=Creative Labs IDE CD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

CEFG = GENERIC IDE  DISK TYPE46

DHI = GENERIC IDE  DISK TYPE46

J = ACER CD-743E          Rev 4X

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5784  7290  8203  7421  1086  4721   126  49  6679  6480  10049 C:10MB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　1838  1835  10525 D:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5909  7507  8309  7180  1033  5921   125  42  6644  6610   9851 C:10MB

                                               1838  1835  10525 D:10MB

上の段は　9FX Motion 771ドライバ V2.05

下の段は  V2.11bata


Pentium 133

データ提供者 　 金後 完治 様   ID: kkanego@urban.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 133

解像度     800×600 65536色

Display    SiS 6205

Memory     78,944Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 8

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CEFG = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

DHI = GENERIC IDE  DISK TYPE80

J = HITACHI CDR-7930         Rev 1023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4199  7400  8193  4181  1327  1450    31  21  4672  5443   5101 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　小出 朋之 様   ID: koide_t@mxg.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   IBM Pernonal Computer 330

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. Trio64V+ PCI

Memory     31,800Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

E = MITSUMI CD-ROM FX600T !A Rev L01N

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4894  7508  8328  6146  3066  2214    28   0  3614  2939  10203 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　小出 朋之 様   ID: koide_t@mxg.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ショップブランド ASusTek M/B

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    EDGE 3D PCI VGA Compatible Device

Memory     80,940Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/13

SCSI = PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A106

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A106

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6153  7494  8294 15087  5245  6366    27   0  1735  1426   9708 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GW2K P5-120J WinNT4Server

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1152×864 65536色  <-- ホントは16M色  GA-PG3DVX4

VGA

Memory     81,332Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 4/ 1

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7462  7139  7854  8869  1536  6250    57  59  4625  2256  28571 C:10MB

 7222  7136  7856  8801  1528  6205    57  59  2656  2594  28168 D:10MB

 6807  7138  7856  8935  1535  6257    57  59  3903  3363  22221 E:10MB

 3594  7138  7856  8935  1535  6257    57  59   570     0      0 F:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GW2K P5-120J Win95

Processor  Pentium  133MHz

解像度     1152×864 65536色

Display    GA-PG3DVXx/PCI

Memory     80,996Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 6

SCSI = BusLogic MultiMaster SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02

F = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6347  7509  8315 14998  3455  5211    57  74  4489  3520   9569 C:10MB

 6078  7509  8315 14998  3455  5211    57  74  2999  2685   9478 D:10MB


Pentium 133

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GA586AT

Processor  Pentium 133

解像度     640×480 1677万色

VGA        Power Window 868 PCI

Memory     81,336Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 3/16

SCSI H/A   AHA-2940

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4643  6797  7520  2784  1652   214    33   0  2382  2387  18017 C:10MBキャビア

 4874  6989  7782  2798  1632   217    33   0  3979  3772  16666 D:10MB 火の玉


Pentium 133

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Brezza 5133MB

Processor  Pentium 133

解像度     640×480 65536色

Display    [?]Super VGA

Display    [?]S3 ViRGE 325 PCI

Display    S3 ViRGE(DX/GX)385 PCI

Memory     15,904Kbyte

OS         Windows 95  4.10 (Build: 1396)

Date       1997/ 3/17

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDE controller (dual fifo)

HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = TOSHIBA DVD-ROM SD-M1002

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7715  7501  8301 19722  5868  6277   275   0  5546  5531  10416 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　エアリス萌え萌え 様  ID: nerv_ken@mxcmeshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821v13(S7RB)

Processor  Pentium 133MHz(SK106J/SSS) [周波数測定β]による数値＝129.xxx

を超えず・・

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window T64V MP98(2MB RAM) S3 Trio64V+

Memory     48,552Kbyte （L2cache 256KB(NEC純正))

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/23

SCSI = Logitec LHA-301 SCSI Interface

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00           (増設内蔵HDD LHD-D1600K (SUMSUNG

WNR-31601A))

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00            (標準内蔵HDD Quamtum TR840AT)

DE = IBM DSAS-3540        Rev S47W      (SCSI2-HDD   ELECOM EH-500HG-N)

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09    (EPSON EZ-110A)

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581-M  Rev 106N  (内蔵４倍速）

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6827  7399  8191 15992  7602  5625    92  37  2632  2357  11560 A:10MB

 6909  7399  8191 15992  7602  5625    92  37  2967  2890  11427 C:10MB

 6826  7399  8191 15992  7602  5625    92  37  2953  2836  10751 D:10MB

                                                716   746  11833 G:10MB


Pentium 133

データ提供者 　三井 様  ID: mts321@bc.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 XV13/W16

Processor  Pentium(133MHZ)

解像度     1024×768 65536色

Display    ﾌﾙｶﾗｰ ｳｨﾝﾄﾞｳ ｱｸｾﾗﾚｰﾀ ﾎﾞｰﾄﾞ X2/VRAM 3D対応 (MGA Milennium)

Memory     48,560Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/15

SCSI = NCR 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (NEC DSE1700A)

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (Quantum Fireball TM 2.1AT)

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU111-NE Rev 1.1f

      ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

A:\  9135  7356  8142 18728  8080 22948    71  14  3115  3522  10255 B:10MB

B:\  9107  7356  8142 18728  8080 22948    71  14  2887  3117  10637 A:10MB


Pentium 133

データ提供者 　岡田  勝也 様  ID: QZE21313

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821V13S5D2

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    WGP-VG2 (S3)

Memory     47,488Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/15

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = MATSHITA CD-ROM CR-582    Rev 107S

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5620  7387  8177 10250  4208  6705   125   0  2567  2653   8509 A:10MB


Pentium 133

データ提供者 　長良  敏希 様  ID:tosikin@zzz.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xe10,Xa7e,Xb10,V7/S5K/S7K,V10/S5K/S7K,V12/13/16,Xc13 (Cirrus Logic)

Memory     15,796Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/11

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-582    Rev 107S

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3918  7359  8145  2719   832  2218    17   8  2381  2463   9131 A:10MB


Pentium 133

データ提供者 　木村　慶栄　様   ID: VYV01701

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 133

解像度     1024×768 256色

Display    Diamond Stealth 3D 2000

Memory     37,632Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 1

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

CD = QUANTUM FIREBALL_TM1     Rev A6B.

E = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8214  7497  8299 22983  7401  8230  1063  59  5638  3061   9755 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　山岸伸行 様  ID:noya@pop01.odn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Xv13/R16

Processor  Pentium 133Mhz

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 GA-PGDXx/98PCI(S3) (4MB)

Memory     47,552Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/22

SCSI = Adaptec AHA-2940 Series SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = IBM DORS-32160       Rev WA6A

DE = nEC DSE2010S         Rev 0314

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

I = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

K = KONICA OMD-7060         Rev 2.40

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

R = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6255  7344  8131 11941  4390  5252   233 116  5531  5472   8000 B:10MB


Pentium 133

データ提供者 　ＴＥＮ 様  ID: tenta@giganet.net

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   Ｐ／Ｉ－Ｐ５５ＴＰ４ＸＥ

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    Power Window 868PCI/VLB

Memory     31,724Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/10

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47    ＦＢ１２８０ＡT(IDE)

E = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5659  7509  8312  6477  4738   904    54   0  5963  5988  10988 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　村上純一　様   ID: GCB02675

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1280×1024 65536色

Display    ATI mach64 PCI (macxw4) (DirectDraw)

Memory     64,624Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC[?]=PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = IBM DORS-32160       Rev S72A

D = NEC DSE2010S         Rev 0310

F = CONNER CFP1060S 1.05GB  Rev 2035

G = MATSHITA LF-3200          Rev A120

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

I = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6131  7497  8297  9590  1518  9146    23   0  4802  4605   9708 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　深谷香津枝 様  ID: shepherd@love.letter.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   APTIVA J33

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    S3

Memory     31,844Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

E = MITSUMI CD-ROM FX600T !A Rev L01N

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4811  7498  8301  7118  3244  2852    94   0  3232  2864   8096 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  村上純一　様   ID: GCB02675

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1280×1024 65536色

Display    ATI mach64 PCI (macxw4) (DirectDraw)

Memory     64,624Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC[?]=PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = IBM DORS-32160       Rev S72A

D = NEC DSE2010S         Rev 0310

F = CONNER CFP1060S 1.05GB  Rev 2035

G = MATSHITA LF-3200          Rev A120

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

I = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6131  7497  8297  9590  1518  9146    23   0  4802  4605   9708 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  深谷 香津枝 様   shepherd@love.letter.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    S3

Memory     31,844Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

E = MITSUMI CD-ROM FX600T !A Rev L01N

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4811  7498  8301  7118  3244  2852    94   0  3232  2864   8096 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  結城 太賀雄 様  ID: t-yuuki@da2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5133NP/W

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    Chips and Tech. 65550 PCI

Memory     72,028Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/18

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3758  7512  8308  1080  1052   493    10   0  2595  2517  10255 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  菅沢　和夫　様  ID: GFH04116

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Fujitsu FMV5133D5 (DeskpowerSP)

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI mach64 PCI (JAPANESE) (DirectDraw)

Memory     48,236Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = TEAC CD-56E           Rev 1.0E

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3650  7460  8260  2008   516  1334    12   0  4784  3255   5221 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  服部　直文　様  ID: QZG00151

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 1677万色

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46

EFGH = GENERIC IDE  DISK TYPE80

I = iomega jaz 1GB          Rev G.55

Q = MITSUMI CD-ROM        !B Rev G02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5154  7460  8258 11183  4681  1876   188   0  2570  2112   8064 G:10MB


Pentium 133

データ提供者  本多　敏和 様  ID: honda3@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   COMPAQ DESKPRO XL 566

Processor  Pentium PODP5V133

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE/DX/GX PCI

Memory     56,356Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

SCSI = AMD PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = nEC DSE2100S         Rev 0306

E = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

Q = COMPAQ CD-ROM CR-503BCQ Rev 1.1c

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4430  7529  8338  5884   848  4975   322   0  4347  1865   5763 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  tayan 様   ID: tayan@tky.threewebnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作 ﾏｻﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ FIC PA2006

Processor  Pentium 133 （ｸﾛｯｸｱｯﾌﾟ 75*2=150MHz)

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window T64V

Memory     48,664Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/19

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM XP32150W         Rev 581H  7200rpm

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5301TA Rev 0925

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5671  8485  9392  5513  4376  2559    26   0  4738  4901  11048 C:10MB

                                               5151  5022  10581 C:20MB

（Ｒｅａｄから測定）

 5722  8485  9392  5513  4376  2559    26   0  5150  5305  10694 C:10MB

                                               5247  5282  10988 C:20MB

使用機種   (同上)

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)  ＦＡＴ

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7401  8187  8865  5841  2453  2917    31   0  4584  5163  28571 C:10MB

                                               4700  5257  28571 C:20MB

（Ｒｅａｄから測定）

 7474  8187  8865  5841  2453  2917    31   0  5215  5189  28571 C:10MB

                                               5229  5229  28168 C:20MB


Pentium 133

データ提供者  hiromasa itou 様  ID: hiromasa@orange.ocn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC9821V13S5RC

Processor  Pentium133Mhz

解像度     800×600 65536色

Display    GA-PG3Dx/98PCI (S3)

Memory     47,508Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/18

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:273 Rev 4.2E

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6672  7382  8171 14975  6812  8313   195  60  1740  1654  10810 A:10MB


Pentium 133

データ提供者   柳瀬順一 様  ID: VYG10013

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   IBM Aptiva 2134-J31

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk PCI 2MB

           ﾄﾞﾗｲﾊﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ　4.02.0110(日本語版)

Memory     64,608Kbyte EDO-DRAM 60ns

OS         Windows 95 4.00.950a

CATCH      512KB PB-SRAM 15ns

HDD MASTER IBM DAQA33240 E-IDE(3.2GB)

HDD SLAVE  IBM DJAA31700 E-IDE(1.6GB)

Date       1997/ 6/29

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

EF = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

G = MITSUMI CD-ROM FX600T !A Rev L01N

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9036  7516  8322 19772  1426 24090   495   0  5446  5132   9131 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Aptiva J3C

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    SiS 6205

Memory     13,404Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

G = HITACHI CDR-7930         Rev 1023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3750  7509  8313  2164   669  1170    15  24  4250  4213   5449 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Apricot MS540

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 256色

Display    CL-GD5434 PCI

Memory     15,472Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/23

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

D = SONY CD-ROM CDU77E    Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4158  7517  8323  3979  1602  2062    23  18  4430  4875   4618 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　松尾　俊信 様  ID: Toshinobu_Matsuo@cii.csk.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5133NA5/W

Processor  Pentium 133MHz

解像度     800×600 65536色

Display    Trident 9660/968X/938X, Linear Accelerated For PCI V3.01.07

Memory     40,024Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 9

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

R = TOSHIBA CD-ROM XM-1502B  Rev 2916

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4289  7509  8311  3790  2357  2481    38 259  2795  2741   8583 C:10MB


Pentium 133

データ提供者 　渡辺　義基 様  ID: CYC03652@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種　自作マシン (Micronics M54Hi-06P)

Processor  Pentium 133

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk 3.41 (4M)

Memory     31,836Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111) OSR2

Date       1997/ 7/12

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40 (WD Caviar 21200)

D = FUJITSU M2512A           Rev 1520

E = MITSUMI CD-ROM FX600S !B Rev P01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD

 8184  7512  8317 19871  1960 14550    75 116

 Read Write  Cache Drive

 5607  5567  10203 C:10MB

マザーボード Micronics M54Hi-06P（古い）

　 CPU Pentium 75-166MHz Socket 5

   BIOS Phoenix 4.04

   Pipeline Burst SRAM256KB Cashe

   Intel Triton chipset (430FX)


Pentium 133

データ提供者 　Joh 様  ID: joh@silver.plala.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   IBM Aptiva J31

Processor  Pentium

解像度     800×600 256色

Display    SiS 6205

Memory     13,404Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/14

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

D = MITSUMI CD-ROM FX600T !A Rev L01N

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3777  7482  8286  4164  3032  1821    70   0  2838  2773   3533 C:10MB(800*600 256)

 2859  7411  8208  1733   753   591    12   0  2824  2663   1535 C:10MB(1024*768 66536)

 2790  7426  8226  1099   403   613    12   0  2833  2760   1737 C:10MB(800*600 full)

 3204  7467  8269  2743   695  1293    25   0  2850  2777   2724 C:10MB(1024*768 256)

 3498  7488  8291  3520   669  2046    80   0  2829  2683   3882 C:10MB(640*400 256)


Pentium 133

データ提供者 　飯田健司 様  ID: iidake@po.shiojiri.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V13s7r5

Processor  Pentium 133MHz

解像度     1024×768 256色

Display    WGP-VG4DX (S3)

Memory     47,552Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/16

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6634  7378  8169 13525  5988  9142   224   0  3080  3239   8967 D:10MB


Pentium 133

データ提供者 　橋口　一央 様   ID: kazuo@osk.mse.mei.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ＦＭＶ－５１３３Ｔ３

Processor  Pentium

解像度     1152×864 65536色

Display    Diamond Stealth64 ｼﾘｰｽﾞ (Diamond GT)

Memory     31,776Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/16

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE40    （ドライブスペースにより圧縮）

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

F = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 2865

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4901  7461  8263 13174   704  2689    51   0  5036   750   5987  C:10MB

 1115     0      0     0     0      0     0   0  3355   750   5934  D:10MB

   687     0     0     0     0      0     0   0   613   182   5390  E:10MB


Pentium 133

データ提供者   TETUYA 様  ID: CXQ01101

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   ＤＥＣ　Venturis 5133

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    S3 Inc. Trio64V2　；チップ自体は Trio64

Memory     72,732Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)　；OSR2

Date       1997/ 6/23

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE40

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

133Mhz

 5154  7491  8293 13978  2115  2934    88  37  2613  2590   6289 C:10MB

200Mhz

 6070 11247 12408 14132  2185  2632    88  37  2673  2622   6643 C:10MB


Pentium 133

データ提供者  原田典太 様  ID:  tenta@giganet.net

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    Matrox Mystique PowerDesk(220 BUISINES)

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/23

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8168  7325  8222 20535  2283 11827   469   0  6065  6094  10694 C:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　kenji 様  ID: kenji-y@orange.or.jp

　 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V12

Processor  Pentium 133MHz(120をOC)

解像度     1024×768 256色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     47,504Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 5

SCSI = NEC PC-9801-55/L/U/FA-02、PC-9801-92/PC-9821A-E10 (DMA Transfer

Mode)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3127  7299  8085  2622   886  1787    17   0  1576  1523   4347 A:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　西口康宏 様    ID: QZX04553

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   FMV5120D5SX(95年冬モデル) intelsatでtuneしています。

           Aladdin2チップセット

Processor  Pentium120MHz(133MHz動作)

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI GRAPHICS XPRESSION (日本語) (DirectDraw)

           ATI-264CT(mach64)

Memory     48,156Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/17

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95    標準内蔵(TRB850)

