Win95

Pentium２ 300

Pentium２ 300

Pentium２ 300

Pentium２ 300

Pentium２ 266

Pentium2 233

PentiumPro 240

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 233

PentiumPro 225

PentiumPro 180

Pentium(MMX)292

Pentium(MMX) 233

Pentium(MMX) 233

Pentium(MMX) 233

Pentium(MMX)/233MHz

Pentium(MMX) 225

Pentium(MMX)210

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX) 200

Pentium(MMX)188

Pentium(MMX) 166

Pentium(MMX)ODP 200

Pentium(MMX)ODP 180

Pentium(MMX)ODP 180

Pentium(MMX)ODP 180

Pentium(MMX)ODP 166

Pentium ODP　166

Pentium 225

Pentium 200

Pentium(MMX) 200

Pentium 180

Pentium 166

Pentium 166

Pentium(MMX)ODP166

Pentium 150

Pentium 150

Pentium 133

Pentium 126

Pentium 120

Pentium 100

Pentium  90

PODP83

iDX4 100

iDX4 100

AMD K6 270

AMD K6 233

AMD K6 233

AMD K6 233

AMD K6 233

AMD K6 233

AMD K6 225/75

AMD K6 225

AMD K6 208

AMD K6 208

AMD K6 200

AMD K6 200

AMD K6 200

AMD K6 200

AMD K6 166

AMD K5 PR166

AMD K5-PR166 at 116.93MHz

Am5x86/WB/4x 240

Am5x86/WB/4x 133

Am5x86/WB/4x

Am5x86/WT/3x

CyrixMXPR200 (200MHz)

Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作)

Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作)

Cyrix6x86MX-PR166(180MHz)

Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)

6x86 PR166+ (75×2＝150MhzにO.C）

Cyrix 6x86 100Mz


Pentium２ 300
From:はかせ <hakase@alles.or.jp>

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　懲りないPC-AT互換機

Processor　 Pentium２ 300　 [family 6 model 3 step 3]

解像度　　　1024x768 1677万色

Display　　 MGA Millennium2 PowerDesk

Memory　　　195,436Kbyte

OS　　　　　Windows 95 4.0 (Build: 1212)

Date　　　　1997/ 9/15　　 8:17

SCSI = Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller

HDC[?]=Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC　 FLOPPY DISK

C = IBM DCAS-34330　　　　　　 Rev S61A

D = IBM DORS-32160W　　　　　 Rev WA0A

E = DELTIS MOS321　　　　　　　　　　 Rev 3.40

F = TEAC CD-ROM CD-516S　　 Rev 1.0D

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13578 24141 19156 23702　3272 10777　 312 119  7419  7110  26315 C:10MB


Pentium２ 300
From: "田原 英一" <e-tahara@JEC.CO.JP>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 300  [family 6 model 3 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     64,516Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/24  16: 5

SCSI = Adaptec AHA-150X/1510/152X/AIC-6X60 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80

G = TOSHIBA CD-ROM XM-6002B  Rev 0527

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

18255 24352 19347 36173  4570 37194   731 138  6741  4426  30768 C:10MB


Pentium２ 300
From: じゅん（南  絢也） <minami@wao.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機 (Gateway2000 P5-200 マルチメディア 改)

Processor  Pentium２ 300 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1600x1200 1677万色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     195,508Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/26  20: 3

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC[?]=スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = SEAGATE ST34501W         Rev 0015

EF = SEAGATE ST34501W         Rev 0015

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

H = PLEXTOR CD-ROM PX-20TS   Rev 1.00

I = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 1.4D

J = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

K = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

L = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

M = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

N = NAKAMICH MJ-5.16S         Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14485 24360 19339 14493  4877 13703    66  74 13969  3844  35713 C:10MB


Pentium２ 300
From: 中道 竜二  <sasami@osaka.xaxon-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 300 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1280x1024 256色

Display    ASUS AGP-V3000 V1.00

Memory     130,028Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/29  20:45

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC[?]=スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = SEAGATE ST34371W         Rev 0484

DFG = QUANTUM XP34550W         Rev LXY4

H = Virtual  CD-ROM Drive

I = FUJITSU M2513A           Rev 1300

J = IOMEGA ZIP 100          Rev E.08

K = PLEXTOR CD-ROM PX-20TS   Rev 1.00

L = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1d

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

22309 24305 19270 68802  9818 24761   454  59  7523  6640  39214 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

22979 24304 19262 68294  9809 25502   773  59  7780  7613  43477 C:10MB

解像度     800x600 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

23491 24300 19284 69318  9779 25520  1375  59  9125  8277  44444 C:10MB


Pentium２ 266
From: "Takeru" <takeru@nnettown.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 266 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1024x768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     130,092Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/20  15:30

SCSI = MELCO Ultra SCSI IFC-UP

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = GENERIC IDE  DISK TYPE02

F = NEC CD-ROM DRIVE:285 Rev 3.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12230 21563 17106 23378  3459  4881   258   0  7424  7008  25000 C:10MB


Pentium2 233
From: IWASAKI Hiroshi <j9616@edsun6.cs.shinshu-u.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   Gateway2000 G6-233M

Processor  Pentium2 233 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1024x768 65536色

堤齔赱赱   STB Velocity 128

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build:1212)

Date       1997/ 9/24  14:31

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Primary IDC controller (dual fifo)

HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE40

F = MITSUMI CD-ROM FX140S !B Rev e12

G = IOMEGA ZIP 100          Rev D.08

  ALL   浮    整    矩    円   Text  Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15044 18804 14916 30210  8634 18988    337   0  8455  8385  26666 C:10MB