DE = GENERIC IDE  DISK TYPE95   FB1280AT(D:999MB E:220MB)

F = MATSHITA CD-ROM CR-581-M  Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3518  7485  8285  2128   796  1345    11   0  2307  2266   7041 C:10MB

 4275  7482  8282  2130   911  1345    11   0  5817  5794   6710 D:10MB

 3875  7482  8284  2120   905  1344    11   0  3885  3758   7091 E:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　渡邉秀久 様   ID: hidehisa@ac.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     800×600 1677万色

Display     S3 Inc. Vision864 PCI

Memory     64,596Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/16

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE55

D = NEC CD-ROM DRIVE:273 Rev 4.21

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3914  7528  8336  2757  1917  1407    19  37  3043  3397   6825 C:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　阿部　敏晴 様  ID: toshi-a@mxw.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium（120改133)

解像度     800×600 256色

Display    PC-9821 Xe10,Xa7e,Xb10,V7/S5K/S7K,V10/S5K/S7K,V12/13 (CirrusLogic)

Memory     47,512Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 3

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:273 Rev 4.2E

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3798  7356  8146  3027   774  2247    38   0  2000  1901   8695 A:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　kenji 様  ID: kenji-y@orange.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-430TX（ASUSTEK TX-97XE)

Processor  Pentium-120Mhz 　(133MHz動作)

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     31,744Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/10

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

D = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 2.00

E = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6409  7538  8344 10288  4277  3565    47   0  8758  4452  10416 C:10MB


Pentium 133(120MHzをOC)

データ提供者 　大塚 弘樹 様   ID: tsu-ka@cg.netlaputa.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 V12

Processor  Pentium 120MHz→133MHz

解像度     1024×768 256色

Display    WGP-VG2 (S3)

Memory     83,200Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/24

SCSI = NEC PC-9801-55/L/U/FA-02、PC-9801-92/PC-9821A-E10 (DMA Transfer Mode)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = IBM MD3125B EH1400!B Rev 0

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5271  7372  8163  7505   981  8021   126   0  3040  3099   9131 A:10MB

                                               2363  2071   9755 B:10MB

                                                448   156   9708 D:10MB


Pentium 133(100MHzをOC)

データ提供者 　Kazuhiro Tomonari 様  ID: tomonari@mxr.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★ＤＤＢＥＮＣＨ Ｖｅｒ１．４１

使用機種   TX97-XE/woa

Processor  Pentium-133MHz(100MHz)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk(4MB)

Memory     31,772Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

SCSI = Symbios Logic 8100S PCI SCSI Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46   (WDC 1.200GB)

E = GENERIC IDE  DISK TYPE80    (WDC 0.341GB)

M = MITSBISH MK-230F          Rev 1408

R = MITSUMI CD-ROM        !A Rev E01    (IDE 2X)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5547  6759  7492  8471  1606  5947    67 107  5672  5139   8771 C:10MB

 5422  6761  7489  8485  1718  5958    65 103  4797  4520   9008 D:10MB

 4744  6765  7484  8529  1716  5948    66 106  1555  1547   9090 E:10MB

 4566  6770  7479  8510  1708  5976    66 107  1257   241   9090 M:10MB


Pentium120(OC?)

データ提供者 　ID: tomohiro@mint.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FUJITSU FMV5120D5(FMV5DSE52)

Processor  Pentium120[134.062]

解像度     800×600 65536色

Display    [?]ATI Graphics Pro Turbo PCI (mach64)

Display    Power Window DX

Memory     48,172Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 3

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 2865

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5060  7490  8291  7939  3866  4443   155  74  4048  2926   6389 C:10MB


Pentium 120

データ提供者  あんきち 様  ID: QZP11363

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC586MV1JM

Processor  JBOXPODP5V133(120MHz:周波数β119.826MHz)

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Driver PCSKB5

Memory     47,512Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/22

SCSI = Media Intelligent Corp. RSB-2000SCSI2(SCSI-2)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00    (WDAC31600)

C = IBM DPES-31080       Rev S31Q

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

G = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4273  6687  7404  7245  3729  2626    60  39  2193  2343   6171 A:10MB

                                               1619  1156   5899 C:10MB

                                                552   388   6096 F:10MB

                                                476     0      0 G:10MB


Pentium 125

データ提供者 　 　北井 様  ID: QWJ07652

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821 Xa7e/S15

Processor  Pentium 125

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xe10 (Cirrus Logic)

Memory     39,344Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/13

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = IBM DORS-32160       Rev S82C

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581    Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3800  6906  7646  2783   937  1941    17   0  2904  3581   7490 C:10MB


Pentium 120

データ提供者 　角屋　徹 様  ID: yj3t-kdy@asahi-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ABIT IT5H

Processor  Pentium　121.716MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Graphics Blaster MA33X

Memory     81,004Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 6

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL540A     Rev A1M.

D = Seagate Technology 1     Rev 1.37

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4395  6798  7525  3787   900  3769    68  39  4879  4641   7193 D:10MB

 3944  6798  7525  3787   900  3769    68  39  2806  2545   7298 C:10MB


Pentium 120

データ提供者 　Ｂｏｒｙ 様   ID:QYB00300

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Toshiba BREZZA 5100CX(PC/AT)

Processor  Pentium 100MHz(O.C.120MHzDrive) With L2 256KB

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. Trio32/64 Plug and Play PCI

Memory     23,624Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 5/ 2

HDC = Intel PIIX PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Intel PIIX PCI Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = WDC AC22 500L             Rev 24.3

D = WDC AC25 40F              Rev 27.2

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4498  6672  7395  6463  2474  1317    33  53  5360  4404   6369 C:10MB

 3993  6672  7395  6463  2474  1317    33  53  2748  2609   6230 D:10MB

 4627  6672  7395  6463  2474  1317    33  53  6692  4394   6210 E:10MB

 2760  6672  7395  6463  2474  1317    33  53   489     0      0 F:10MB

 4167  6672  7395  6463  2474  1317    33  53  6124   834   6191 G:10MB　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (E:のComp)

 4331  6672  7395  6463  2474  1317    33  53  7500   795   6329 H:10MB

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(C:のComp)

注１：CompはWin95標準ドライブスペースによる圧縮ドライブを示す。


Pentium 120

データ提供者 　金森　光昭　様  ID: RXR11714

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa7　（CPUノーマル）

Processor  Pentium 120

解像度     1024×768 1677万色

Display    GA-968Vx/PCI for PC-98 (S3)

2nd        I-O DATA 512Kbyte

Memory     96,668Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 4/28

SCSI = I-O DATA SC-UPCI (Symbios Logic 53C875)

ABCD = IBM DCAS-34330            Rev S61A

EF   = IBM DORS-32160            Rev WA6A

GH   = nEC DSE2010S              Rev 0314

I    = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J    = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

K    = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A108

L    = IOMEGA ZIP 100            Rev R.41

Q    = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A108

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5510  6623  7334  9375  4148  2094    36  58  7027  6542   6410 B:10MB


Pentium 120

データ提供者 　丸山 好昭 様  ID: y_maru@mxy.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821-V12

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    GA-PG3DVXx/98PCI (S3)

Memory     80,296Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/10

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read  Write  Cache Drive

 6574  7376  8165 15485  3256  8318   170  74  3089  3159   10151 A:10MB

解像度     800×600 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6488  7377  8166 15010  3831  6256   133   0  3110  3151  11363 A:10MB


Pentium 120

データ提供者 　太田　裕　様  ID: yuuoota@mail.interq.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-TOWNS　ＧＥ　夏モデル

Processor  Pentium　１２０ＭＨｚ

解像度     640×480 65536色

Display    ATI mach64 PCI (JAPANESE) (DirectDraw)

Memory     15,424Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/16

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

H = TOSHIBA CD-ROM XM-5522B  Rev 1016

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4456  6764  7489  4588  1010  3529   100  37  5283  5266   6078 C:10MB


Pentium 120

データ提供者 　naotake_satou_at_jatco-kaihatsu-002@at.jatco.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   東芝DYNABOOK TECRA500CT

Processor  Pentium-120MHZ

解像度     800×600 65536色

VGA

Memory     48,692Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381) WS

Date       1997/ 5/21

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4480  6547  7090  2594  1222   255     2   0  1361  1253  20000 C:10MB


Pentium 120

データ提供者   Takashi Yasuda 様   ID: yasuda@ask.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   COMPAQ PROLINEA 590T (P5-120に載せ換え)

Processor  Pentium120

解像度     1024×768 65536色

Display    Cirrus Logic 5429/30/34

Memory     31,796Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/24

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE65

D = GENERIC IDE  DISK TYPE66 QUANTUM FB2100EIDE

F = NEC CD-ROM DRIVE:271 Rev 4.14

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3373  6752  7522  2156   384   741    10   0  2105  2390   8297 C:10MB


Pentium 120

データ提供者    葛西　幸久  様    ID: PXY11034

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   TS-5120MKⅡ(ツクモオリジナル）

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    S3 Trio32/64 PCI

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/23

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80

Q = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4130  6512  7214  4836  1186  8784   560   0  1345  1167   5570 C:10MB

 4148  6512  7214  4836  1186  8784   560   0  1336  1225   5681 D:10MB

 3301  6512  7214  4836  1186  8784   560   0   622     0      0 Q:10MB


Pentium 120

データ提供者   藤田　智也 様  ID: 954047E@edu.sapporo-u.ac.jp.

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    Trident Super VGA

Memory     29,708Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/28

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = GENERIC IDE  DISK TYPE44

H = MATSHITA CD-ROM CR-581-M  Rev 1.07

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3269  6734  7454  2685  2312  1928    14  29  2395  2317   3589 C:10MB


Pentium 120

データ提供者  伊藤孝夫 様  ID: titou@mail.asa-net.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   富士通　FMV5120D5

Processor  Pentium　120M

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 3DV/4M

Memory     80,932Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

SCSI = Adaptec AHA-1540 Plug and Play SCSI Host Adapter

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

DE = GENERIC IDE  DISK TYPE95(maxtor 1.5G　忘れた)

O = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 2865

P = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

  ALL   浮   整    矩    円  Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4123 6748 7481  4408  4136  4624    70   0  2813  2806   4023 C:10MB

                                             4066　3866　 4064 D/E:10MB


Pentium 120

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ls12/D10C

Processor  Pentium 120MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     31,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/17

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-1502B  Rev 3116

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3752  6245  6867  3315   696  1650    22  58  3353  2189   9433 A:10MB


Pentium 100

データ提供者 　 MAKOPi 様  ID: CQA00572

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   EPSON  PC-586RV1JW          * 外部CLOCK 66MHz 化

Processor  Pentium90 (100MHz駆動)      * SOCKET4変換下駄使用

解像度     1024×768 256色

Display    GA-DRVx/98 (Trident)

Memory     55,716Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00         * IBM DAQA31260 (2.1GB)

D = GENERIC IDE  DISK TYPE00           * RV本体内蔵 HD (340MB)

E = SHARP X68k VirRamDisk  Rev 0.32    * X68k上の仮想 SCSI-HD (2MB)

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = DELTIS MOS321           Rev 3.40   * LMO-450H

H = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06  * 12倍速CDROM

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3823  5547  6141  7860  1052  2405   116   2  2279  2599   6410 C:10MB

                                               1884  1542   6688 D:10MB

                                                143   146   6471 E:1MB

                                               1018   248   6535 G:10MB

                                               1464     0      0 H:10MB


Pentium 100

データ提供者 　寺嶋 順一 様  ID: terasima@tsi.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   IBM ThinkPad

Processor  Pentium 100

解像度     800×600 256色

Display    IBM ThinkPad(Cyber9385/82) PCI

Memory     23,568Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/26

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2527  5583  6199  1278  1081   959    15  14  2845   572   4218 C:10MB


Pentium 100

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PV3000/100

Processor  Pentium 100

解像度     1024×768 65536色

VGA        S3 Trio64V+

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381) w/ Service pack 2

Date       1997/ 3/17

SCSI H/A   AHA-2940

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3861  5428  5879  3715  1677   285    22   0   684   400  16666 D:10MB


Pentium 100

データ提供者 　山田　様   ID: BZF22376

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GIGA-BYTE GA-586HX PB512KB

Processor  Pentium　100

解像度     1024×768 65536色

Display    MATROX MYSTIQUE 4MB

Memory     39,952Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 3

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX/PIIX3 Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CEF = IBM-DAQA -32160           Rev R4OR

D = QUANTUM TRB850A          Rev A04.

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 2865

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7572  5665  6271 18726  1454 15281    80 116  6127  5966   8583 C:10MB

 1582     0     0     0     0     0     0   0  2981  2891   8368 D:10MB


Pentium 100

データ提供者 　庵原 智哉 様  ID: iohara@rr.iij4u.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(101.145MHz)

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window T64V

Memory     24,016Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 2

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = QUANTUM FIREBALL1280S    Rev 630G

D = IBM DPES-31080       Rev S31Q

F = FUJITSU M2512A           Rev 1314

G = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4540  5621  6223  7028  4702  2877    34   0  3993  1873   8509 C:10MB


Pentium 100

データ提供者 　福本　貴一 様  ID: atsuhiro@mxs.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 V10/S5

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    GA-PGDX4/98PCI (S3)

Memory     39,432Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/21

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = FUNAI E285X            Rev 1.02

E = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3627  5442  6021  4545   587  5865   223  58  2866  2831   4263 A:10MB


Pentium 100

データ提供者 　 渡辺　泰輔 様   ID: taisuke@on.rim.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Cx3 S7M

Processor  Pentium

解像度     640×480 256色

Display    PC-9821 Cx2/3/13,Cb3/10,V7/C4K,V10/C4R (Cirrus Logic)

Memory     32,148Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 5

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:251 Rev 4.09

R = NEC CD-ROM DRIVE:251 Rev 4.09

S = NEC CD-ROM DRIVE:251 Rev 4.09

T = NEC CD-ROM DRIVE:251 Rev 4.09

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2706  5292  5858  2607   621  2821    76   6  2013  1888   3184 A:10MB


Pentium 100

データ提供者 　高橋　嘉彦 様  ID: yositatu@michinoku.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V10S5K

Processor  Pentium 100MHz

解像度     800×600 256色

Display    PC-9821 Xe10,Xa7e,Xb10,V10,V7/S5K/S7K (Cirrus Logic)

Memory     47,504Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/15

SCSI = WaveMaster SCSIﾄﾞﾗｲﾊﾞ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00                    :NEC標準850MB

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00                    :Logitec増設1.2GB

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13              :maxell SCSI版

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g      :NEC標準内蔵４倍速

R = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.00    :ICM SCSI外付け４倍速

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll  DD  Read  Write  Cache Drive

 2901  5460  6055  3021   677  2190    38    8   2149  2175   4347 B:10MB


Pentium 100

データ提供者 　木田勝彦 様   ID: kida3243@am.aloka.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     800×600 65536色

Display    Trident 9660/9680/938X, Linear Accelerated for PCI (v4.02.12)

Memory     31,852Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/23

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST32155W         Rev 0596

D = MITSUMI CD-ROM        !A Rev G05D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4398  5640  6243  4436  3583  2911    43  73  5145  4827   6755 C:10MB


Pentium 100

データ提供者 　Souichiro Fuchu 様  ID: chu@xa2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   TOSHIBA DynaBook PORTEGE620CT

Processor  Pentium 100

解像度     800×600 65536色

Display    Chips & Tech. Accelerator

Memory     40,240Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 9

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2917  5617  6218  1300  1131  1201    14   0  2937  2878   4961 C:10MB


Pentium 100

データ提供者 　じら 様   ID: jira@mail.dddd.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-PG3Dx/PCI ｸﾞﾗﾌｨｯｸｱｸｾﾗﾚｰﾀ

Memory     48,564Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/ 3

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4810  5428  5878  3464  1285   272    43  39  4388  4351  18181 C:10MB


Pentium 100

データ提供者 　薙沢　珪 様  ID: nagisawa@po.aross.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821 Nb10/S10F

Processor  Pentium [98.741MHz]

Vendor     GenuineIntel

Family     5

Model      2

Step       b

解像度     800×600 256色

Display    PC-9821 Na12/13,Cr13,Nb10 (Cirrus Logic)

Memory     47,464Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 8

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = TEAC CD-44E           Rev 1.0B

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2934  5481  6069  2703   827  1765    36  19  2645  2708   4174 A:10MB


Pentium 100

データ提供者  松尾　俊信 様   ID: Toshinobu_Matsuo@cii.csk.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Libretto60

Processor  Pentium 100MHz

解像度     640×480 65536色

Display    Chips And Technologies, Accelerator (new)

Memory     40,448Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 9

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3159  5621  6220  2227  2104  1748    50   7  3518  3333   3616 C:10MB


Pentium 100

データ提供者  kig@mub.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種    　  Dynabook 420CDT（会社使用）

Processor    　 Pentium  100MHz

解像度   　　　  800×600 256色

Display  　　　　  Chips And Technologies, Accelerator (new)

Memory  　　   23,848Kbyte

OS         　　　Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date      　　　 1997/ 7/14