PentiumPro 240
From: 加藤 岳 <gkato@tky.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作AT（Asus P/I-P65UP5）

Processor  PentiumPro 240 [family 6 model 1 step 9] 240Mhz (60*4)

解像度     1024x768 1677万色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     146,400Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/24  19:38

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW/AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST12550N         Rev 0014

DEF = GENERIC IDE  DISK TYPE47

G = PLEXTOR CD-ROM PX-12TS   Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12199 10710 13049 28026  3065 22928   367  85  4011  2000  25640 C:10MB

13206 10710 13049 28026  3065 22928   367  85  6741  6576  27396 D:1344290080MB


PentiumPro 233
From: Masaru Takano <takano@pp.iij4u.or.jp>

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　 EliteGroupP6FX2オリジナルマシン

Processor　 PentiumPro 233 [family 6 model 1 step 7]

解像度　　　　 1024x768 65536色

Display　　　 Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory　　　　 130,072Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date　　　　　　 1997/ 9/17　 23:41

SCSI = Promise Technology, Inc. ULTRA33 IDE Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC　 FLOPPY DISK

CE = IBM-DHEA -36480　　　　　　　　　　 Rev HE8O

D = TOSHIBA MK0803MAT　　　　　　　 Rev D2.0

F = Virtual　 CD-ROM Drive

G = MATSHITA PD-1 LF-1196　　　　 Rev A104

H = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B　 Rev 1156

I = MATSHITA PD-1 LF-1196　　　　 Rev A104

　 ALL　 浮　 整　  矩　   円　 Text  Scroll  DD　 Read Write　 Cache Drive

11316 10627 13016 27955　 3242 11874　　 540　 0　 8640　7266　 18691 C:10MB


PentiumPro 233
From: "juliet" <juliet@baobab.or.jp>

＜再起動前＞

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY 2000 G6-200改[233MHz]

Processor  PentiumPro 233 [family 6 model 1 step 9](232.682MHz)

解像度     1024x768 65536色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou

Memory     64,556Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/22  23:51

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(QUANTUM FierBall 3.8GB)

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10562 10408 12681 16487  7973  8010    76   0  6705  5324  27396 C:10MB

￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

＜Shiftを押しながらの再起動後＞

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   GATEWAY 2000 G6-200改[233MHz]

Processor  PentiumPro 233 [family 6 model 1 step 9](232.682MHz)

解像度     1024x768 65536色

Display    Nihongo: STB Velocity 3D Video, STBbijon95siyou

Memory     64,556Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/23   0:32

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE01(QUANTUM FierBall 3.8GB)

E = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10638 10648 13040 16481  7980  8019    75   0  6709  5400  27396 C:10MB


PentiumPro 233
From: 加藤 岳 <gkato@tky.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作AT (Asus P/I-P65UP5)

Processor  PentiumPro 233 [family 6 model 1 step 9]

解像度     1024x768 32bit色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk(?RAMDACは、220Mhzなんですが。)

Memory     146,400Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/24  14:28

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW/AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST12550N         Rev 0014

DEF = GENERIC IDE  DISK TYPE47

G = PLEXTOR CD-ROM PX-12TS   Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12041 10403 12677 28025  3216 22928   367  85  4067  2002  24690 C:10MB

13332 10403 12677 28025  3216 22928   367  85  7195  7786  27396 D:10MB


PentiumPro 225
 From: "ISA" <isaac@jin.zen.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-XP6NP5

Processor  PentiumPro 225 [family 6 model 1 step 9]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Matrox MGA Mystique PowerDesk

Memory     86,604Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/14  16:24

SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = Maxtor 7 2004 AP          Rev 2A3C

D = FUJITSU M2684S-512       Rev 2036

K = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05

L = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05

M = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05

N = NAKAMICH MJ-4.8S          Rev 1.05

Q = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8262 10302 12617 13401  2990  4990    71  84  4364  4347  21276 C:10MB


PentiumPro 180
From: ＳＯＣ <soc@pisces.bekkoame.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro 180 [family 6 model 1 step 7]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     80,916Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/23  16:20

SCSI = Adaptec AHA-2940AU PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC[?]=Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = WDC AC22 100H             Rev 10.0

E = IBM DPES-31080       Rev S31Q

F = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11083  8206 10045 31264  2150 23249   396  49  3936  2321  18181 C:10MB


Pentium(MMX)292
From: "dru" <dru@po.cnet-ta.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)292  [family 5 model 4 step 3]（83.3MHz　ｘ3.5）

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox MGA Mystique

Memory     64,536Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       199７/ 9/27   2:59

SCSI = PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary IDE controller (dual fifo)

HDC = Secondary IDE controller (dual fifo)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDEF = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = SANYO CRD-254S         Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15277 17023 18080 29314  4230 21527   109 152  8205  8237  30768 C:10MB


Pentium(MMX) 233
From: ＹＡＳ <yas_s@fa2.so-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 233 [family 5 model 4 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Window 3DV

Memory     80,916Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/15   3:14

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = OLYMPUS MOS331           Rev 1.30

G = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10283 13635 14479 15970 10929  7827    69   0  4008  3165  22471 C:10MB


Pentium(MMX) 233
From:北上 雅普<kitajo@nucl.kyushu-u.ac.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 233 [family 5 model 4 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Window 3DV

Memory     64,548Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16   5:45

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CEFG = QUANTUM FIREBALL ST6.4S  Rev 0F04

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

H = OLYMPUS MOS331           Rev 1.00

I = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10166 13597 14444 15342 10557  7590    69  74  7774  3947  18181 C:10MB


Pentium(MMX) 233
From: 原田 秀行 <h-harada@nn.iij4u.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 233 [family 5 model 4 step 3]

                            [233.829MHz]

解像度     1024x768 65536色

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     138,192Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/25  19:11

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC[?]=スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST52160N         Rev 0285

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10347 13638 14485 19437 11916  5514    88  59  7003  6862  14183 C:10MB


Pentium(MMX)/233MHz
From: 部下Ａ　　<JCF04520>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   GIGA-BYTE GA-586DX(Rev.2B)

Processor  Pentium(MMX)/233MHz [family 5 model 4 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    GA-PGDXx/PCI

Memory     31,848Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/10/ 4  18:52

SCSI = Adaptec AIC-7880 PCI SCSI Controller

HDC[?]=Creative Labs IDE controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46(Quantum FB1280AT)

E = GENERIC IDE  DISK TYPE80 (WD AC2540F)

F = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11456 13642 14487 17873 11678  9902    94 119  5817  5807  23808 C:10MB


Pentium(MMX) 225
From: "Kazuo Shishido(JOE109)" <joe@uso-net.vip.co.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 225 [family 5 model 4 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Window DX

Memory     64,528Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/17   2:14

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = IMES ICD-1200AT VC8V  Rev A01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10977 13069 13882 14921 10714  7377    73   0  7160  6601  25000 C:10MB


Pentium(MMX)210
From:志水 篤史  a_shimizu_xt@msn.com

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xt/C10W

Processor  Pentium(MMX)210  [family 5 model 4 step 3] (60*3.5=210)

解像度     1024x768 65536色

Display    GA-PGDXx/98PCI (S3)

Memory     64,600Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/15   7:19

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

A = nEC DKU363-N         Rev 9372

BC = IBM DORS-32160       Rev S82C

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = DELTIS MOS321           Rev 3.40

Q = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9735 12096 12841 17483 10354  9425   194   0  4949  4891  15383 B:10MB


Pentium(MMX) 200
From: kenji <kenji-y@orange.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作互換機（asus TX-97XE)

Processor  Pentium(MMX) 200 [family 5 model 4 step 4]   MMXPentium166MhzをOC。

解像度     1024x768 65536色

Display     S3 Inc. ViRGE PCI

Memory     48,268Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/14  16:21

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST3     Rev A0F.

D = MATSHITA CD-R   CW-7501   Rev 2.00

E = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12285 11666 12393 10995  6183  5490    72  59 39233  3703  20833 C:10MB


Pentium(MMX) 200
From: Junjirou Yamada <junchan@ss.iij4u.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821V200/SZD

Processor  Pentium(MMX) 200 [family 5 model 4 step 4]

解像度     1024x768 65536色

Display    PC-9821 V166/S5/S7,V200/S7/SZ/M7 (Matrox)

           DirectX5

           PC 3DEngine

Memory     64,956Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1212)

Date       1997/ 9/16  20:43

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(PnPモード)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00 (I/O DATA HDI-3.5G/98)

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

G = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105 (PD)

Q = SONY CD-ROM CDU511-NE Rev 0.9g

R = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105 (CD)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10530 11484 12201 20166 11138 16231    91  74  3734  3468  16259 A:10MB

10581 11484 12201 20166 11138 16231    91  74  3699  3552  16666 B:10MB

10608 11484 12201 20166 11138 16231    91  74  3960  3542  16666 C:10MB

10588 11484 12201 20166 11138 16231    91  74  3948  3371  16666 D:10MB

 9897 11484 12201 20166 11138 16231    91  74   635   600  16528 F:10MB

 9960 11484 12201 20166 11138 16231    91  74  1114   410  16806 G:10MB


Pentium(MMX) 200
From: "海老沼 明 (ebi@ff.iij4u.or.jp)" <ebi@ff.iij4u.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 200 [family 5 model 4 step 4]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Power Window DX

Memory     97,304Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/24   8:57

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

SCSI = Adaptec AHA-2910B PCI SCSI Host Adapter

HDC[?]=Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = SEAGATE ST34501W         Rev 0017

FG = SEAGATE ST34371W         Rev 0484

K = Virtual  CD-ROM Drive

L = Virtual  CD-ROM Drive

M = Virtual  CD-ROM Drive

N = Virtual  CD-ROM Drive

R = PLEXTOR CD-ROM PX-20TS   Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9816 11679 12405 11314  8369  1642    29   0 13544 13367  16000 C:10MB


Pentium(MMX) 200
From: 今井 広 <yugawahi@orange.ocn.ne.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC9821 V200/M7

Processor  Pentium(MMX) 200 [family 5 model 4 step 4]

解像度     1280x1024 65536色

Display    PC-9821 V200/M7 (Matrox)

Memory     63,928Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1212)

Date       1997/10/ 2  19:31

SCSI = AIC-7860

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = SAMSUNG PLS-31274S       Rev G100

D = IBM DPES-31080       Rev S31Q

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-R   CDU924S   Rev 1.1l

R = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8779 11527 12247 10291 10190 10676    46   0  3684  3961  16392 A:10MB


Pentium(MMX)188
From: あんこだま <iwata@3g.kwg.pioneer.co.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX)188 [family 5 model 4 step 4]

解像度     1024x768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     48,132Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/16  21:58

SCSI[?]=PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = SiS PCI IDE Controller