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = TOSHIBA CD-ROM XM-1402B  Rev 0186

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3166  5612  6217  3471  2252  2473    77  30  1765  1681   4950 C:10MB

解像度     1024×768 65536色(16bit)

 2955  5617  6220  2272  1823  1973    28  29  1892  1701   5075 C:10MB

解像度     800×600 1677万色(24bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2544  5617  6218   874   834   864    10  30  1761  1644   5075 C:10MB


Pentium 100

データ提供者    ＡＸＯ 様   ID: HGB00651

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium [98.990MHz]

解像度     640×480 1677万色

Display    Chips and Tech. 65550 PCI

Memory     39,956Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)   （OSR2 です）

Date       1997/ 5/14

SCSI = PIONEER CD-ROM PCMCIA SCSI-2 Interface

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

D = PIONEER CD-ROM PCP-PR1   Rev 1.02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2976  5643  6248  1348  1527   360    19   0  3383  3301   4961 C:10MB

  * DD については未測定です。

  * SCSI は、モービル用 PIONEER 10 倍速の CD-ROM です。

  * FDD は、NEC 1.2M が読めるようにドライバーを組んであります。


Pentium 100

データ提供者    川本　幹彦 様  ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   IBM ThinkPad560

Processor  Pentium100MHz 101.098MHz

解像度     1024×768 256色

Display    IBM ThinkPad(Cyber9385/82) PCI

Memory     40,032Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/16

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2760  5614  6212  1335  1343   911     8   0  2902  2811   3709 C:10MB


Pentium 100

データ提供者  新濃 和規 様  ID: CQG00227@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   Fujitsu FMV-5100NU/W (P54C-100MHz)

Processor  Pentium

解像度     800×600 256色

Display    Chips And Technologies 65548 PCI (new)

Memory     23,648Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/28

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

解像度     800×600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3095  5619  6221  3087  2508  2474    52   0  1634  2070   4192 C:10MB


Pentium 100

データ提供者  ＫＩＭ 様  ID: JBE01063

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  自作AT互換機Pentium100MHz

解像度     1152×864 65536色

Display    Power Window 868PCI

Memory     48,240Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/16

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3748  5634  6235  3077  3054   558    15   0  3428  3330   8403 C:10MB

　M/B は ASUSのP/I-P55T2P4-C Revision2.9です

　HD  は ｳｴｽﾀﾝﾃﾞｼﾞﾀﾙ社の WD31200です


Pentium 90

データ提供者 　 SHOJI OGAWA 様   ID:k33r7760@mbox.kyoto-inet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   SOTEC Winbook Quattro 90D

Processor  Pentium 90

解像度     800×600 256色

Display    Chips & Tech. Super VGA

Memory     23,620Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/15

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE45

D = TEAC CD-44E           Rev 1.0B

 ALL   浮  　整  　矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

2461  5075  5619  1965   597  1288     5   0  1595  1441   4565 C:10MB

1687  5075  5619  1965   597  1288     5   0   635     0    　0 D:10MB


Pentium 90

データ提供者 　浅川  文彦 様  ID: asakawa@hinet.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   東芝 ＤｙｎａＢｏｏｋ ＳＳ－Ｒ５９０

Processor  Pentium ９０ＭＨｚ

実効速度    89.607 ＭＨｚ(実測値)

Display    Chips & Tech. Accelerator ６５５４５

Memory     40,228Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111) ＯＳＲ－２です (^ ^;

Date       1997/ 6/23

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハードディスクコントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = DISC DRIVE(東芝 ＭＫ２１０３ＭＡＶ(２．１ＧＢ）に換装）

☆解像度     640×480 １６色

   ALL    浮    整    矩    円   Text  Scroll  DD  Read  Write  Cache   Drive

  2851  4697  5168  1611   305   1713     35    0  3481   3318   5333  C:10MB

 ☆解像度     640×480 ２５６色

   ALL    浮    整    矩    円   Text  Scroll  DD  Read  Write  Cache   Drive

  3063  4980  5506  2800  1697   2491      88   5  2652   2620   4739  C:10MB

☆解像度     640×480 ６５５３６色

   ALL    浮    整    矩    円   Text  Scroll  DD  Read  Write  Cache   Drive

  2745  4968  5484  1668  1460   1279      31   5  2651   2553   4618  C:10MB

☆解像度     640×480 １６７７万色

   ALL    浮    整    矩    円   Text  Scroll  DD  Read  Write  Cache   Drive

  2414  4931  5440   426   249    238      13   5  2671   3019   4739  C:10MB


Pentium 90

データ提供者

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821 CU10/D CanBe

Processor  Pentium [91,292MHz]

Vendor     Genuin Intel

解像度     800×600 65536色

Display    PC-9821 Cu10,Ct16 (Cirrus Logic)

Memory     86,484Kbyte (16MB + 64MB + MagnaRAM 97)

Memo-Total 88,633,344Byte

     Free  50,319,360Byte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Family     5

Model      2

Step       6

Date       1997/ 7/ 5 AM10:30

SCSI = Symbios Logic 815XS PCI SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = ﾃﾞｨｽｸ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ   (圧縮ﾄﾞﾗｲﾌﾞ ﾌｧｲﾙ圧縮率 A:\ 1:1  B:\ 2.3:1)

CD = nEC DSE2100S         Rev 0306

E = ﾃﾞｨｽｸ ﾄﾞﾗｲﾌﾞ

Q = NEC CD-ROM DRIVE:273 Rev 4.2G

 ALL    浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read  Write  Cache  Drive

 2442  5030  5598  2888   699  1392    24   0  2182   497   3675   A:10MB

 2509  5053  5602  2993   656  1410    23   0  2512   505   3831   B:10MB

 3408  5056  5596  2994   954  1403    23   0  5437  5449   3765   C:10MB

 3266  5056  5594  2984   955  1392    23   0  4782  4838   3773   D:10MB


Pentium 90

データ提供者  Hiroyuki Takeda 様   ID: take@info-niigata.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   Logitec ???

Processor  Pentium90MHz (66MHz×3)

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D PRO TURBO (DirectDraw)

Memory     23,636Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/19

SCSI = Adaptec AIC-7850 PCI SCSI Controller

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = PIONEER CD-ROM DR-A10X   Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3006  5632  6234  2315  1012  1298    11   0  2344  2562   5649 C:10MB


Pentium 90

データ提供者   WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 90Mhz

解像度     800×600 256色

Display    Power Window DX

Memory     31,764Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/24

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6831  5070  5626 11953  5589  8716   376   0  8888  7165   8096 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　ＮｅｔＯｎｅ 様  ID: eins01@mb.infoaomori.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   東芝　Ｌｉｂｒｅｔｔｏ５０

Processor  Pentium 75

解像度     640×480 1677万色

Display    Chips And Technologies, Accelerator (new)

Memory     19,676Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/11

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write Cache Drive

  394  4222  4674  1239   562  1422    26  29  2932  2877  3596 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　SHINICHI-SAITOH 様    ID: kochinda@da.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium　75Mhz

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 5429/30/34

Memory     40,004Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/20

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.08

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2376  4174  4615  2426   516  1876    26   0  1654  1631   4473 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　小出 朋之 様   ID: koide_t@mxg.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Sharp Mebius AV1/575

Processor  Pentium 75MHz

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 754X 2.20 PCI (Cirrus)

Memory     27,232Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1640  4116  4647     0     0     0     0   0  1661  1531   2812 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   MS5130

Processor  Pentium 75

解像度     1024×768 256色

Display    SiS 5596

Memory     12,304Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/17

HDC = Primary SiS IDE Controller

HDC = Secondary SiS IDE Controller

HDC = SiS PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = st3120AT                  Rev REV1

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3192  4241  4703  9772  2237  2314    66   0   145   152   5101 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　SHOJI OGAWA 様   ID: k33r7760@mbox.kyoto-inet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(r)

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xa7/9/10 (Trident)

Memory     14,760Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/19

HDC = スタンダード IDE ハード　デイスク　コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

2328  4084  4415  2425  2622  1702    84   0  1416  1387   2824 A:10MB


Pentium 75

データ提供者 　北野 様

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   SHARP PC-A325 (メビウスノート AV1/575CD-95)

Processor  Pentium 75Mhz

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 754X 2.10 PCI (Cirrus)

Memory     31,776Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/20

SCSI = Adaptec APA-1460 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

D = OLYMPUS MOS331           Rev 1.30

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1880  4213  4665  1214   362   734     9   0  1416  1224   3090 C:10MB

 1755  4213  4665  1214   362   734     9   0  1030   342   3230 D:10MB


Pentium 75

データ提供者 　おいかわ 様  ID: k_oikawa@mx2.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FLORA 500-VG

Processor  Pentium 75MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Cirrus Logic 5434 PCI

Memory     7,244Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 6

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2469  4229  4682  2352   625  1498    17   9  2007  1941   4877 C:10MB


Pentium 75

データ提供者 　橋本祥一 様  ID: yosikaz@jsn.justnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821 Cb3

Processor  Pentium 75MHz

解像度     800×600 65536色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     31,120Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/25

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:273 Rev 4.24

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2055  4078  4514  1426   432  1081    13   0  2047  1869   3034 A:10MB

解像度     640×480 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2104  4066  4507  1811   462  1382    29   0  2028  1824   2828 A:10MB


Pentium 60

データ提供者 　石井＠住友電工 様  ID: ishii@dps.sei.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Endeavor AT-5000 P5-60 (EPSON DIRECT)

Processor  Pentium

解像度     1024×768 256色

Display    ATI Graphics Ultra Pro PCI (mach32)

Memory     39,892Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = PC Tech PCI IDE Single or Dual Port Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02

E = CONNER CFP1080S         Rev 4649

F = NEC D3872            Rev 053p

I = KONICA OMD-7060         Rev 1.36

Q = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2980  3339  3704  6474   627  3472    45   0  2373  2272   4514 C:10MB


PODP83

データ提供者 　藤村 様   ID: mylene@t3.rim.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821As2/U2

Processor  PODP83 [-0.000MHz]

解像度     1152×864 1677万色

Display    Power Window 964LB VRAM 4MB

Memory     76,208Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/11

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BCD = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE 4 M Rev 1.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3405  4322  4860  4847  3314  1740    19  37  3079  3175   5290 C:10MB


PODP83

データ提供者 　糸川　辰夫 様  ID: HQJ02265@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   9821Ap2/u2（有名な欠陥は修正済み）

Processor  PODP83

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 928IILB

Memory     59,832Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/11

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

AB = SEAGATE ST32151N         Rev 0530　　メルコ２ＧＢ

C = SEAGATE ST51080N         Rev 0943　　 メルコ１ＧＢ

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3860  4333  4870  6239  3570  3822    50  27  3406  3666   4784 A:10MB

                                               3689  3331   4865 B:10MB

                                               2657  2093   4877 C:10MB


PODP83

データ提供者 　まこちん 様   ID: SGK03465

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-486HX2

Processor  PODP83

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-DRx/98 (Trident)

Memory     31,172Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/15

SCSI = EPSON SCSI-2 InterFace

ABC = EPSON Q-TYPE

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = DELTIS MOS321           Rev 3.30

Q = CREATIVE PANASONIC_563 Rev 0.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2517  4462  4930  3879   745  1400    14   1  1700  1539   3991 C:10MB


PODP83

データ提供者 　寺田 様   ID: terada@ccom.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9801BX3

Processor  PODP83

解像度     1024×768 65536色

Display    ＰｏｗｅｒＷｉｎｄｏｗ９６８（４ＭＢ）

Memory     32MB

SCSI = Ｑｖｉｓｉｏｎ ＷａｖｅＭａｓｔｅｒ

Ｌｏｇｉｔｅｃ ＳＨＤ－ＢＡ１０００（FUJITSU M1606S)  SCSI2

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache

 3450  4284  4708  9088  2839  2903    55   0  1297  1466   4414


PODP83

データ提供者 　KazuYan 様  ID: GED01072

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   98BX3

Processor  PODP83

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-DRV4/98(ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ0.99)

egcn4

Memory     63,932Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 2

SCSI = NEC PC-9801-100

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4006  4527  4902  2992   723  2114    14   4  2540  2859  15383 A:10MB

起動３回目

 4067  4527  4902  2939   645  2131    14   4  2759  3302  15383 A:10MB


PODP83

データ提供者 　TAMI 様  ID: tami@ta2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   J-3100 PV2

Processor  PODP83

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 9100/VLB

Memory     48,152Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/18

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = GENERIC IDE  DISK TYPE01

E = TKC/EP CD-812           Rev V103

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2852  2735  5000  5125   482  6103    70  11   899   832   4423 C:10MB


PODP83

データ提供者 　藤村 一心 様  ID: mylene@t3.rim.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821As2/U2

Processor  PODP83 83MHz Family 15 Model 3 Step 2 測定周波数 82.253MHz

解像度     1024×768 256色

Display    CANOPUS Power Window 964LB VRAM 4MB(ﾒﾓﾘｱﾄﾞﾚｽ:F0)

Memory     80,316Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/30

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

B = IBM DPES-31080       Rev S31Q

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4739  3912  4678  7567  1082  4437   130   6  3260  3302  14285 B:10MB


PODP83

データ提供者 　中村　英司 様   ID: eiji@is.sci.toho-u.ac.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821As2/U7W

Processor  PODP83

解像度     1024×768 256色

Display    スタンダードディスプレイアダプタ（９８２１シリーズ）

（なはずないよな・・・1024×768が使えるのに

おそらく PC-9821As2/Ap2/An（S3 86C928））

Memory     29,092Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 2

SCSI = Logitec LHA-202/203 SCSI Interface

HDC = スタンダード IDE ハードディスクコントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (内臓IDE 170MB)

B = FUJITSU M1603S-512       Rev 6220(Logitec SHD-BA540 SCSI2 540MB)

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3002  3700  4357  6713  2049  2481    46  19  2803  2491   2385 B:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2699  3699  4358  6784  2041  2453    46  19  1236  1250   2423 A:10MB

解像度     640×480 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3038  3722  4383  6753  1915  2590   128  19  2800  2491   2560 B:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2658  3721  4381  6337  1788  2570   128  19  1230  1249   2524

A:10MB

解像度     640×480 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1909  3723  4386   509   217   463     4  19  2812  2506   2560

B:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1586  3723  4383   515   245   469     4  19  1232  1252   2453

A:10MB

解像度     800×600 256色 （Msddraw.infファイルをいじって実現）

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3104  3721  4382  7167  2158  2601    76  19  2797  2496   2541

B:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2817  3722  4384  7336  2154  2611    76  19  1234  1254   2589

A:10MB


PODP83

データ提供者 　山本 公祐 様   ID: adwagon@yyy.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC9821Xs/U8W

Processor  PODP83 [81.370MHz]            Family:15  Model:3  Step:2

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 As3,Ap3,Xs,Xp,Xn (S3) DirectX Driver ｲﾝｽﾄｰﾙ済み

Memory     80,184Kbyte                   32M*2(60ns)16M*2(60ns)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)  ｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸ1使用済み(Build:950a)

Date       1997/ 7/21

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00            Quantum   FBTM-2100AT

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00             内臓標準

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = HITACHI CDR-8130         Rev 0021    I-O DATA  CDV-AB16

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4138  4600  5098 10473  3569  4005    90  29  2697  3343   3372 A:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4145  4600  5098 10473  3569  4005    90  29  2768  3315   3389 B:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3726  4600  5098 10473  3569  4005    90  29   974  1341   3389 C:10MB

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3273  4600  5098 10473  3569  4005    90  29  1622     0      0 E:10MB


PODP83

データ提供者   新濃 和規 様  ID: CQG00227@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821As2/U2 PODP5V83 2ndCache128KB

Processor  PODP83

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 928II

Memory     35,256Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/28

SCSI = NEC PC-9801-92/PC-9821A-E10 (CPU Transfer Mode)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00(Conner Peripherals 420MB - CFS420A)

C = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 5.7

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2907  4338  4905  4150  2906  2101    23  24  1342  1583   4818 A:10MB

 3762  4004  4775  4188  2451  2101    24  23 11118   790   4414 C:10MB

 2050  4361  4905  4057  2425  2441    24  24   242     0      0 Q:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3364  3897  4779  5952  3629  3945    49  24  1422  1620   4987 A:10MB

解像度     800×600 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2597  4365  4908  2724  2012  1303    18  24  1411  1627   5011 A:10MB


PODP83

データ提供者  E.Nawa 様 ID: nawa@cadix.co.jp

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ap2/U2

Processor  PODP83[83.044MHz]

解像度     1280×1024 256色

Display    CANOPUS Power Window 928GLB/928IILB/964LB(メモリアドレス:F0)

Memory     44,476Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381: Service Pack 2)

Date       1997/ 7/22

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4035  4149  4725  5446  1181  3338    29   0  1591  1570  14285 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PODP83

解像度     1024×768 256色

Display    CANOPUS Power Window 928GLB/928IILB/964LB(メモリアドレス:F0)

Memory     44,476Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/22

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3978  4146  4714  4955  1043  3298    49   0  1572  1747  14285 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PODP83