HDC = スタンダード バス マスタリング IDE ハード ディスク コントローラ

HDC = スタンダード バス マスタリング IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

J = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.15

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9950 10898 11579 28804  2151  8924   315  42  5355  5137  16392 C:10MB


Pentium(MMX) 166
From: 大高 一雄 <k_ootaka@jsdi.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 166 [family 5 model 4 step 3]

解像度     800x600 65536色

Display    NeoMagic MagicGraph 128ZV

Memory     31,832Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/19  18: 0

HDC = Opti Dual PCI IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

R = MATSHITA UJDA110          Rev 1.02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6361  9553 10140  5677  1008  4941    87   0  4446  4311  17093 C:10MB


Pentium(MMX)ODP 200
From:堀 <twint@blue.plala.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   EPSON VM516S+MMXODP 200

Processor  Pentium(MMX)ODP 200 [family 15 model 4 step 3]

解像度     1024x768 256色

Display    Matrox MGA Mistique (Driver ver 4.10.00.1555 by DIRECTX 5.0)

Memory     92,228Kbyte (by MAGNARAM 97 REAL 64M)

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/19  17: 6

SCSI = Adaptec AHA-152X/AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIX PCI IDE Controller [Bus Mastering not supported]

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE01

D = IOMEGA ZIP 100          Rev N*32

E = UCDJ                  Rev V2.4

1024*768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15431 11565 12290 49101  2622 35700   241  59  4757  4747  17856 C:10MB

1024*768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11568 11572 12293 29165  2605 21154   109  59  4784  4733  17698 C:10MB

1024*768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9265 11571 12290 17640  1913 13114    35  59  4532  4440  17856 C:10MB


Pentium(MMX)ODP 180
From: masato sugiyama <noa-jp@ceres.dti.ne.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   DESK POWER SE FMV 5120D5

Processor  Pentium(MMX)ODP 180 [family 15 model 4 step 3] [179.955MHz]

解像度     800x600 65536色

Display    ATI 3D RAGE II+ (日本語) (DirectDraw)

Memory     80,920Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16  20:39

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95  (WDAC22000)

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 2865

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5988 10469 11133  5116  1112  2581    48  37  6212  5800  11427 C:10MB


Pentium(MMX)ODP 180
From:西家　宜史　　　  QZC02520

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xt/c10w

Processor  Pentium(MMX)ODP 180 [family 15 model 4 step 3]

解像度     1280x1024 65536色

Display    フルカラー ウィンドウ アクセラレータ ボード X2/VRAM 3D対応

(Matrox)

Memory     163,188Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/17  23:30

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

A = nEC DKU373           Rev 441C

BC = QUANTUM FIREBALL_TM1280S Rev 300N

DE = nEC D3827            Rev 0410

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = PIONEER CD-ROM DR-U12X   Rev 1.06

H = NEC CD-ROM DRIVE:501 Rev 2.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10221 10382 11028 25527  9571 20976   289  24  2955  1458   9803 A:10MB


Pentium(MMX)ODP 180
From: Makoto Tomiyama <coara@tky.3web.ne.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-586RJ1LW

Processor  Pentium(MMX)ODP 180 [family 15 model 4 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Driver PCSKB5

Memory     30,820Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/27  10:38

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = nEC DSE2100S         Rev 0306

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = FUJITSU M2513A           Rev 1200

E = PIONEER CD-ROM DR-A10X   Rev 1.04

(1)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5929  9597 10146  9617  4349  4935    59  36  2738  2402   9523 A:10MB

(2)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5978  9598 10146  9660  4342  4940    59  36  2761  2402   9900 A:10MB

(3)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5935  9598 10147  9635  4335  4938    59  36  2762  2333   9615 A:10MB

(4)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5900  9596 10144  9638  4338  4933    59  36  2772  2362   9258 A:10MB

(5)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 6035  9596 10143  9615  4329  4936    59  36  2816  2570  10255 A:10MB


Pentium(MMX)ODP 166
From: "丸山 好昭" <y_maru@mxy.meshnet.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC9821-V12   165.789Mhz

Processor  Pentium(MMX)ODP 166 [family 15 model 4 step 4]

解像度     800x600 65536色

Display    GA-PG3DVXx/98PCI (S3)

Memory     80,296Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/25  16:54

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8758  9538 10130 18933  6916  8777   156   0  3068  3124  18181 A:10MB


Pentium ODP　166
From: 山中　英一（Gate　Of　Dragon） <E_YAMANAKA@classic.msn.com>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa9/C8改

Processor  Pentium ODP　166 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 256色

Display    PC-9821 TGUI968x,Cyber938x,Providia9685 (Trident)

Memory     130,528Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/20   1:42

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-ON)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントロー

ラ

HDC = SunDisk ATA FlashDisk

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC IDE  DISK TYPE00

Q = HITACHI CDR-8130         Rev 0020

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4500  9381 10079  4226  2113  2417    32  37  2390  2645   7219 A:10MB


Pentium 225
From: 隅広　毅  t-sumihi@fuk.apl.co.jp (tsuyoshi sumihiro)

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 225 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,500Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/25  11:52

SCSI = Western Digital wd7296a SCSI Host Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

EFG = nEC DSE2100S         Rev 0306

H = OLYMPUS MOS331           Rev 1.10

Z = SANYO CRD-254P         Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10216 12939 13902 28484  2941  9618   314   0  5781  5775  12194 F:10MB


Pentium 200
From: "selma" <selma@baobab.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 200 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     97,272Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/21   2:30