解像度     1024×768 65536色

Display    CANOPUS Power Window 928GLB/928IILB/964LB(メモリアドレス:F0)

Memory     44,476Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/22

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3709  4146  4714  3807  1041  2050    23   0  1572  1747  14285 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ap2/U2

Processor  PODP83[78.387MHz]

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 928IILB

Memory     44,500Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/22

SCSI = NEC PC-9801-55/L/U/FA-02、PC-9801-92/PC-9821A-E10 (DMA Transfer Mode)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CDE = FUJITSU M1606S-512       Rev 6236

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

I = OLYMPUS MOS300           Rev 3.12

J = SONY CD-ROM CDU-561   Rev 1.8p

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3109  4123  4637  5967  3207  2535    52   0  1421  1594   4444 A:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486HA2 eWin95

Processor  iDX4 100MHz

解像度     1024×768 256色

Display    GA-1280A,GA-1024A (I-O DATA)

Memory     39,352Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00          ロジテック LHD-EN520

CD = nEC DSE2010S         Rev 0315     ロジテック SHD-2G

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = OLYMPUS MOS331 Rev 0.61            ロジテック LMO-420S

H = TOSHIBA CD-ROM XM-3501TA Rev 2224  緑電子 CXA-600

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2570  2638  5274  6099  1434  1351    43   1   865   754   4672 A:10MB

 2581  2648  5270  6104  1437  1227    43   1   941   894   4672 B:10MB

 2686  2621  5162  6117  1309  1208    43   1  1791  1244   4683 C:10MB

 2709  2651  5273  6117  1434  1218    43   1  1783  1213   4650 D:10MB

 230MB MO                                      1015   351   4565 G:10MB

 128MB MO                                       850   291   4576 G:10MB

 CDROM                                          627     0      0 H:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　大石 様  ID: ohishi@rifnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  iDX4-100

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window T64

Memory     25,048Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = MITSUMI CD-ROM FX600S !B Rev P01

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2206  2391  4773  3014  1953  1560    23  27  2002  2138   2005 A:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486HA2 eWin95

Processor  iDX4 100MHz

解像度     1024×768 256色

Display    GA-1280A,GA-1024A (I-O DATA)

Memory     39,352Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 1

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = nEC DSE2010S         Rev 0315

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = OLYMPUS MOS331 Rev 0.61

H = TOSHIBA CD-ROM XM-3501TA Rev 2224

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2587  2638  5272  6095  1432  1344    43   1   870   778   4818 A:10MB

 2600  2638  5272  6095  1432  1344    43   1   933   894   4750 B:10MB

 2689  2628  5161  6089  1442  1226    43   1  1770  1197   4650 C:10MB

 2722  2638  5272  6095  1432  1344    43   1  1768  1204   4705 D:10MB

 MO 230MB                                      1014   336   4761 G:10MB

 MO 128MB                                       849   291   4761 G:10MB

 CDROM                                          632     0      0 H:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　FUJI95 様  ID:PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC9821-AS2/U8W

Processor  AMD DX4-100MHZ

解像度     1024×768 256色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     26,988Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/20

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = IBM DSAS-3540        Rev S47W

E = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 6.4

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2506  2535  4464  3856  2543  2451    45   0  2021  1778   2865 D:10MB

 1838  2535  4464  3856  2543  2451    45   0   651     0      0 H:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　Katsuyuki 様  ID: PXK02471

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486SR

Processor  iDX4 -100

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window T64EL←ドライバーはeWin95付属のものを使用

Memory     18,908Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/16

SCSI = Media Intelligent Corp. RSB-2000SCSI2(SCSI-2)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234

D = CONNER CP30100-121mb    Rev 4040

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

I = CREATIVE PANASONIC_563 Rev 0.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1762  1873  3437  2603  1956  1665    63   0  1314  1080   1869 C:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　ようけん 様  ID: BYD03543

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC486NAVX1JW

Processor  iDX4-100

解像度     640×480 256色

Display    PCLKB2/LSVn Video Board

Memory     27,072Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/16

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00(TOSHIBA MK1002)

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1717  2651  5246  1477   383   237    41   0  1300  1427   2691 A:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　玉見  和敏 様  ID: tamami00@tip.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  iDX4 100MHz

解像度     800×600 65536色

Display    Diamond ViperVLB P9000

Memory     40,288Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/24

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = QUANTUM FIREBALL_TM2110S Rev 300X

G = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1937  2692  5298  2570   447  1120    36   0  1253  1252   2769 C:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　副島 正一郎 様  ID: soejima@tamasoft.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  iDX4

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 5429/30/34

Memory     23,600Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 1

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2315  2705  5364  1251   330   773    11   0  3768  3739   2898 C:10MB


i486DX4 100

データ提供者 　ＭＡＰ 様   ID: map@sannet.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   ＩＢＭ Ａｐｔｉｖａ ７３０

Processor  iDX4

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 5429/30/34

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/16

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

D = MITSUMI CD-ROM        !A Rev G05B

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1847  2732  5414  1177   340   999    10   0  1801   916   3235 C:10MB


i486DX4 86MHz

データ提供者 　 Mats 様  ID: CXK02536

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-486GR5改

Processor  iDX4ODPR 86MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-98NB ｼﾘｰｽﾞ (Cirrus Logic)

Memory     18,908Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/16

SCSI = ICM IF-2769 SCSI-2 Board (FIFO)

ABCD = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = NECITSU M2512A           Rev 1314

R = CREATIVE PANASONIC_563 Rev 0.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1652  2130  4171  2157   457  1335    17   0  1369  1507   1732 C:10MB

 1472  2130  4171  2157   457  1335    17   0   985   212   1791 G:10MB

 1175  2130  4171  2157   457  1335    17   0   310     0      0 R:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1728  2075  4058  2332   597  1737    49   0  1365  1494   1851 C:10MB


i486DX4-75

データ提供者 　 浅葱裏 様   ID: HFD01200

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   Thinkpad 701Cs

Processor  iDX4-75MHz

解像度     800×600 256色

Display    Chips & Tech. Accelerator

Memory     23,576Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/ 9

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1330  1427  2787  1038   757   792    26   3  1775  1573   1794 C:10MB


i486DX4-75

データ提供者 　  角笛吹き 様  ID: RXI04246

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486FE2

Processor  iDX4-75MHz(ODP) (Family:4 Model:8 Step:0)

Display    Power Window T64EL (v4.03)

Memory     30,140Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950) (MSKK版)

Date       1997/ 3/11

SCSI = I-O DATA SC-98III(非PnPモード)

A-D = nEC D3845            Rev 0311

E-G = NEC D3813            Rev 0315

H,I = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J   = FUJITSU M2511A           Rev 2014

K   = TOSHIBA CD-ROM XM-5901TD Rev 0225

解像度     1024×768 65536(16bit)色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive   CPU-β

 1648  1767  3535  2886  1577   794    19  23  1343  1375   1539 A:10MB  82.119

 1684  1769  3539  2887  1569   976    19  23  1411  1454   1538 A:10MB  82.243

 1691  1770  3542  2911  1570   987    19  23  1414  1449   1562 A:10MB  82.243

 1691  1770  3541  2910  1573   966    19  23  1410  1450   1587 A:10MB  82.243

 1690  1770  3542  2913  1614   964    19  23  1406  1454   1528 A:10MB  82.119

av.

 1680  1769  3540  2901  1581   937    19  23  1397  1436   1551         82.193

解像度     1024×768 256(8bit)色

 1941  1842  3613  3961  2305  1301    71  24  1415  1451   1513 A:10MB  82.494

 1941  1844  3613  4005  2279  1275    71  24  1414  1460   1515 A:10MB  82.619

 1930  1843  3613  3795  2256  1310    71  24  1416  1457   1611 A:10MB  82.494

 1928  1845  3615  3822  2289  1324    71  24  1416  1455   1514 A:10MB  82.519

 1936  1841  3612  3907  2287  1333    71  24  1414  1449   1514 A:10MB  82.619

av.

 1935  1843  3613  3844  2283  1309    71  24  1415  1454   1533         82.549


i486DX4-75

データ提供者 　 shigeyuki inoue 様   ID: stivivio@bb.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ne2

Processor  iDX4 75MHz (I･O DATA製ODP PK-Nd75)

解像度     640×480 256色

Display    PC-9821 Ne2 (Cirrus Logic社製 GD5428)

Memory     20,540Kbyte (16KbyteをMagnaRAM97で増加)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 2

SCSI = MACNICA mPS-110 & Compatibles PCMCIA SCSI-2 Interface

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

EF = IBM DPES-31080       Rev S31Q

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-5301TA Rev 0925

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive (確保)

 1527  1897  3714  1696   209  1115    50  14  1717  1582   1769 A:10MB(330MB)

 1542  1897  3714  1696   209  1115    50  14  1732  1553   1911 B:10MB (19MB)

 1362  1897  3714  1696   209  1115    50  14   853   978   1753 E:10MB(500MB)

 1047  1897  3714  1696   209  1115    50  14   749     0      0 Q:10MB


i486DX4-75

データ提供者 　  村田　睦剛　様   ID: GAG01175

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  iDX4

解像度     1024×768 256色

Display    GA-1280A,GA-1024A (I-O DATA)

Memory     16,904Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/20

SCSI = NEC PC-9801-92/PC-9821A-E10 (CPU Transfer Mode)

A = QUANTUM LIGHTNING 365S   Rev 241E

B = MAXTOR 7345-SCSI        Rev 2065

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = NECITSU M2512A           Rev 1502

Q = SONY CD-ROM CDU-55S   Rev 1.0q

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1548  1775  3553  2414   910  1108    43   0  1429  1074   1626 A:10MB


WBE-iDX2

データ提供者 　 清水 様  ID: sjun@city.nakamura.kochi.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

 使用機種   PC-9821As3/U2

 Processor  WBE-iDX2

 解像度     640×480 1677万色

 Display    Power Window 928IILB

 Memory     18,912Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 4/18

 SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

 HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

 A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

 B = FUJITSU M1603S-512       Rev 6234

 C = NECTOR EN-98BOX (515MB) Rev V1.1

 D = NECTOR EN-98BOX (333MB) Rev V1.1

 E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 G = NECITSU M2512A           Rev 1507

 H = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  1392  1659  2839  1814  1182   645    28  12  1556  1180   1631 B:10MB


WBE-iDX2  66

データ提供者    ぱお  様  ID: QZE06475

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

 使用機種   Fujitsu FMV450SD2 改

 Processor  WBE-iDX2 (Family 4 Model 7) 66.150MHz

 解像度     1024×768 256色

 Display    Cirrus Logic

 Memory     35,880Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 7/12

 SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter

 HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

 A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

 DE = SAMSUNG PLS-30854S       Rev T102

 F = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

 G = MATSHITA CD-ROM CR-563    Rev 0.80

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  1331  1697  2936  1271   357  1016    10   0  1414  1527   1753 C:20MB

  1327  1696  2936  1275   366  1025    10   0  1414  1525   1699 C:20MB

  1299  1693  2935  1271   338  1015    10   0  1328  1392   1714 C:1MB

  1284  1697  2936  1274   368  1021    10   0  1362  1190   1699 D:20MB

  1260  1688  2936  1270   367  1019    10   0  1284  1065   1700 D:20MB

  1277  1695  2935  1275   367  1025    10   0  1375  1107   1706 E:20MB


i486DX2 50

データ提供者 　  川本　幹彦　様    ID: GBD03275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-386NAR1改

Processor  i486DX2 50MHz

解像度     1024×768 256色

Display    GA-98NB ｼﾘｰｽﾞ (Cirrus Logic)

Memory     14,792Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 5

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00            ICM EV-340

C = QUANTUM LIGHTNING 540S   Rev 241E

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1004  1229  2094  1556   475  1002    42   0   821   745   1079 B:10MB

 1127  1222  2086  1532   471  1004    42   0  1369  1344   1075 C:10MB


i486DX2 50

データ提供者 　 Takeshi YAMAGUCHI 様  ID: yamajr@csp.canon.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Canon ?

Processor  i486DX2

解像度     1024×768 65536色

Display    S3

Memory     19,364Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/26

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE53

E = FUJITSU M1603S-512       Rev 6226

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5301TA Rev 0925

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  939  1326  2253  1438   601   260    22   0   801   608   1147 C:10MB


i486SX 25

データ提供者 　松本　晃 様  ID: akira-m@super.win.or.jp

   ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

  使用機種

  Processor  i486SX

  解像度     640×480 256色

  Display    スタンダード ディスプレイ アダプタ (9821 シリーズ)

  Memory     18,876Kbyte

  OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

  Date       1997/ 6/23

  SCSI = SCSI PC Card IFCシリーズ

  HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

  AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

  C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

  １回目　CPU 35.932MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

    776    48  1350   819   171   731    35   0  1270  1081   1483 A:10MB

  ２回目　CPU 36.054MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

    816    54  1399  1026   180   530    22   0  1422  1224   1494 A:10MB

  ３回目　CPU 36.006MHz

    ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

    821    54  1399  1009   180   529    22   0  1441  1267   1487 A:10MB


i486SX 25

データ提供者 　 ひねもすぱじゃま 様  ID: RXI04141

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ae/U2

Processor  i486SX 25MHz

解像度     640×480 256色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     13,752Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/14

SCSI = Logitec LHA-301 SCSI Interface (PnP OFF)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

EF = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234

G = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  679    40  1059   624   125   358    15   0  1402  1610    884 C:10MB

  790    40  1067   631   125   362    15   0  2463  1490    917 E:10MB


i486SX 25

データ提供者 　 WhiteWell 様   ID: PXC01023

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   J-3100PV

Processor  486sx-25

解像度     640×480 2色

Memory     20,252Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1990/ 1/ 7

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01     2.5寸 HDDパックx2

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  637    45  1147   611    75   523    18   0   938   900   1481 C:10MB


i486SX 25

データ提供者 　菅沢　和夫　様   ID: GFH04116

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  i486SX

解像度     640×480 2色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (VGA)

Memory     19,560Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

HDC = Compaq IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE65

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  602    42  1118   368    68   327    10   0  1321  1341    822 C:10MB


CYRIX 6x86MX PR200

データ提供者 　あるふ 様   ID: alf@nsknet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  No Data

解像度     1024×768 1677万色

Display    Suntracer 6000 ver 4.03.4804 ET-6000 14.3Mhz >> 16.0Mhz

Memory     48,140Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/14

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

HDC[?]=スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = RICOH RO-3020E         Rev 2220

E = CD-ROM ト゛ライフ゛ Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8825 10059 12601  9549  4722  4635    70   0  7479  7056  23254 C:10MB


CYRIX 6x86MX PR166

データ提供者 　湧口　敏弥 様   ID:  DZW05506

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機で～す

Processor  Cyrix 6x86MX/PR166 / AMD K6/PR-166

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk (Ver3.18.045)日本語版

Memory     64,592Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 9

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Controller Rev 016

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = Seagate ST32155N Rve 0532

E = IBM DSAS-3540 Rev S47W

F = Toshiba CD-ROM XM-5701TA Rve 3136

Ｍ２の結果 150MHz(75×2)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14120 9135 11950  43317  2512  26726 186  108  5048  4681 23529 C:10MB

Ｋ６の結果　166MHz(83×2)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13471 9625 12015  38249  2537  26697 186  108  5106  4610 22221 C:10MB

マシンの仕様

M/B     P55T2P4 Rev 3.10

CPU     Cyrix 6x86MXPR166(上段)/ AMD K6PR166(下段)

RAM     64MB    EDO

HDD     SEAGATE ST32155N Rve 0532

        IBM DSAS-3540 RveS47W

CD-ROM  TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rve 3136

VGA     Matrox MGA Mystique /4 Rve 002 BIOS Ver 1.5

OS      Windows95 4.0095a


CYRIX 6x86 P200+GP

データ提供者 　 FUJI95 様  ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   自作PC/AT互換２号機（ゲーム専用）

Processor  CYRIX 6x86 P200+GP

解像度     800×600 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     48,152Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/ 9

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM TRB850S          Rev 0404

H = IOMEGA ZIP 100          Rev D.06

K = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10498  7829 14493 25170  2058 28250   313 115  2802  2697  10869 C:10MB

 1445     0     0     0     0     0     0   0   475   411  12121 H:10MB


CYRIX 6x86 P200+GP

データ提供者 　 takezo 様  ID:QYI00747

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機

Processor  Cyrix 6x86L-PR200+

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window DX

Memory     31,776Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/21

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

F = GENERIC IDE  DISK TYPE47

G = MITSUMI CD-ROM FX810T4!B Rev a03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9290  7781 14469 16899  9667  8086    83  59  6619  6592  13421 C:10MB


CYRIX 6x86 P200+GP

データ提供者 　ＫＯＨ 様  ID: kohsuke@mars.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk PCI

Memory     15,456Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/26

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = TOSHIBA CD-ROM XM-5502TA Rev 0206

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14052  7710 14198 37570  2085 37542   925  19  5669  5623  15151 C:10MB


Cx6X86 PR200+
CYRIX 6x86 P200+GP

データ提供者 　ＹＯＳＩ２ 様  ID: yosi2@annie.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ

Processor  Cx6X86 PR200+

解像度     800×600 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     48,156Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/19

SCSI = MELCO PCI SCSI IFC-DP

HDC = Primary SIS IDE controller (DMA)

HDC = Secondary SIS IDE controller (DMA)

HDC = SIS PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DPES-31080       Rev S31H

D = QUANTUM FIREBALL1280     Rev A63.

E = DELTIS MOS320           Rev 1.60

F = GoldStar CD-ROM GCD-R580B Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6264  7815 11901  9505  5296  1322    76   0  3520  3523  13421 C:20MB


CYRIX 6x86 P200L 200+

データ提供者 　 洞  龍一郎 様  ID: hora@stge.csk.co.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  6x86L 200+

解像度     1600×1200 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,596Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/16

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = SiS PCI IDE Controller

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = Primary SiS IDE Controller

HDC = Secondary SiS IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM-DAQA -32160

D = SEAGATE ST3283N          Rev 9303

Q = TEAC CD-56E           Rev 2.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9003  7832 14495 23017  2284  9047   190  42  3791  4245  16128 C:10MB   1600×1200 65536色

10363  7832 14493 25215  2257 20644   313  42  3759  4162  14597 C:10MB   1280×1024 65536色

10887  7833 14492 27150  1943 21844   534  42  3768  4159  16259 C:10MB   1024×768 65536色


CYRIX 6x86 P200L 200+

データ提供者 　細野　政弘　様   ID: JAE02275

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor

解像度     1152×864 65536色

Display    Power Window 968PCI

Memory     64,612Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = IBM MTA-3230TC2220!B Rev 0

F = PLEXTOR CD-ROM PX-12TS   Rev 1.02

G = JVC XR-W2010         Rev 1.51

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7783  7831 12041 14190  8710  3946    55  75  5891  5758  11626 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7779  7832 14493 14188  7148  3639    55  75  5672  5625  11363 C:10MB


CYRIX 6x86L P200

データ提供者 　  FUJI95 様  ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   マザー SOYO 5EA-B

Processor  Cx6x86L-PR200 ﾘﾆｱﾊﾞｰｽﾄﾓｰﾄﾞ(175.65MHZ)

解像度     1152×864 256色

Display    Power Window DX

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/11

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = QUANTUM FIREBALL1080S    Rev 1Q09

H = IOMEGA ZIP 100          Rev D.06

K = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B05

W = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

Z = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8953  7828 14483 17440  7226  8860   152  74  5321  5083  14183 C:10MB


CYRIX 6x86L P200

データ提供者 　安永　明年 様  ID:  a-yas@msj.biglobe.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor

解像度     1024×768 65536色

Display    S3 Vision868 PCI <-- PW-868PCI (S3 Driver)

Memory     61,448Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/28

SCSI = Initio INI-9100/9100W SCSI Host Adapter

HDC[?]=スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = QUANTUM LIGHTNING 730S   Rev 241E

F = NEC D3825            Rev 0410

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

I = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5531  7834 12282  7071  3519  3233    35   0  2074  1826  11904 E:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-968Vx/PCI

Memory     61,448Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/28

SCSI = Initio INI-9100/9100W SCSI Host Adapter

HDC[?]=スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = QUANTUM LIGHTNING 730S   Rev 241E

F = NEC D3825            Rev 0410

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

I = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7345  7831 12487 17025  7274  5866    82   0  1621  1500  12421 E:10MB


CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者   岡部二三彦 様  ID: Fumihiko@dp.u-netsurf.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作機　母板：ＦＩＣ　ＰＡ２００６　ＰＢ５１２ＫＢ　ＬＢ：ＯＮ

Processor  Cyrix6x86　(７５＊２の１５０ＭＨｚ相当)

解像度     1024×768 65536色

Display    9FX Motion 771　（ビデオメモリ２ＭＢ）

Memory     64,624Kbyte　　（ＥＤＯ６０ＮＳ）

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 9

SCSI = Adaptec AHA-154X/AHA-164X SCSI Host Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46    QUANTUM FIREBALL 1080AT

DE = GENERIC IDE  DISK TYPE46   QUANTUM FIREBALL 3200AT

F = CONNER CFA540S          Rev 14B1

G = IOMEGA ZIP 100          Rev C.19

H = TOSHIBA CD-ROM XM-5502TA Rev 0206

I = SONY CD-ROM CDU311    Rev 3.0i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5937  7796 14458 11184  1778  1715    60  42  3073  3067  10308 C:10MB

Ｃ．Ｆ　ビデオドライバがＳ３（９５付属のもの）の場合

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5398  7785 14454  4799  1205  1504    60  32  3841  3764  11172 C:10MB


CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者   佐野　順一 様   ID: MHF01164

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ(ABIT IT5V)

Processor  Cyrix 6x86 P166+(P200+相当　75*2で使用）

解像度     1024×768 256色

Display    I/O DATA GA968V4/PCI

Memory     64,520Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 3/30

SCSI = Adaptec AHA-150X/1510/152X/AIC-6X60 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47    (FB1280AT)

H = MITSUMI CD-ROM FX600S !B Rev P01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10808  7846 14469 30043  7325  8414   173   0  5821  5490  17698 C:10MB


CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者  吉良 修 様  ID: samkun@st.rim.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種  自作機　母板：Ｐ／Ｉ－Ｐ５５Ｔ２Ｐ４

Processor  Cyrix 6x86 166+ を75MHz×2で使用

解像度     1024×768 65536色

Display    S3 Trio64V2 (Windows 95 - 2.30.10)

Memory     31,768Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = LITEON LTN106A CD-ROM   Rev 1.31

F = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5813  7710 11779  6724  1236  5952    72   0  4301  3738  10810 C:10MB


CYRIX 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PROVA Liberta (Custom)

Processor  Cyrix 6x86 P166+ (75MHz*2.0)

解像度     1024×768 1677万色

Display    WGP-VG4 (S3), Card:SAFARI 3D, Refresh:75MHz

Memory     31,860Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/24

HDC[?]=YAMAHA OPL3-SAx IDE

HDC = L_W2OX IDE :]D[0W (C^-1Y FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47 (HDD:QUANTUM FBST3240AT)

X = TOSHIBA CD-ROM XM-6002B  Rev 0527

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6405  7707 11734  3184  2904  1661    14 259  7727  7681  15037 C:10MB

---------------------------------

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6610  7715 14235  3172  3095  1662    14 259  7816  7704  14083 C:10


Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者 　才原 勝敏 様  ID: katsu@ps.inforyoma.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種        かなり怪しい自作マシン

Mother          AsusTek P/I-P55T2P4/100/A

BIOS            AWARD

２次Cache       512KB

Processor       Cyrix 6X86-166+(Bus75MHz X 2、6X86-200+相当で動作中)

                Cyrix/IBM 6x86 Processor Optimizer Ver.0.74使用

解像度          1024×768 65536色

DisplayDriver      S3 Inc. ViRGE PCI(汎用ドライバ最新版)

VideoCard       S3 ViRGE 4MB(バルク品)

                MCLK Utility Ver.0.90β使用(内部動作周波数:50MHz→60MHz)

                MCLK /0 66 2 2 /1 0にて使用中、70以上にすると画面が壊れる

                以前のマシンの古いCirrusのチップは80MHz以上で動作し、

                Windows上の描画速度が、2倍になっていた(DOSでは、1.7倍)

Memory          58,304Kbyte(実装40MB+MagnaRam97)

OS              Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date            1997/ 6/25

SCSI = T130 SCSI Miniport Driver(Trantor T-130B,ISA,1992)

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47 (Seagate ST3177:1.7GB)

EF = GENERIC IDE  DISK TYPE47 (NEC DSE2550A:2.5GB)

G = IOMEGA ZIP 100          Rev C.19

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-5702B  Rev 3046

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7605  7803 14436 12190  6392  1807    60   0  5771  5394  14597 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

解像度     640×480 256色

他は同じ

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9963  7802 14439 25181  7234  8442   511   0  5925  5850  14285 C:10MB


Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者 　吉良 修 様  ID: samkun@st.rim.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作 ASUS P/I-P55T2P4

Processor  Cyrix6x86　(７５＊２の１５０ＭＨｚ相当)

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk 4MB

Memory     31,768Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/25

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = スタンタ゛ート゛ PCI IDE コントローラ

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE/ESDI ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = LITEON LTN106A CD-ROM   Rev 1.31

F = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12909  7710 11739 41689  2285 32764  1322   0  4058  1711  12902 C:10MB


Cyrix 6x86 P200+(166+をOC)

データ提供者 　 FUJI95 様   ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FIC PA-2005 メインＰＣ

Processor  Cx6x86 P200+GP(175.254MHZ)　実際は外部75*2

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/24

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC[?]=ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = QUANTUM FIREBALL1080S    Rev 1Q09

WXY = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

Z = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10758  7830 14485 34138  1966 16550   189 117  4847  4552  12269 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者 　Yoo 様   ID: QYH03157

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機

Processor  Cyrix 6x86 166+

Display    Power Window DX/4MC

Memory     48,152Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DORS-32160       Rev S82C

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6820  6934 12788  9011  6105  3892    37  74  4544  4090  13985 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7416  6933 12785 11458  7133  6141    69  74  4493  3939  13792 C:10MB

解像度     1024×768 32767色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7618  6933 12784 11639  7241  6170    69  74  5076  4670  13985 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8589  6934 12784 16343  8406  8506   198  75  5093  4552  14492 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者 　Hajime Kobayashi 様  ID: hajime-k@mars.dtinet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ (MB:P55T2P4-256)

Processor  Cyrix 6x86 166+

解像度     1024×768 1677万色

Display    Power Window 3DV

Memory     64,496Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234

E = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

F = FUJITSU M2512A           Rev 1403

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6333  7121 11458  6114  6630  4057    35  74  4818  4110  12658 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者 　中村英樹 様  ID: hideki-n@ka2.so-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Hot-541 rev2.5

Processor  Cyrix 6x86 P166+

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     64,612Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/14

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = SANYO CRD-256P         Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7720  6896 12782 14753  6087  5845    70  74  5460  5324  12269 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者 　Yutaka Nishijo 様  ID: uv6m-nsjy@asahi-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix 6x86

解像度     1024×768 65536色

Display    S3 Inc. Trio64V+

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel 82371SB PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5840  6896 10584  8289  3422  3386    37  37  4422  3966  11560 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者 　長谷川茂樹 様  ID: sige@geo.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix 6x86

解像度     1024×768 65536色

Display    PC-9821 Xa7/9/10/12/13 (Trident)

Memory     29,092Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/14

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = スタンタ゛ート゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = IBM DORS-32160       Rev S72A

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = NECITSU M2512A           Rev 1408

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0d

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4878  6833 10573  2535  2210   490     9   0  4201  4153  12902 C:10MB


Cyrix 6x86 166+

データ提供者   FUJI95 様  ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   GIGABIYTE GA586HX BIOS VER 2.3

Processor  Cx6x86 P166+GP  [157.074MHZ]

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window DX     DRIVER=VER4.03.00.2044

Memory     48,132Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 4/22

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

SCSI = AMD PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC[?]=ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM TRB850S          Rev 0404

H = IOMEGA ZIP 100          Rev D.06

K = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8602  6960 12841 16643 10738 11046   204  74  2600  2307  14083 C:10MB


Cyrix 6x86 166+(150+をOC)

データ提供者 　川眞田 哲也  様  ID: affrt07@eolas-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-575D4S4B

Processor  Cyrix 6x86 (P150+>166+ CLOCK UP)(Mem TUNE)

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-DPC II　(OnBoard CL5434+I/O Data Driver)

Memory     65,060Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/30

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = GENERIC IDE  DISK TYPE95

F = IOMEGA ZIP 100          Rev D.13

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4765  6905 12801  3229  1778  2118    17   8  2329  1951  11764 C:10MB

                                                709   486  12578 F:10MB

                                                488     0      0 G:10MB


Cyrix 6x86 166+(150+をOC)

データ提供者 　jota 様  ID: MAF02531

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機（M/B:ASTER P55TH）

Processor  Cyrix 6x86-150GP を66MHz*2で駆動

解像度     1152×864 1677万色

VGA        #9 Imagene 128 2 4MB

Memory     130,484Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

HDD  :  C: Conner CFP1080S(1080MB SCSI)

　　　　E: NEC D3847(1620MB SCSI)

        F:G:IBM DORS32160(2GB SCSI)*2をストライピング

SCSI :  Tekram  DC-390U

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5528  6094  9264  6759  1563  5433   100   0  3638  1523  15383 C:10MB

 5703  6093  9264  6756  1570  5470   100   0  3916  1494  16666 E:10MB

 6939  6094  9263  6853  1557  5440    85   0  7409  7573  18181 F:10MB

 7009  6094  9264  6736  1559  5433   100   0  7409  8311  18181 G:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5395  6094  9262  6769  1551  5502    99   0  3429  1565  14285 C:10MB

 6709  6094  9264  6821  1554  5497    99   0  7573  6956  16528 G:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7594  6093  9264  7849  1565  8467   255   0  8178  6679  20000 G:10MB


Cyrix 6x86 150+

データ提供者 　谷口紘之 様  ID: tani-102@ga2.so-net.or.jp

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.297　 ★ ★ ★

使用機種　　 自作PC/AT互換機

Processor　 Cyrix 6x86 P150+

解像度

Display　　　 Power Window DX

Memory　　　　 31,724Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows 95　 4.0 (Build: 950)

Date　　　　　　 1997/ 6/19

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC　 FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE　 DISK TYPE47

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll  DD   Read  Write  Cache Drive

　5655  6224　9537　6728　1250　8492　 604　 59　 4170　 3996   9900 C:10MB(640*480 256色)

　5978　6222　9543　8642　1246 10766　 365　 59　 3549　 3468　10000 C:10MB(800*600 256色)

　5879　6223　9587　8561　1241 10301　 208　 59　 3469　 3518　 9803 C:10MB(1024*768 256色)

　5927　6223　9487　8194　1246　9658　 111　 59　 4260　 4166　10000 C:10MB(1280*1024 256色)

　4991　6224　9574　7302　1085　2221　 278　 59　 4258　 4173　 9803 C:10MB(640*480 65536色)

　5494　6223　9587　7499　1090　5080　 161　 59　 5071　 4985　 9755 C:10MB(800*600 65536色)

　5257　6223　9633　7216　1091　4775　　82　 59　 4196　 4198　 9900 C:10MB(1024*768 65536色)

　5268　6223　9569　6649　1091　4006　  36　 59　 5068　 5021　 9755 C:10MB(1280*1024 65536色)

　4617　6223　9504　3739　 899　1732　 167　 59　 4908　 4818　 9569 C:10MB(640*480 1677万色)

　4921　6223　9610　4385　 933　3185　　91　 59　 5006　 5004　 9851 C:10MB(800*600 1677万色)

　4792　6224　9569　3643　 932　2759　　43　 59　 5071　 5036　 9851 C:10MB(1024*768 1677万色)

　4599　6225　9494　3162　 851　1824　　14　 59　 5011　 4965　 9851 C:10MB(1280*1024 1677万色)


Cyrix 6x86L 150+

データ提供者 　Yoshinori Okano 様  ID: mk1056@orange.ocn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix 6x86L-120 P150+

解像度     1024×768 65536色

Display    FTD-C シリーズ ドライバ

Memory     97,364Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/16

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = ALI PCI IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = GENERIC IDE  DISK TYPE95

L = PLEXTOR CD-ROM PX-8XCS   Rev 1.02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4688  6167  9483  4373  3939  3985    30  46  2824  2702   8695 C:10MB


Cyrix 6x86 P133+GP

データ提供者  園内 翔 様   ID: PEE02572

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   P/I-XP55T2P4(512)

Processor  Cyrix 6x86 P133+GP

解像度     1152×864 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     130,012Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/11

SCSI = PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

EF = IBM DPES-31080       Rev S31Q

M = FUJITSU M2511A           Rev 1601

S = SONY CD-ROM CDU-55S   Rev 1.0q

T = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1156

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8671  5650 10405 25581  1397 13474  1053  42  5970  5857   8657 C:10MB


Cx5x86/WB/4x 140MHz

データ提供者 　　OKITAC 様  ID: CZN02166

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486MU

Processor  Cx5x86/WB/4x 140MHz

解像度     640×480 256色

Display    Power Driver PCSKB5

Memory     17,832Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3960  4984  6440  8428  4008  4263   353   0  1568  1646   3952 B:10MB

解像度     800×600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3920  4984  6442  8425  3853  4269   213   0  1590  1625   3882 B:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3901  4982  6436  8095  3937  4281   130   0  1632  1623   4000 B:10MB


Cx5x86-120MHz

データ提供者

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  cyrix 5x86 120MHz(40MHz*3): *hdbenchでは表示されませんでした。

解像度     1024×768 256色

Display    miroMedia 3D

Memory     48,224Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/24

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = WEARNES CDD-220     ERa  Rev A1.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4304  4362  5742 10494  3593  3465   128   0  2398  2460   6096 C:10M