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = Creative Labs IDE controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

DFG = GENERIC IDE  DISK TYPE47

H = FUJITSU M2513A           Rev 1500

I = TOSHIBA CD-ROM XM-5602B  Rev 1796

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11653 11549 12408 29231  2667 28003   731   0  5305  4780  10203 C:10MB


Pentium(MMX) 200
From: Ｇｏ君 <t_inagaki@ma3.justnet.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium(MMX) 200 [family 5 model 4 step 4]

解像度     1024x768 65536色

Display    PC-9821 MGA-1064SG (Matrox)

Memory     135,532Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/21  21:20

SCSI = I-O DATA SC-PCI (Symbios Logic 83C815)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = nEC DSE2010S         Rev 0314

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = NEC CD-ROM DRIVE:284 Rev 3.51

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8770 11483 12206 11201  9679  6225    91  74  3180  3360  21504 A:10MB

 8950 11483 12206 11201  9679  6225    91  74  4192  4199  21276 C:10MB


Pentium 180
From: 伊藤<c3973005@meijo-u.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 180 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 1677万色

Display    Power Window DX

Memory     80,916Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/18   0:40

SCSI = I-O DATA SC-UPCI (Symbios Logic 53C875)

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

DEFG = QUANTUM FIREBALL ST4.3S  Rev 0F04

H = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.20

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5311 10357 11131  7098  3809  3583    37  75  3021  2419   6348 D:10MB


Pentium 166
From:kappa <kappa@cmpk.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 166 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,604Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16   5: 3

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A   = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q   = LG CD-ROM CRD-8240B Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10127  9605 10320 26356  1993 22955   541  42  4755  4571  10049 C:10MB


Pentium 166
From: Masahiro Kurahashi <masahiro@eolas-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   IBM Aptiva 2176-H5E

Processor  Pentium 166(OC) [family 5 model 2 step C]

解像度     800x600 65536色

Display    ATI mach64 PCI (日本語)  (DirectDraw)

Memory     74,136Kbyte(MagnaRam97使用)実装は48Mbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/17   1:18

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE<7

G = HITACHI CDR-7930         Rev 1023

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5233  9538 10253  5814  2063  3091    47  59  3833  3247   9215 C:10MB


Pentium(MMX)ODP166
From: Tetsuya Yaoka <yaoka@network.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821V10 S7/KC改HDBENCH

Processor  Pentium(MMX)ODP166  [family 15 model 4 step 4]

解像度     800x600 1677万色

Display    WGP-VG4 (S3)

Memory     80,304Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/10/ 5  23:12

SCSI = Adaptec AHA-1030B SCSI Host Adapter

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC IDE  DISK TYPE00

DE = SEAGATE ST52160N         Rev 0285

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

H = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

I = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J = NECITSU M2513A           Rev 1000

Q = SONY CD-ROM CDU77E-NE Rev 1.2g

R = SONY CD-R   CDU924S   Rev 2.0a

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8328  9547 10138 16667  6152  7787   237  59  2397  2225  19801 C:10MB


Pentium 150
From: Masaru Takano <takano@pp.iij4u.or.jp>

★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　Libretto50 改

Processor　 Pentium 150 [family 5 model 2 step C]

解像度　　　640x480 65536色

Display　　 Chips And Technologies, Accelerator (new)

Memory　　　31,904Kbyte

OS　　　　　Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date　　　　1997/ 9/17　 23:50

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

C = IBM-DDLA -21620

D = Virtual　 CD-ROM Drive

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

3924　8576　9219　2539　2346　 741　　55　 0　3931　3667　 4246 C:10MB


Pentium 150
From: 伊藤<c3973005@meijo-u.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium 150 [family 5 model 2 step C]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Window DX

Memory     80,916Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/17  23:33

SCSI = I-O DATA SC-UPCI (Symbios Logic 53C875)

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

DEFG = QUANTUM FIREBALL ST4.3S  Rev 0F04

H = NEC CD-ROM DRIVE:280 Rev 3.20

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5269  8627  9270  7981  5345  4088    74  74  3013  2428   6600 D:10MB

解像度     1024x768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4962  8631  9273  6718  4869  3580    37  75  3019  2453   6078 D:10MB


Pentium 133
From: "DACCHO" <alain@ba2.so-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作機  GIGA- BYTE GA-586ATX

Processor  Pentium 133 [family 5 model 2 step B]

解像度     1152x864 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     48,232Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950a)

Date       1997/ 9/20  16:45

SCSI = Adaptec AHA-150X/1510/152X/AIC-6X60 SCSI Host Adapter

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL1080     Rev A1M.

DEF = QUANTUM SIROCCO1700A     Rev A01.