Cx5x86-100MHz

データ提供者 　竹松 様　ID: takematu@shikoku.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821AS2/U2

Processor  Cx5x86-100MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 964

Memory     27,044Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 3

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = nEC DSE2010S         Rev 0314

D = TOSHIBA MK2224FB         Rev 910B

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = NEC M2511301         Rev 1801

I = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3352  3295  4754  6536  2634  4732   130   0  2730  1855   3507 B:10MB


Cx5x86-100MHz

データ提供者 　  夏目田 充孝 様  ID: natumeda@mail.interq.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   {NEC PC-9821Xe/U7W}

Processor  Cx5x86 100MHz(I-O DATA PK-568x3)

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xe (Cirrus Logic)

Memory     19,892Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       2074/ 4/24

SCSI = I-O DATA SC98シリーズ(Auto/I･O/DMAモード)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = NECITSU M2511301         Rev 2214

F = NRC MBR-7.4          Rev 101

G = NRC MBR-7.4          Rev 101

H = NRC MBR-7.4          Rev 101

I = NRC MBR-7.4          Rev 101

J = NRC MBR-7.4          Rev 101

K = NRC MBR-7.4          Rev 101

L = NRC MBR-7.4          Rev 101

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2100  3225  4503  2221   496  1790    17   5  1470  1478   3703 C:10MB

                                                309     0      0 F:1MB


Cx5x86-100MHz

データ提供者 　まるげん 様  ID: MHA03377

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486GR(PK-586x4)

Processor  Cyrix 5x86-100

解像度     1024×768 256色

Display    GA-98NB ｼﾘｰｽﾞ (Cirrus Logic)

Memory     20,360Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/11

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

ABC = QUANTUM FIREBALL1080S    Rev 1Q09

D = QUANTUM LIGHTNING 730S   Rev 241E

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = DELTIS MOS320           Rev 100M

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1965  3278  4529  3249   760  1792    42   2  1584  1439   1014 C:10MB


Cx5x86-100MHz

データ提供者 　村田　睦剛　様   ID:  GAG01175

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ＥＰＳＯＮ　ＰＣ－４８６ＧＦ（改）ボードクロック２５ＭＨｚ

Processor

解像度     1024×768 256色

Display    GA-1280A,GA-1024A (I-O DATA)

Memory     16,904Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/24

SCSI = NEC PC-9801-92/PC-9821A-E10 (CPU Transfer Mode)

A = QUANTUM LIGHTNING 365S   Rev 241E

B = MAXTOR 7345-SCSI        Rev 2065

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = NECITSU M2512A           Rev 1502

Q = SONY CD-ROM CDU-55S   Rev 1.0q

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2184  3265  4677  3478  1191  1347    43   0  1536  1141   2984 A:10MB


Cx5x86-100MHz

データ提供者 　   窪木　尚 様  ID: VYA10770

　 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 CX/S2

Processor  Cyrix 5x86/100Mhz

解像度     640×480 256色

Display    PC-9821 Cx/Cf (Cirrus Logic)

Memory     22,956Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/21

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU55E-NE Rev 1.0v

ノーマル

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1874  3272  4734  2371   467  1321    76   4  1064  1094   2468 10MB

GA-DRV2/98結果

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2322  3269  4731  4620  1015  2452   236   3  1061  1080   2438 10MB

WGN-DX4結果

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2290  3522  4746  5659  1175   500   400  28  1064  1088   2456 10MB


Cx5x86 75MHz WB

データ提供者 　岡沢康裕 様   ID: LDB00225

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-486GR

Processor  Cx5x86 75MHz WB

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 6410 2MB ( Drv.Ver.4.00.0004 )

Memory     20,908Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/18

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

AB = IBM DPES-31080       Rev S31K

C = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 6.4

D = ICM FTX-01           Rev 4.11

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = MATSHITA LF-3200          Rev A101

Q = NEC CD-ROM DRIVE:502 Rev 4.0r

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2039  2426  3501  3452  1345  1542    59  15  1986  1539   2500 B:10MB

                                               1105  1605   2531 C:5MB

                                                402   359   2563 D:5MB

                                               1148   213   2500 H:5MB

                                                895     0      0 Q:10MB


Cyrix Cx486

データ提供者 　荒木　茂 様　ID: RXD04004

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix Cx486

解像度     640×480 256色

Display    Chips & Tech. Accelerator

Memory     25,412Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/30

SCSI = Caravelle PSC-IDE PCMCIA Adapter

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE44

D = TEAC CD-36E           Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1619  2316  4090   852   694   634    18   0  2029  2259   1680 C:10MB


AMD K6/PR-233

データ提供者 　kig@mub.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種 　　　 自作PC-AT機

Processor    　 AMD K6-PR2 ｸﾛｯｸｱｯﾌﾟ 233MHz(ﾍﾞｰｽ200MHz)

解像度        　　1024×768 256色

その他      　　 同上

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15821 13594 16519 46293  3038 23661  1787  59  5935  5591  25973 C:10MB

解像度     1024×768 65536色(16bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14538 13588 16525 36829  2619 25280   746  59  5939  5513  23808 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色(24bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12019 13591 16518 19520  2627 18099   562  59  5959  5654  25640 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色 (32bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13760 13607 16525 28863  3042 23626   381  59  5857  5625  26315 C:10MB


AMD K6/PR-225

データ提供者 　まるげん 様  ID: MHA03377

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機

Processor  AMD K6/PR-225

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-PGDXx/PCI

Memory     97,176Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/11

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC[?]=Secondary Bus Master IDE controller

C = Quantum XP32150          Rev 81HB

D = QUANTUM FIREBALL1080     Rev A1M.

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10942 13008 15850 17657  8894  9386    95  74  5966  5647  21977 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　K.KATU 様   ID: GGD02675

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機（GA586-TX）

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     95,992Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/19

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CH = Quantum FBST2.1AＴ

DEFG = Quantum XP32150          Rev 81HB

K = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

FBST2.1AT （Ultra ATA 5400rpm）

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11430 11640 14140 23158  2682 16859    86 120  7943  7675  18691 C:10MB

XP32150 （SCSI-2 7200rpm）

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3389     0     0     0     0     0     0   0  6289  6359  17856 E:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　けいぃ 様   ID: f5554762@nv.aif.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1024×768 256色

Display    WGP-VG4DX (S3)

Memory     133,144Kbyte　　　セカンドキャシュ512KB

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 6

SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDE Controller (Dual FIFO)

HDC = Secondary IDE Controller (Dual FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = FUJITSU M2513A           Rev 1403

F = PIONEER CD-ROM DR-A10X           Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10753 11601 14092 18265 9262  11818   222  59  6904  6914  17698 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　k-sakata 様  ID: k-sakata@swan.comsys.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1024×768 256色(8bit

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,528Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/ 2

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = IBM-DCAA -34330           Rev CA4O

E = CREATIVE CD1220E          Rev 1.05

**********************************************

解像度     1024×768 256色(8bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14945 11687 14155 43975  2305 20778  1342  36  7447  6844  25973 C:10MB

解像度     1024×768 65536色 16bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14376 11659 14163 42396  2665 21538   658  36  7458  7115  21738 C:10MB

 解像度     1024×768 1677万色  24bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9366 11680 14160 15416  2623  7932   431  36  7430  1098  23529 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色  32bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11491 11678 14158 28327  2672  7997   315  36  7409  7056  23808 C:10MB

**********************************************

使用機種   自作PC-ATX機

M/B       GIGABYTE GA-586TX  PBSRAM 512kB  REV 3.02

          3.5FDD*1 S2:16550AF P1 G1

          AWARD BIOS  REV 4.1 97/3/25

CPU       AMD K6 200MHz SANYO CPUFan「SUNACE」

RAM       64MB(32MB*2) 又は 128MB(32MB*4) FastPageRAM

Video     Matrox MGA Millennium PowerDesk/PCI/4MB

          MGA-MIL/4/FE  RAMDAC220MHz  VGA BIOS REV 2.4

          (MGA-MIL/4+ REV 506  Drivers REV 3.14J)

HDD       IBM-DCAA -34330  4.3GB(WIN95B FAT32)  Suppots Mode 4

CDROM     CREATIVE CD1220E(12倍速)                      Suppots Mode 4

Sound     Sound Blaster AWE64 GOLD

Network   Laneed LD-PCI2TS/PCI/10BASE-T

Moniter   IIYAMA MF-8617E (17'inch 0.26mm Max1280*1024 H23.5-86kHz V50-120Hz)

Others    Microsoft Mouse, audio-technica ﾐﾆ109KeyBoard

          Digital Camera: SONY DKC-D5PRO

OS        MS Windows95B REV D (1280*1024*1677万色 24bit)


AMD K6/PR-200

データ提供者 　Pootaro 様  ID: KHB17700

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   # 自作AT: AOpen AP5T2(430TX/PB 512KB)

Processor  AMD 5k86 # K6-166 (200MHz駆動)

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window DX

Memory     64,592Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/29

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC33 100H             Rev 10.0

E = QUANTUM LIGHTNING 730S   Rev 241E

F = CONNER CFP1080S         Rev 4649

GH = IBM DORS-32160       Rev S82C

M = EPSON OMD-6020         Rev 2.07

N = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10768 11631 14118 19310 11875 11691   204  74  4321  2932  20833 C:20MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　 前田　宜志 様  ID: maeta@mb.infoweb.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1024×768 256色

VGA

Memory     97,716Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15962 12613 15932 19566  4803 10975    82  13  6597  6431  66666 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16552 12608 15929 24602  5128 10823    62  13  6640  6509  66666 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15270 12613 15932 16299  5232  7595    29  13  6555  6539  66666 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1024×768 256色

Display    WHP-PM4 (3Dlabs)

Memory     97,340Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/12

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード プライマリ コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

F = MATSHITA PD-1 LF-1194     Rev A089

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10361 11589 14088 15449  8924  8350    27  37  5804  5771  23254 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11819 11614 14086 26317  4655 12523    59  37  6087  6030  25000 C:10MB

解像度     1024×768 256色

D  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10604 11613 14088 15837  5427 13897   159  37  5880  5811  22726 C:10MB

CPU    : AMD K6-200Mhz

Mother : ASUS P/I-XP55T2P4 (Chash:512KB, Hard Rev.:3.0, BIOS Rev.:2.02)

Memory : 96MB (EDO 32MB *2 , FP 16MB * 2)

Display: MELCO WHP-PM4 (3Dlabs)

DISK   : Qantum          FBTM-2100AT

         Western Didital Caviar 21000

CD-ROM : MATSHITA PD-1 LF-1194     Rev A089

         TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136


AMD K6/PR-200

データ提供者 　 Takeshi Yamada 様   ID: skull1@mve.biglobe.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ATX  Asus XP55T2P4  Rev. 1.4

Processor  AMD K6 200MHz

解像度     1024×768 1677万色

Display    S3 ViRGE PCI(4MB)

Memory     31,844Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950) OSR1

Date       1997/ 6/30

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC32 500H             Rev 24.0

O = FUJITSU M2513A           Rev 1200

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11529 11635 14084  7552  5263  2346    70  58 45510  2038  15266 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　 けいぃ 様   ID:f5554762@nv.aif.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  AMD K6/PR2-200

Display    WGP-VG4DX (S3)

Memory     133,144Kbyte　　　セカンドキャシュ512KB

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 4

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE Controller

HDC = Secondary Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC22 100H           Rev 10.0

D = WDC AC28 50F           Rev 20.2

E = FUJITSU M2513A           Rev 1000

F = PIONEER CD-ROM DR-A10X           Rev 1.04

                      オプション

                      ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報もｺﾋﾟｰする。        ON

                 解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12447 11486 14337 17855  8700 10539   221  59 32404  1992  14492 C:10MB

                 解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11220 11494 14339 12462  6188  6083    48  59 32404  1809  16128 C:10MB

                 解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10771 11445 14340  8815  5440  4244    37  59 32302  2140  18181 C:10MB

                      オプション

                      READから測定(IDEバスマスタ等）ON

                      ﾄﾞﾗｲﾌﾞ情報もｺﾋﾟｰする。        ON

                 解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8813 11469 14339 17939  6970  8144   233  59  3871  1764  14597 C:10MB

                 解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8251 11483 14340 12277 6203   6038    78  59  3735  1760  18347 C:10MB

                 解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7414 11476 14344  8851 6550   3717    37  59  3871  1757  16128 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　 松木 章彦 様  ID: akihiko@ca.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   自作ＰＣ／ＡＴ互換機

Processor  AMD K6

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,492Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/ 9

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06

解像度     1280×1024 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9031 11486 14387 14551  2882  4848   241   0  4086  3801  25000 C:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16079 11477 14387 47839  2582 35474  1362   0  4100  3681  23808 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

13139 11498 14390 43086  2477 14085   673   0  4126  3822  24095 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10493 11486 14389 29162  2908  5349   326   0  4082  3748  22988 C:10MB

ＳＹＳＴＥＭの結果

CPU    :212.745MHz

Family  :5

Model  :6

Step    :1

システム構成

CPU              AMD K6 /PR2-200   200MHz

CPUｸｰﾗｰ          SANYO MC FAN 強力ﾋｰﾄｼﾝｸﾌｧﾝ

ﾏｻﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ        ASUSTeK TK97-X Intel 430TX PCIset

２次ｷｬｯｼｭ        PBSRAM 512KB

RAM              64MB SDRAM 60ns DIMM

CASE             ATX ﾐﾄﾞﾙﾀﾜｰ

FDD              3.5" 3Mode ×1

HDD              2.1GB EIDE

ﾋﾞﾃﾞｵｶｰﾄﾞ        Matrox MGA Millenium MGA-MIL/220(JAPAN)

VideoRAM         WRAM 4MB

CD-ROM           Logitec SCD-1200

ZipDrive         Iomega Z100SMP

ﾓﾃﾞﾑ             MICROCOM DeskPorte33.6S

ﾌﾟﾘﾝﾀｰ           EPSON LP-700W

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ         NANAO FlexScan E55D

ｻｳﾝﾄﾞｶｰﾄﾞ        SoundBlaster 32 FOR PnP

SCSI I/F         Adaptec AHA-2940J/J99

OS               OSR2


AMD K6/PR-200

データ提供者 　SUWA NOBUYUKI 様  ID: suwa@mxp.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,620Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = Primary IDE controller

HDC[?]=Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX/PIIX3 Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CEFG = QUANTUM XP34301          Rev 1071

D = DEC DSP3160S         Rev T436

H = MITSUMI CD-ROM FX600S !B Rev P01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10592 11305 14125 28213  2691  8445   309  37  4309  3958  21977 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　山戸　信哉　様   ID: GED00270

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk【２枚差しでは無いのですが】

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,548Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)【OSR2です】

Date       1997/ 6/19

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CF = GENERIC IDE  DISK TYPE46           【WDAC21600】

DGHI = GENERIC IDE  DISK TYPE46         【WDAC31600】

E = FUJITSU M1606S-512       Rev 6236

O = EPSON OMD-6020         Rev 2.07

P = IntSys PC Card Drive    Rev a38

R = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7855 11501 14339  8093  2718  8684    72   0  3956  3791  17542 E:10  MB


AMD K6/PR-200

データ提供者 　梶原大一 様  ID: kajinet@da.mbn.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6

解像度     1152×864 65536色

Display    GA-PGDXx/PCI グラフィックアクセラレータ

Memory     97,716Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 6/21

●オプションなし(3回測定)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13185 11885 15444  4774  2687  4707    32  60  6391  6083  66666 D:10MB

14373 11885 15441 12481  2519  8316    67  60  5977  6012  66666 D:10MB

14548 11885 15441 12575  2503  8343    67  60  6772  6683  66666 D:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者   kig@mub.biglobe.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor   AMD K6-PR2 200MHz

解像度        1024×768 65536色

Display        Matrox Millennium II PowerDesk

Memory      48,168Kbyte

OS             Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date           1997/ 7/16

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

F = RICOH RO-1420C                  Rev 1.40

G = TEAC CD-516E                     Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15801 11676 14157 36736  2667 37899   746 139  8037  8069  22221 C:10MB 65536色

14900 11678 14154 42675  2321 21891  1787 139  8589  8533  22471 C:10MB 256色


AMD K6/PR-200

データ提供者   永井 禎之 様  ID: pnagai@osaka.xaxon-net.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     48,244Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/17

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = QUANTUM FIREBALL_TM1     Rev A6B.

D = ST3491A                  Rev 07.0

Q = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9886 11528 14414 14841  2728 10974    72 119  6254  6186  21977 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者   佐原　博　様   ID: DZW00204

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作PC-AT互換機

Processor  AMD K6 PR200

M/B        Asus TX97-X

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk(Driver V3.41J)

Memory     64,524Kbyte (SDRAM 4clock)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/19

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46 (Quantum Fireball ST 3.2GB UltraATA)

E = TEAC CD-516E          Rev 1.0C

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17834 11569 14425 47881  2838 37768   240 146  8849  8365  28571 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者   K.KATU 様  ID: GGD02675

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作ＰＣ／ＡＴ互換機

Processor  AMD K6 PR200

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     97,320Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 5

SCSI = Adaptec AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

HDC = Primary IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CH = QUANTUM FIREBALL ST2     Rev A0F.

DEFG = Quantum XP32150          Rev 81HB

J = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

* 1024X768 8bit

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16204 11555 14408 45232  2834 38470  1787 139  7756  7540  16259 C:10MB

* 1024X768 16bit

15039 11555 14408 36619  2829 37644   746 139  7756  7540  16259 C:10MB

* 1024X768 24bit

10943 11551 14405 19542  2921 18174   561 139  7833  7635  15872 C:10MB

* 1024X768 32bit

12592 11555 14408 28897  2850 23681   381 138  7756  7540  16259 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者  FUJI95 様   ID: PXD04523

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   FIC PA-2005

Processor  AMD K6 PR200(WA)

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

　　　　　メルコPOWER/VRはDISABLEにして測定

Memory     48,220Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/20

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM TRB850S          Rev 0404

D = QUANTUM FIREBALL1080S    Rev 1Q09

K = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

O = FUJITSU M2512A           Rev 1510

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9970 11502 14409 17870  2755 15834    81 118  2971  2569  21738 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作機

Processor  AMD K6 PR2 200MHz

解像度     800×600 1677万色

Display    Diamond Stealth 3D 2000 Pro

HDD        Quantum FB ST3200AT

Memory     31,752Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/26

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

F = NAKAMICH MJ-5.16          Rev 1.00

G = NAKAMICH MJ-5.16          Rev 1.00

H = NAKAMICH MJ-5.16          Rev 1.00

I = NAKAMICH MJ-5.16          Rev 1.00

J = NAKAMICH MJ-5.16          Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10720 11488 14413 12724  8032  6041    95 119  9069  8982  25640 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者  シャグリー  様  ID: DZH00367

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6/PR-200

解像度     1152×864 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,596Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/27

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = FUJITSU M2513A           Rev 1500

G = PIONEER CD-ROM DR-A24X   Rev 1.03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12474 11648 14173 33255  2557 12824   492   0  8250  7792  21276 C:10MB


AMD K6/PR-200

データ提供者  PSYCHO 様  ID: psycho@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   TX97-XE

Processor  AMD K6

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     279,620Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/26

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC[?]=Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

CD = IBM DORS-32160       Rev WA6A

M = FUJITSU M2512A           Rev 1507

P = PIONEER CD-ROM DR-U10X   Rev 1.07

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13801 11502 14371 30965  2646 36747   731   0  6008  4982  16259 C:10MB

1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14321 11486 14378 30837  1999 40481  1765   0  6062  4936  16948 C:10MB

1024×768 1677万色

A

LL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10479 11465 14376 19198  2630 17713   552   0  5984  5004  17390 C:10MB


AMD K6/PR-200(166をOC)

データ提供者 　 ぱーまぁ 様   ID:diy@os.rim.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6-PR2-166(200MHz駆動)

解像度     1024×768 65536色

Display    ATI 3D PRO TURBO PC2TV (日本語) (DirectDraw)

Memory     31,768Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/21

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = スタンタ゛ート゛ ハ゛ス マスタリンク゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントロー

ラ

HDC = スタンタ゛ート゛ ハ゛ス マスタリンク゛ IDE ハート゛ テ゛ィスク コントロー

ラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8928 11955 14482  8931  2900  6134    45  40  5733  5176  25000 C:10MB


AMD K6/PR-200(166をOC)

データ提供者 　 瀬戸　健  様  ID:HQH00466@niftyserve.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-XP55T2P4

Processor  AMD K6

解像度     1024×768 1677万色

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     39,960Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/ 8

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = QUANTUM FIREBALL_TM2     Rev A6B.

E = WDC AC28 50F              Rev 27.2

F = IOMEGA ZIP 100          Rev D.06

G = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.08

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8509 11480 14347  7282  6547  4661    47   0  4683  3731  23808 C:10MB


AMD K6/PR-166(OC 75x2.5)

データ提供者   こうすけ 様   ID: kousuke@ask.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-T2P4 REV3.1 (BIOS ver 0202)

Processor  AMD K6 166Mz   →   187.5Mz  (75Mz * 2.5)

解像度     1280×1024 1677万色  (DRIVER ver 3.06)

VGA        MGA Millenium 4MB    (BIOS ver 2.5)

Memory     64,952Kbyte          (FastPage 60ns)

OS         Windows NT 4.0       (Build: 1381:Service Pack 2)

Date       1997/ 5/ 8

SCSI       TEKRAM DC390U

HDD C:     IBM DCAS 21060U  (NTFS)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14315 11910 14949 14861  5872   375    98   0  7150  7100  66666 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者 　斉藤　悠　様   ID: VEQ03351

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作　K6マシン

Processor  K6-PR2/166

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,500Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 9

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC[?]=ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = TOMCAT 3MODE FDD

C = IBM DAQA32160

D = IBM DAQA32160

E = SONY CD-ROM CDU311    Rev 3.0i

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11951  9705 11801 28868  2396 18766   314  42  6332  6391  22988 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者 　高松康博 様  ID: yasu-tak@mxa.meshnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   自作(TX97XE)+FBST3.2G+SDRAM64MB

Processor  AMD K6/166

解像度     1024×768 1677万色  (24ビット)

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk(V3.41英語版ドライバ)

Memory     64,524Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/12

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

G = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10147  9618 12013 17229  2393 14572   424  49  9013  4091  21977 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者 　Kenji Sunagawa 様   ID:caa09890@pop01.odn.ne.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種   組立機

Processor  AMD K6 PR2 166

解像度     1152×864 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     31,736Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/15

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = GoldStar CD-ROM GCD-R580B Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11582 10790 13508 22887  2669 16782    72   0  6876  6559  24095 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者  ＴＯＢＩ 様   ID: HAE07722

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   ｼｮｯﾌﾟﾓﾃﾞﾙ

Processor  AMD K6/PR2-166

M/B　　　　GIGA-BYTE　GA-586TX

解像度     1152×864 256色

Display    S3 Inc. ViRGE/DX/4M（VIEWTOP B3D-S32）

Memory     97,352Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/29

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = Primary IDE controller

HDC[?]=Secondary IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST2     Rev A0F.

D = PIONEER CD-ROM DR-A12X   Rev 2.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10265 11509 14352 16954  6366  7281    73   0  7675  7556  20618 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者  木村広 様   ID: hiroumi@gorilla.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6

解像度     1600×1200 65536色

Display    Diamond ViperSE/Pro/ProVideo P9100 PCI [ProVideo P9100 PCIです]

Memory     64,608Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 2

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

DFG = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

I = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

K =   CD-916E          Rev 11A

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7357  9599 11984  5878  1119  1469    10   0  8237  8120  19801 C:10MB


AMD K6/PR-166

データ提供者  おかっち 様  ID: KHF01115

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   自作 P55T2P4 PB512K Rev 3.1

Processor  AMD K6-PR2/166

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk V3.41

Memory     64,548Kbyte

OS         Windows 95a 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/29

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46   Quantum FireBall ST3240AT

E = GENERIC IDE  DISK TYPE80    Quantum FireBall   1280AT

F = IBM DSAS-3540            Rev S47W

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

H = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

<<166MHz動作(66*2.5)>>

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll  DD  Read Write  Cache Drive

10766  9572 11990 20182  2379 13779    74  119  9085  9005  20833 C:10MB

<<187.5MHz動作(75*2.5)>>

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll  DD  Read Write  Cache Drive

11377 10760 13468 20114  2356 14539    74  120  9061  9037  22988 C:10MB

<<200MHz動作(66*3)>>

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll  DD  Read Write  Cache Drive

11414 11514 14389 20127  2603 14708    74  120  7090  6909  25316 C:10MB


AMD 5k86 PR-166

データ提供者  つっくん 様   ID: tsukuura@ns.adgnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機 M/B ASUS P/I-P55TP4N

Processor  AMD 5k86 PR-166 (66x3 JUMPER　実働 2倍速)

解像度     1024×768 256色

Display    GA-PG3D4/PCI

Memory     65,628Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/10

SCSI = Adaptec AHA-2920/A PCI SCSI Host Adapter

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = WDC AC31 000H             Rev 19.1

D = HITACHI_ DK221A-34        Rev 00H1

E = FUJITSU M2512A           Rev 1510

F = SANYO CRD-256P         Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10135  5414 10327 29674 10984 11714   266  60  2730  2250  17856 C:10MB

解像度     800×600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10494  5414 10326 29406 10799 14957   456  60  2490  2088  18517 C:10MB

解像度     1024×768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8647  5414 10328 21047  9733  8095   107  60  2731  2194  18181 C:10MB

解像度     800×600 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9103  5414 10328 22691  9890 10379   201  60  2484  2027  18517 C:10MB

解像度     1024×768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7517  5413 10327 14532  8456  5645    71  60  2613  2085  18517 C:10MB

解像度     800×600 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7702  5414 10328 16351  8751  7206   116  60  2498  1994  16666 C:10MB


AMD 5k86 PR-166

データ提供者  部下Ａ 様  ID: JCF04520

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機(TritonTX)

Processor  AMD 5k86-PR166

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,608Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/31

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = QUANTUM FIREBALL_TM3200S Rev 300J

F = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8179  4763  9088 20118  2298 14540    74 117  3127  2368  17241 C:10MB


AMD 5k86 PR-166

データ提供者  小川 祥司 様   ID: k33r7760@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機

Processor  AMD 5k86 PR166

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-PGDX4/PCI Ver1.00A

Memory     31,864Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 5/18

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter Ver2.0

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46 IBM DAQA-33240 2048MB

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46 IBM DAQA-33240 1037MB

E = MATSHITA PD-1 LF-1000    Rev A109

F = MATSHITA PD-1 LF-1000    Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8419  4773  9107 14663  9136  8687    93   0  6640  6674  16000 C:10MB


AMD 5k86 PR-166

データ提供者  逸見　修司　様   ID: BXK00777

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86 PR-166

解像度     1024×768 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     64,512Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/28

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL_TM1     Rev A6B.

D = MITSUMI CD-ROM FX810T4!B Rev a03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5970  4758  9078  7478  4899  3770    72   0  4688  2859  16128 C:10MB


AMD 5k86 PR-166

データ提供者   田中雅之 様  ID: masayuki@mail.netwave.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86           (AMD k5166Mhz)

解像度     800×600 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     64,528Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 8

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (テ゛ュアル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (テ゛ュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80

E = IMES ICD-1200AT VC6Z  Rev A01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9994  4811  9106 34629  2632 12172   183 142  4660  4806  16948 C:10MB


AMD 5k86-PR133

データ提供者   GAPIYA 様   ID: PXB03564

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.290  ★ ★ ★

使用機種   自作AT互換機(P/I-P55T2P4 Rev3.1)

Processor  AMD 5k86-PR133 (75Mhz x 1.5動作)

解像度     1024×768 65536色

VGA

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 3/12

HDD Quantum FireBall 2.1G E-IDE(one patition)

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk(<--以下すべて同じ)

           (Graphic Driver NT4.0付属)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11212  4671  9121 27354  4384 10030    86   0  6124  5811  33333 C:10MB

解像度     1024×768 256色

12107  4671  9121 27519  4390 11828   180   0  5844  5412  40000 C:10MB

解像度     1024×768 65536色 Graphic Driver 2.30J

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

11845  4583  8745 38079  1695 29134   494   0  4780  4063  15037 C:10MB


AMD 5k86-PR133

データ提供者   Koji Ikeda 様  ID: kid@mxc.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86 PR133

解像度     1024×768 256色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     31,844Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 6

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC[?]=Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = OLYMPUS MOS331           Rev 1.30

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A111

Q = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A111

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11157  4220  7983 33556  1824 28618   186 117  4764  4115  15151 C:10MB


AMD 5k86-PR133

データ提供者   池田 浩二 様  ID: e-mail:kid@mxc.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種  自作AT"myth"

Processor  AMD 5k86

解像度     1024×768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     31,840Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/20

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC[?]=Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = OLYMPUS MOS331           Rev 1.30

G = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A111

Q = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A111

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8098  4220  7988 20021  2218 14484    74 117  4850  4108  14924 C:10MB


AMD 5k86-PR133

データ提供者   岩崎　正　様   ID: QYJ12207

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC9821Xa7e

Processor  AMD 5k86 PR133 (66MHz×1.5=100MHz動作)

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window DX

Memory     48,528Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 4/15

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (WDAC21200)

BC = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (WDAC2850)

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41 (EZ-110A)

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581    Rev 1.05

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

6937  4039  7643 15811  7967  9646   204  74  2359  2647  12121 A:10MB


AMD 5k86-PR133

データ提供者

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86

解像度     1280×1024 256色

Display    Power Window T64V

Memory     39,956Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 4

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = MATSHITA LF-3000          Rev 1.50

E = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7058  4088  7801 13457  8081  5374    45   0  4861  5000  14814 C:10MB


AMD 5k86

データ提供者   筒川　一也　様   ID: CXQ10766

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xa7/9/10/12/13/16,Xv13,V13/16/20,Xc13,Ra20 (Trident)

Memory     72,080Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/31

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BCD = FUJITSU M1606S-512       Rev 6237

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = NECITSU M2512A           Rev 1408

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0d

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4343  4034  7634  4909  2123  2422    32  41  2832  2833  12269 D:10MB


Am5x86/WB/4x 168

データ提供者 　 松岡　宣 様   ID: RXP04364

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xs

Processor  Am5x86/WB/4x (168MHz)

解像度     1152×864 65536色

Display    Power Window 968

Memory     39,340Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/12

SCSI = Logitec LHA-201 SCSI Interface

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = FUJITSU M1603S-512       Rev 6234

E = ALPS DR312D           Rev  4.E

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5301TA Rev 0925

G = NEC CD-ROM DRIVE:260 Rev 2.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4339  4457  7862 11709  3706  3692    58  67  1518  1469   4586 C:10MB

  772     0     0     0     0     0     0   0  1113  1095   4739 D:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1024×768 256色

Display    内蔵ｱｸｾﾗﾚｰﾀ(S3社製Vision864)

Memory     39,356Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 7/23

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4807  4493  7067  5936  1497  4455    91  11  2192  2150  15383 C:10MB

 5235  4493  7066  6132  1512  4430    91  11  4284  3723  15383 D:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 As3/Ap3/Xs/Xp/Xn (S3)

Memory     39,344Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/23

SCSI = Media Intelligent SCSI-2(SMIT) 55互換 Board

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = FUJITSU M1603S-512       Rev 6234

F = NEC CD-ROM DRIVE:260 Rev 2.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4545  4462  7837 13340  3226  3047    90  29  2117  1878   4913 C:10MB

 5175  4461  7836 13455  4238  3815    90  29  4103  3572   5011 D:10MB


Am5x86/WB/4x 168

データ提供者 　 伊藤 喜也 様   ID: yo1430@mua.biglobe.ne.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Xe10

Processor  AMD 5x86 168MHz

解像度     1024×768 256色

Display    GA-DRV4/98 (Trident)

Memory     151,640Kbyte（MagnaRAM97使用）

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/15

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5796  4874  8508  6868  1052  2586   217  33  3552  3337  21169 A:20MB


Am5x86/WB/4x 160

データ提供者 　 タカタ  様   ID: VEN06120

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x 160MHz

解像度     800×600 65536色

Display    GA-DPC II

Memory     39,992Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/11

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3095  4319  7623  2073  1415  1159    16   0  2789  2767   5697 C:10MB


Am5x86/WB/4x 160

データ提供者 　 高田孝司 様  ID: k-takada@mxa.meshnet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xe10

Processor  Am5x86/WB/4x (160MHz)

解像度     1024×768 256色

Display    GA-DRV4/98 (Trident)

Memory     63,848Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 4

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = IBM DPES-31080       Rev S31Q

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = HITACHI CDR-8130         Rev 0020

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3984  4152  7256  8513  1954  3030    90   4  3401  3387   4073 A:10MB


Am5x86/WB/4x 160

データ提供者 　  夏目田 充孝 様   ID: natumeda@mail.interq.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   {Giga-Byte GA-5486AL Rev1.07}

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1152×864 256色

Display    S3 {GA-968V2/PCI(S3 V968+IBMRAM DAC220MHz)

           Driver Ver1.30 だけどGA-968.VxDはVer1.21}

Memory     31,828Kbyte {EDO    BIOS Read Fast, Write Fast

Cachu      256Kbyte    ASYNC   BIOS 3-2-2-2}

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/12

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ﾃﾞｭｱﾙ FIFO)

HDC = ALi M1489 IDE Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ{(SB32PinP)}

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47 {WDC  AC21200H}

D = FUNAI E2650            Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5025  4319  7615 10790  3574  6199   135  59  3963  2949   5681 C:10MB

                                                927     0      0 D:10MB


Am5x86/WB/4x 160

データ提供者 　Simo 様   ID: eiichi-s@ca2.so-net.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV-4100D4S改(160MHz)