G = DELTIS MOS320           Rev 3.40

K = MATSHITA CD-ROM CR-506    Rev 8S05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8557  7581  8144 21953  1772 19081   533 134  3911  3626  10416 C:10MB


Pentium 126
From: OK <okada@ozaki.elec.waseda.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa10/C4

Processor  Pentium 126 [family 5 model 2 step 5]

解像度     1024x768 65536色

Display    PC-9821 TGUI968x,Cyber938x,Providia9685 (Trident)

Memory     48,540Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/29   1:24

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = IBM DORS-32160       Rev WA6A

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4656  7170  7704  2366  1709  1249     9  37  5286  5243  11172 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4994  7169  7703  4219  2244  2383    32  37  5302  5264  10637 C:10MB

126MHz(84x1.5) ……P5-100MHzをOC。尚、周波数測定β:125.963MHz


Pentium 120
From: OK <okada@ozaki.elec.waseda.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xa10/C4

Processor  Pentium 120 [family 5 model 2 step 5]

解像度     1024x768 65536色

Display    PC-9821 TGUI968x,Cyber938x,Providia9685 (Trident)

Memory     48,540Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/29   0:47

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC IDE  DISK TYPE00

CD = IBM DORS-32160       Rev WA6A

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4414  6825  7334  2350  1694  1243     9  37  5324  5291   9661 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4870  6825  7334  4093  2233  2381    32  37  5319  5258  10362 C:10MB

120MHz(80x1.5)……P5-100MHzをOC


Pentium 100
From: "後藤 利充" <goto@he.mirai.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   pc9821v7/s5k  + mtc40001 cpu 75MHz

Processor  Pentium 100 [family 5 model 2 step 5]

解像度     800x600 256色

Display    スタンダード ディスプレイ アダプタ (9821 シリーズ)

Memory     47,508Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/10/ 1   2:29

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = NECITSU M2512A           Rev 1505

Q = MATSHITA CD-ROM CR-581    Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2548  5487  5896  2606   627  2377    37   0  1702  1571   2634 A:10MB


Pentium  90
From: 伊藤大介<c3973005@meijo-u.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium  90 [family 5 model 2 step 4]

解像度     1024x768 256色

Display    フルカラー ウィンドウ アクセラレータ ボード X/VRAM (Matrox)

Memory     62,824Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/17   9:28

SCSI = Logitec LHA-301 SCSI Interface

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = FUJITSU M1606S-512       Rev 6236

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = NEC CD-ROM DRIVE:260 Rev 2.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4549  5040  5403  9788  4853  5567    96   0  2012  2128   6060 A:10MB


PODP83
From: BOIS <bois@blk.mmtr.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PODP83  [family 15 model 3 step 2]

解像度     1024x768 256色

Display    PC-9821 86C928 (S3)

Memory     33,200Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/19   3:52

SCSI = NEC PC-9801-55/L/U/FA-02、PC-9801-92/PC-9821A-E10 (DMA Transfer Mode)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

BC = FUJITSU M1606S-512       Rev 6234

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

F = NECY SMO-F331-00      Rev 1.16

G = PIONEER CD-ROM DR-124X   Rev 1.04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3543  3975  4750  9274  2828  2593    45  19  1832  1593   5000 B:10MB


iDX4 100
From: "Ichiro Ohishi" <ohishi@rifnet.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  iDX4 100 [family 4 model 8 step 0]

解像度     1024x768 65536色

Display    Power Window T64EL

Memory     25,048Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/26  10:30

以下4項目はHDBenchによるSYSTEM表示

CPU         IDX4  [99.102]

FAMIRY        4

MODEL         8

STEP          0

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

AB = GENERIC IDE  DISK TYPE00

C = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = MITSUMI CD-ROM FX600S !B Rev P01

F = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2177  2513  4789  3738  1545  1227    23  28  1944  2119   1694 A:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2367  2511  4782  4819  1824  1785    75  28  1919  2098   1492 A:10MB


iDX4 100
From: "山川 慎一" <zob17161@ba.mbn.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821Xp/U7W

Processor  iDX4 100 [family 4 model 8 step 0]

解像度     1280x1024 256色

Display    PC-9821 Vision864 (S3)

Memory     96,652Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/30  10:10

SCSI = MIDORI ELEC. SCSI-2 I/F MDC-926Rs(PnP-OFF)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE00

FG = CONNER CP30540 545MB3.5 Rev B0BE

H = FUJITSU M2512A           Rev 1505

Q = PIONEER CD-ROM DR-UP124X Rev 2.00

R = SONY CD-R   CDU926S   Rev 1.1e

S = PIONEER CD-ROM DR-U24X   Rev 1.01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 3703  2670  4936  6485  3694  3323    50  29  3182  3877   5114 C:10MB


AMD K6 270
From: Akihiro Nakajima <nakajima@ceres.dti.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 270 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1152x864 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     64,516Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/10/ 1   0:49

SCSI = Iomega Parallel Port Zip Interface

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DORS-32160       Rev WA6A

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = IOMEGA ZIP 100          Rev C.18

F = YAMAHA CDR400t          Rev 1.0d

G = IMES ICD-900AT  V94T  Rev A01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14333 16023 19425 26721  3545 21272   395   0  4524  4307  32786 C:10MB

マシン構成は

ASUS　T2P4　MILL220　DC390U　DORS32160　FB1280A

CPUはK6-233MHz版を90×3=270MHzでドライブしています。


AMD K6 233
From:内藤 <t_naito@sannet.ne.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 65536色

Display    GA-968Vx/PCI

Memory     64,612Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16   8:29

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC[?]=スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = Primary Bus Master IDE controller

HDC = Secondary Bus Master IDE controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controllers

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = Conner P eripherals 5     Rev 8FT0

D = IBM DORS-32160       Rev WA6A

E = IOMEGA ZIP 100          Rev D.09

F = MITSUMI CD-ROM FX800S !B Rev R04

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9323 13821 16756 10835  6724  4137    81   0  2669  2571  26315 C:10MB

10135 13821 16756 10835  6724  4137    81   0  4742  4711  29411 D:10MB


AMD K6 233
From: "Tatsuyuki Ishijima" <mv6t-isjm@asahi-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 1677万色

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     64,556Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/15  21:49

SCSI = Adaptec AHA-2940/AHA-2940W PCI SCSI Controller

HDC[?]=PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = IBM DORS-32160       Rev WA6A

D = FUJITSU M2513A           Rev 1500

E = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10162 13885 16830 12340  9482  5508    70   0  4499  4457  24389 C:10MB


AMD K6 233
From 京極 大輔  kyogoku@imasy.or.jp

測定環境

***

M/B:Tyan S1468(430FX)

Video:MilleniumII(RAMDAC220MHz,WRAM4MB)

CPU:K6-PR233＋降圧下駄（PowerLeap）

動作周波数:66.6MHzx3.5（233MHz）

HDBENCHによる周波数（３回測定の平均）

　　オプションなし：277.003MHz

　　強制RDTSCオン：232.127MHz

VideoのドライバRevision

　　PowerDesk:3.63.007（ＭＭＸ対応）

　　DirectX:3.0

　　DDBENCH:1.36

***

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 256色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     130,088Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16  11:30

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = SEAGATE ST32550N         Rev 0021←SCSI-2 OnBordCache:WT

DF = Quantum XP32150W         Rev L912←UW-SCSI OnBordCache:WB

E = Quantum XP32150W         Rev L912←UW-SCSI OnBordCache:WB

G = MITSUMI CD-ROM        !B Rev B03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15997 13774 16696 43625  3263 36601  1757 138  6443  2405  19416 C:10MB

16703 13774 16696 43625  3263 36601  1757 138  7261  8126  19230 D:10MB

解像度     1280x1024 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9423     0     0 44295  2711 36793  1012 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1152x864 256色

 9045     0     0 41336  3204 35570  1301 138     0     0      0 C:10MB

解像度     800x600 256色

 9164     0     0 42742  3254 36102   377 138     0     0      0 C:10MB

解像度     640x480 256色

 9663     0     0 43457  3254 35677  4583 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1280x1024 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7100     0     0 28718  3257 31407   520 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1152x864 65536色

 8013     0     0 33935  3180 34447   554 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1024x768 65536色

 8504     0     0 35731  3250 36830   728 138     0     0      0 C:10MB

解像度     800x600 65536色

 8687     0     0 37661  3272 37080   177 138     0     0      0 C:10MB

解像度     640x480 65536色

 8976     0     0 37994  3238 37284  2268 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1280x1024 1677万色(24bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4313     0     0 18088  3239 17188   301 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1152x864 1677万色

 4420     0     0 18546  3275 17553   405 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1024x768 1677万色

 4534     0     0 19143  3262 17851   550 138     0     0      0 C:10MB

解像度     800x600 1677万色

 4815     0     0 19361  3284 20591   106 138     0     0      0 C:10MB

解像度     640x480 1677万色

 5245     0     0 21008  3256 21644  1298 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1152x864 1677万色(32bit)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 5789     0     0 26570  3285 21969   278 138     0     0      0 C:10MB

解像度     1024x768 1677万色

 6084     0     0 28085  3227 23074   371 138     0     0      0 C:10MB

解像度     800x600 1677万色

 6638     0     0 30905  3283 24887   670 138     0     0      0 C:10MB

解像度     640x480 1677万色

 7128     0     0 33179  3255 26550  1169 138     0     0      0 C:10MB


AMD K6 233
From 二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident 9320/9440/9470/9660/968x/938x, Linear Accelerated for ISA/VL (v5.00.05)

Memory     31,708Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16  18:48

HDC[?]=スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST2     Rev A0F.

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9458 13893 16838  4812  3311  4230    25   0  7900  7798  26315 C:10MB


AMD K6 233
From 鮫島　幸雄　　　  BXL02607

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種 自作PC/AT

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]

解像度     800x600 256色

Display    Power Window DX

Memory     64,508Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/21  22: 3

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE47

E = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A103

Q = MITSUMI CD-ROM FX240S !B Rev j01

R = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A103

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13549 14699 18058 28371 12603 10248   367  75  5837  5446  26315 C:10MB


AMD K6 225/75
From: Ryusuke Noda <Ryusuke@ma1.seikyou.ne.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 225/75 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 65536色

Display    Diamond Stealth64 シリーズ (Diamond GT)

Memory     64,556Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/14  21: 1

SCSI = Adaptec AHA-2940U/AHA-2940UW PCI SCSI Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = QUANTUM FIREBALL1280S    Rev 630C

F = TEAC CD-56E           Rev 1.0E

G = OLYMPUS MOS331           Rev 1.30

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9272 13333 16163 11911  2415  3990    64  29  6202  6120  23254 C:10MB


AMD K6 225
From: "いさお" <isao_y@mxp.meshnet.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 225 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1152x864 65536色

Display    Diamond Stealth 3D 2000

Memory     64,516Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/28  22: 7

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC[?]=Creative SB AWE64 PnP

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46 (QuntumFB1280AT)

E = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

F = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

G = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

H = NAKAMICH MJ-4.4           Rev 4.14

I = FUJITSU M2513A           Rev 1300

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10502 14228 17481  9554  7784  5092    34   0  4289  4314  31745 C:10MB

CPUはAMDK6-200を75MHz*3の225MHzにて動作させています。


AMD K6 208
From: "粉川　将春" <fwbc3530@mb.infoweb.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   ASUS TXP4-X (AMD K6-200)

Processor  AMD K6 208 [family 5 model 6 step 1] 83MHz*2.5

解像度     1024x768 65536色

Display    S3 Trio64V2(DX/GX)

Memory     31,764Kbyte(SDRAM)