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1024×768 65536色

Display    [GA-968V2/PCI]Cirrus Logic PCI

Memory     39,968Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/25

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK    (標準）

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE95   (WD AC21200A 1.0/0.2GB)

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95    (標準:540MB)

F = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095 (標準)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6472  4281  7486 15384  4066  6235    81  59  5857  5894   8967 D:10MB

-----------------------------------------------------------------------

下記は、解像度 1024×768 256色 の場合

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7106  4281  7484 17120  4938  9097   174  59  5797  5811   9258 D:10MB


Am5x86/WB/4x 160

データ提供者 　腹筋･背筋･菅井きん 様  ID: QZA04607

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x (40MHz*4)  177.716MHz (HDBENCH 周波数測定βﾖﾘ)

解像度     1024×768 256色

Display    Tseng Labs ET6000 ver 4.03.4800

Memory     48,144Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 5/24

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ PCI IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ﾌﾟﾗｲﾏﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

HDC = ｾｶﾝﾀﾞﾘ IDE ｺﾝﾄﾛｰﾗ (ｼﾝｸﾞﾙ FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5702B  Rev 2826

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4604  5153  7510 11280  2470  5351   241  74  2632  2531   4273 C:10MB


Am5x86/WB/4x

データ提供者

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1280×1024 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     39,940Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 6/22

SCSI = Adaptec AHA-150X/1510/152X/AIC-6X60 SCSI Host Adapter

HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller

HDC = フ゜ライマリ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

HDC[?]=セカンタ゛リ IDE コントローラ (シンク゛ル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

E = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.04

F = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.04

G = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.04

H = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5628  4276  7503 14549   980 12915    71   0  2672  2655   5037 C:10MB


Am5x86/WB/4x

データ提供者  長岡　之彦 様  ID: yuki_nag@fureai.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.296  ★ ★ ★

使用機種  M/B : FREE Tek社 486F55

Processor  Am5x86/WB/4x [160.870MHz]

解像度     1152×864 65536色

Display    ATI GRAPHICS XPRESSION (日本語) (DirectDraw)

Memory     27,720Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 6

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A109

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3330  4304  7586  2149   605  1330    10  37  4428  3846   5713 C:10MB


Am5x86/WB/3x 150

データ提供者 　岩崎 雅樹 様   ID: mikarin@mbox.kyoto-inet.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WT/3x

解像度     800×600 1677万色

Display    GA-DR2/ISA GA-DRV2/ISA

Memory     48,216Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/25

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE40

D = IBM DSAS-3540        Rev S47W

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2659  3782  6718  2946  1082  1162    19   3  2174  2046   4007 D:10MB


Am5x86/WB/4x 140

データ提供者 　OKITAC 様  ID: CZN02166

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486MU

Processor  Am5x86/WB/4x 140MHz

解像度     640×480 256色

Display    Power Driver PCSKB5

Memory     17,832Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/ 7

SCSI[?]=Adaptec AHA-1030P SCSI-2 Interface Card

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = MITSUMI CD-ROM        !B Rev S01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3670  3657  6380  7836  3801  4185   353   0  1655  1450   3716 B:10MB

解像度     800×600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3649  3656  6378  7662  3859  4195   214   0  1650  1531   3703 B:10MB

解像度     1024×768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3652  3656  6380  7806  3837  4164   129   0  1659  1548   3689 B:10MB


Am5x86/WB/4x 133

データ提供者 　 MASHI 様   ID: HGE02210@niftyserve.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Xe10 (DX4-100)  --> 133MHz (IO-DATA PK-A586/98)

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     800×600 256色

Display    PC-9821 Xe10,Xa7e,Xb10,V10,V7/S5K/S7K (Cirrus Logic)

Memory     53,948Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/11

SCSI = ICM IF-2769 SCSI-2 Board

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

I = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2255  3442  5993  2452   597  1449    38   5  1660  1536   3129 A:10MB

 2399  3442  5993  2452   597  1449    38   5  2375  2016   3230 B:10MB

 2306  3442  5993  2452   597  1449    38   5  2394  2030   3225 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　 蒼き衣 様   ID: GHG02747

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

 使用機種   ＰＣ４８６ＨＸＲ２

 Processor  Am5x86/WT/4x　133

 解像度     1024×768 65536色

 Display    GA-1280A,GA-1024A (I-O DATA)

 Memory     39,340Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 3/15

 SCSI = Media Intelligent SCSI-2(SMIT) 55互換 Board

 ABC = IBM DORS-32160       Rev WA6A

 DEF = CONNER CP30540 545MB3.5 Rev B1C2

 GHI = nEC D3847            Rev 0311

 J = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 K = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 L = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 M = DELTIS MOS321           Rev 1.44

 O = TOSHIBA CD-ROM XM-5401TA Rev 3605

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2439  3443  6024  3374  1059   911    19   0  1875  1799   3454 C:10MB

 2421　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1877  1797   3289 F:10MB

 2425　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1830  1779   3389 I:10MB

 2169　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 882   264   3551 M:10MB(230)


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　 蒼き衣 様   ID: GHG02747

  ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

 使用機種   ＰＣ４８６ＨＸＲ２

 Processor  Am5x86/WT/4x-133MHz(周波数測定では127.178MHz)

 解像度     1024×768 65536色

 Display    Power Window 928 Ver.4.03.00.2033

 Memory     39,420Kbyte

 OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

 Date       1997/ 7/13

 SCSI = Media Intelligent SCSI-2(SMIT) 55互換 Board

 ABC = IBM DORS-32160       Rev WA6A

 DEF = CONNER CP30540 545MB3.5 Rev B1C2

 GHI = nEC D3847            Rev 0311

 J = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 K = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 L = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

 M = DELTIS MOS321           Rev 1.44

 O = TOSHIBA CD-ROM XM-5401TA Rev 3605

   ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  2565  3501  6156  3598  1260   901    22  23  1921  1774   3952 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　 繁森　徹 様   ID: CYL00747

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821AP3/U2改

Processor  Am5x86/WB/4x　周波数測定 147.599MHz

解像度     1024×768

Display    Power Window 968

Memory     51,628Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 3/15

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

ABC = GENERIC IDE  DISK TYPE00 WDAC31600

DEF = GENERIC IDE  DISK TYPE00 CONNER(? 540MB)

GHIJ = nEC DSE2100S         Rev 0305 (IO-DATA HDVS-2G)

K = nEC D3817            Rev 3063　　(緑電子V3-540)

L = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

M = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

N = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

Q = TOSHIBA CD-ROM XM-5301TA Rev 0925(IO-DATA CDG-TX4A)

 65536色のケース

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4114  3539  6144  9615  2568  1681    54  37  3570  3819   6041 G:10MB

 256色のケース

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4325  3515  6220 11326  2688  1715   120  36  3644  3869   5830 G:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　 Wataru Sakaki 様  ID: Wataru_Sakaki@msn.com

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Panasonic WOODY CF-32 GP （改造版）

Processor  Am5x86/WT/4x

解像度     640×480 256色

Display    Trident 9320/9440/9660/968X, Linear Accelerated For ISA/VL

 V1.0

Memory     34,968Kbyte(MAGNRAM2使用)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 8

SCSI = Adaptec AIC-6X60 ISA Single-Chip SCSI Controller

SCSI = KingByte Parallel to IDE/ATAPI Driver V1.09

HDC = 柔歙洌爪 IDE/ESDI 憤爪 筑┰捲際壷易

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE44

E = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A106

F = QUANTUM FIREBALL540A     Rev A1M.

L = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A106

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2496  3526  6221  2259  2926  1598    95   8  2033  2029   1777 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　Hirohito_Shimotori@hq.digi.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Libretto20改

Processor  Am5x86/WT/4x 133MHz

解像度     640×480 65536色

Display    Cirrus Logic 7548 1.21t (Cirrus)

Memory     28,008Kbyte(MagnaRam使用 実装20MB)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 9

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1847  3327  5905  1311   364   828    15   0  1064  1056   2753 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　尾崎　寛太郎　様   ID: CZG03571

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   AIWA PC-MT466V2

Processor  Am5x86/WT/4x

周波数測定結果   150.005Hz

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic

Memory     35,876Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/31

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = MITSUMI Model No. FX001D Rev 0001

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2251  3546  6184  2220   420  1661    18   0  1816   965   3429 C:10MB

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   AIWA PC-MT466V2

Processor  Am5x86/WT/4x

Family     4

Model      e

Step       4

周波数     129.807MHz

解像度     800×600 256色

Display    Cirrus Logic CL-GD542X

Memory     35,608Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/13

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE95(MITSUMI)

E = MITSUMI Model No. FX001D Rev 0001

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2245  3575  6290  2280   315  1958    30  19  2014   981   2765 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　森島　理　様   ID: MXH04171

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ae/M2 with EUA-QP (内部クロック:33MHz使用)

Processor  Am5x86/WB/4x 133MHz

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Window 928IILB

Memory     47,268Kbyte (本体内蔵:14.6MB + EUA-QP上:32MB)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/5/22

SCSI = ICM IF-2769 SCSI-2 Board

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00(NEC製Drive･･･ ･･･だったと思います･･･)

C  = QUANTUM LP240S GM240S01X Rev 6.4

D  = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E  = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F  = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G  = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H  = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A103

I  = FUJITSU M2511A            Rev 2014

J  = MATSHITA PD-1 LF-1000     Rev A103

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2536  3474  6057  3900  2905  2243    23  23  1649  1398   1179 A:10MB

                                               2262  2208   1182 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　副島 正一郎 様  ID: soejima@tamasoft.co.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     1024×768 256色

Display    Cirrus Logic 5425

Memory     31,808Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/ 1

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード　ディスク　コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード　ディスク　コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = ATAPI CD-ROM SPEED-6X  Rev 6.5E

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1799  3524  6214  1245   316   893     6   0   819   779   2394 C:10MB


Am5x86/WT/4x 133

データ提供者 　薙沢　珪 様  ID: nagisawa@po.across.or.jp

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   EPSON PC-486HX2

Processor  Am5x86/WT/4x

Vendor     AuthenticAMD

Family     4

Model      e

Step       4

解像度     1024×768 65536色

Display    Power Driver PCxKB (PCPKB5)

Memory     51,564Kbyte (MagnaRam使用，実装40MB)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 7/ 8

SCSI = EPSON SCSI-2 InterFace

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

D = EPSON Q-TYPE

EFGH = CONNER CFP2105S  2.14GB Rev 2D4D

I = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

K = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

L = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

M = DELTIS MOS321           Rev 1.80

N = PLEXTOR CD-ROM PX-4XCS   Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4356  3533  6211  6420  1516  1629    59  35 10108  6243   3490 B:10MB


Am5x86/WT/4x

データ提供者 　河合 清之 様  ID: VYX03561

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC9821cb2/m（改）

Processor  Am5x86/WB/4x

解像度     800×600 256色

Display    ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (9821 ｼﾘｰｽﾞ)

Memory     32,172Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/27

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = nEC DSE2100S         Rev 0305

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU50E-NE Rev 1.0h

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1874  3265  5726  1416   312  1519    40   0  1576  1462   1550 A:10MB


Am5x86/WT/4x

データ提供者 　伊藤　修　様  ID: VZP02442

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WT/4x

解像度     640×480 256色

Display    Cirrus Logic

Memory     35,932Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 6/22

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2109  3557  6255   810   284   719     4   0  2281  2090   2980 C:10MB


Am5x86/WT/4x

データ提供者 　h-tanaka 様   ID: h-tanaka@jsn.justnet.or.jp

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WT/4x

解像度     800×600 256色

Display    PC-9821 Cb2 (Cirrus Logic)

Memory     40,348Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/17

SCSI = I-O DATA SC98シリーズ(Auto/I･O/DMAモード)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = IBM DPES-31080       Rev S31Q

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU50E-NE Rev 1.0h

  ALL   浮    整    矩    円   Text　 Scroll　 DD  Read Write Cache  Drive

 1937  3228  5608  2098   319  1586  　  37 　  4  1141  1108  2308　A:10MB


Am5x86/WT/3x

データ提供者 　中村　欽也　様  ID: VEN04260

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   FMV 4100C2

Processor  Am5x86/WT/3x    (133MHz)

解像度     800×600 65536色

Display    Cirrus Logic 5429/30/34

Memory     31,832Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 4/20

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC[?]=ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

DEF = FUJITSU M1606S-512       Rev 6236

P = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.08

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2568  2689  4718  1245   422  1039    10   6  3801  3956   5235 C:10MB


Am5x86/WT/4x

データ提供者 　KazuYan 様  ID: GED01072

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x(I/O DATA PK-A586/98)

解像度     1024×768 65536色

Display    GA-DRV4/98(ｸﾞﾗﾌｨｯｸﾄﾞﾗｲﾊﾞ0.99)

egcn4

Memory     63,932Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 5/ 2

SCSI = NEC PC-9801-100

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3635  3556  5584  2713   540  2089    14   5  2835  2883  12500 A:10MB

起動３回目

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3627  3560  5583  2723   588  2145    15   5  3140  3130  11764 A:10MB


Am5x86/WB/4x 100

データ提供者 　 ひねもすぱじゃま 様   ID: RXI04141

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Ae/U2+EUA-QP

Processor  Am5x86/WB/4x25MHz

解像度     1024×768 256色

Display    Power Window 964 (Ver4.03.00.2033)

Memory     46,496Kbyte(46MB)

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 5/ 9

SCSI = Logitec LHA-301 SCSI Interface (PnP OFF)

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00            (WDAC22100)

EFG = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234  (Logitec SHD-BA1000)

H = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05    (Logitec SCD-440)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2617  2581  4481  5919  2913  3744   130  38  1429  1431    925 C:10MB

 2822  2584  4492  5698  3002  3898   130  38  3002  1620    977 E:10MB


Am5x86/WT/3x

データ提供者 　Ｂｏｒｙ 様  ID: QYB00300

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.292  ★ ★ ★

使用機種   Toshiba Libretto20CTA(PC/AT)

Processor  Am5x86/WT/3x(周波数測定β結果76～83.976MHz)

解像度     640×480 65536色

Display    Cirrus Logic 7548 1.21t (Cirrus)

Memory     15,636Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 5/ 2

HDC = ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ IDE/ESDI ﾊｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽｸ ｺﾝﾄﾛｰﾗ

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

ALL   浮    整   矩    円   Text Scroll DD  Read Write Cache Drive

1117  1977  3459  1027  250   561    15  14  1030   401  1332 C:10MB Comp

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(BREZZAの↓)

 851  1977  3459  1027  250   561    15  14   371     0     0 E:10MB(CD)

1068  1977  3459  1027  250   561    15  14   482   347  1500 G:10MB(G:)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(E:のComp)

1088  1982  3459   784  229   830    15  14   571   381  1542 J:10MB(H:)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(C:のComp)

1079  1977  3459  1027  250   561    15  14   509   372  1543 L:10MB(L:)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(E:のComp)

1101  1977  3459  1027  250   561    15  14   502   590  1532 M:10MB(C:)

注１：CompはWin95標準ドライブスペースによる圧縮ドライブを示す。

注２：BREZZAとLIbrettoは10Base-Tによるピア・ピアＬＡＮ接続。

　　（LibrettoのG,J,L,MはBREZZAのネットワークドライブ）


PowerPC 603ev/180MHz

データ提供者  kubox 様  ID: GCB01612

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.297  ★ ★ ★

使用機種   PowerBook 2400c(PowerPC 603ev/180MHz, 48MB) + VirtualPC

Processor  No Data

解像度     640×480 256色

Display    S3 928 PCI

Memory     23,064Kbyte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 7/27

HDC = Intel 82371FB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDE controller (dual fifo)

HDC[?]=Secondary IDE controller (dual fifo)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE44

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

  554   468   468   780   247   438    60   9   841  1031    658 D:10MB


ＤＩＳＫ
xxMﾊﾞｲﾄのファイルをｼｰｹﾝｼｬﾙﾘｰﾄﾞ

0ﾊﾞｲﾄのファイルをxxMﾊﾞｲﾄまでｼｰｹﾝｼｬﾙﾗｲﾄ

した場合の転送速度。

共にバッファーは0x８000ﾊﾞｲﾄです。

xxは、使用容量。


描画回数
矩形、円、テキストは （個/ｓ）

スクロールは（Line/ｓ）


ＣＰＵ
浮動小数点の乗算×2セット

浮動小数点の除算×2セット

浮動小数点の減算×2セット

浮動小数点の加算×2セット

×１００回

Ｃ言語で書いています。


整数
整数の乗算×2セット

整数の除算×2セット

整数の減算×2セット

整数の加算×2セット

×１００回

Ｃ言語で書いています。


キャッシュ
ＯＳによってキャッシュされたデータを

512Byte×2000回 ＲＥＡＤした時の転送速度です。


DDBENCH.EXE
DirectDrawﾍﾞﾝﾁ

ニフティーサーブ

FEPSONW  ＬＩＢ９

か、私のホームページに最新版があります。