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/16   4:45

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controllers

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE46    FB-ST 2.1GB(DMA ON)

E = HITACHI CDR-8130         Rev 0021

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11249 13148 16157 16758  5557  3743    73   0  7768  7739  30302 C:10MB


AMD K6 208
From: "Ｇｏｒｉ" <Gori@po.kumagaya.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.410  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機 K6-166 83x2.5=[208.271]

Processor  AMD K6 208 [AuthenticAMD family 5 model 6 step 1]

解像度     640x480 256色

Display    Diamond Stealth 64 PCI

Memory     80,920Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1212)

Date       1997/10/ 8   0:10

SCSI = Adaptec AHA-294X/AIC-78XX PCI SCSI Controller

HDC = Intel 82371SB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = ディスク ドライブ

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE46

D = GENERIC IDE  DISK TYPE46

E = FUJI FK319S           Rev 1.06

F = FUJITSU M2512A           Rev 1314

Q = CD-ROM ドライブ Rev 3.05

V = CD-ROM ドライブ Rev 1.00

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11017 13134 16138 21711  5669  8279   360   0  4656  2892  26315 C:10MB


AMD K6 200
From 二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 200 [family 5 model 6 step 1]  200.465

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident 9320/9440/9470/9660/968x/938x, Linear Accelerated for ISA/VL (v5.00.05)

Memory     31,708Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16  17:58

HDC[?]=スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST2     Rev A0F.

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8804 11904 14430  4779  3294  4114    25   0  7852  7839  25000 C:10MB


AMD K6 200
From: あんこだま <iwata@3g.kwg.pioneer.co.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 200 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 1677万色

Display    GA-PII8/PCI

Memory     96,680Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/16  22: 9

SCSI = Adaptec AHA-294X/NEC PC-9821X-B02/B02L PCI SCSI-2

ABC = IBM DORS-32160       Rev WA6A

D = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

E = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

J = TEAC CD-ROM CD-516S   Rev 1.0D

K = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

L = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

M = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

N = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

O = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

P = PIONEER CD-ROM DRM-604X  Rev 2405

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 9355 11614 14087 15561  8696  7775    97  74  4913  4789  16666 A:10MB


AMD K6 200
From: kenji sunagawa <caa09890@pop01.odn.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 200 [family 5 model 6 step 1]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox MGA Millenium II

Memory     97,248Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/18   1: 8

SCSI = PCI NCR C815 SCSI Host Adapter

HDC = Intel 82371AB PCI Bus Master IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = nEC D3847            Rev 0311

K = IOMEGA ZIP 100          Rev R.41

Q = GoldStar CD-ROM GCD-R580B Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14573 11853 14371 34800  2815 36998   731   0  6266  5145  18181 C:10MB


AMD K6 200
From: 杉山 <tf-sugi@nsknet.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   FMV-5100D5(Deskpower S)

Processor  AMD K6 200 [family 5 model 6 step 1]  66.6x3(200M駆動）

解像度     1024x768 65536色

Display    [?]ATI Graphics Pro Turbo PCI (mach64)

Display    GA-PG3Dx/PCI

Memory     48,220Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/17  20: 4

SCSI = Adaptec AHA-1510 SCSI Host Adapter

HDC = CMD PCI-0646 Bus Master PCI to IDE Controller

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE95

D = GENERIC IDE  DISK TYPE95

E = CREATIVE CD820E.1v0789108 Rev 1.02

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10254 11771 14273 20292  8278 10082   124   0  6015  5833  15625 C:10MB

解像度     1280x1024 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10146 11773 14275 19540  8059  8783    72   0  6204  5805  16806 C:20MB


AMD K6 166
From:二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作

Processor  AMD K6 166 [family 5 model 6 step 1]  167.053

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident 9320/9440/9470/9660/968x/938x, Linear Accelerated for ISA/VL (v5.00.05)

Memory     31,708Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16  17:55

HDC[?]=スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = Intel PIIX4 Bus Master IDE Controllers (Ultra DMA Supported)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM FIREBALL ST2     Rev A0F.

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7732  9916 12023  4722  3021  3943    25   0  7956  7786  20201 C:10MB


AMD K5 PR166
From: "市川 潔" <tuchino@zzz.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD 5k86  [family 5 model 3 step 4]

                AMD K5 PR166  Over Clock 66MHz×3倍 (実測周波数 133.599MHz)

解像度     1024x768 65536色

Display     GA-PG3Dx/PCI 2MB

MB          GIGA-BYTE GA-586HX 512

Memory    64,616Kbyte   FP-60ms

OS          Windows 95 4.0 (Build: 950) + Internet Explorer Ver4

Date       1997/10/ 6   0:30

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter  Ver2.0

HDC = Primary IDE controller

HDC = Secondary IDE controller

HDC = Intel PIIX/PIIX3 Bus Master IDE Controllers   Driver Version3.22a

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = QUANTUM LIGHTNING 73     Rev A24.        IDE

DF = nEC D3847            Rev 0311                    SCSI2

E = FUJITSU M2681S-512       Rev 2039           SCSI2

G = TOSHIBA CD-ROM XM-5701TA Rev 3136   SCSI2 12倍速

H = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.08     ATAPI  4倍速

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

9039  5545 10409 16995 12481  9855    99   0  3274  3090  19607 C:10MB

9566  5545 10408 17100 12391  9864    99   0  4946  4911  20833 D:10MB

8799  5545 10408 17058 12414  9851    99   0  2103  1099  20618 E:10MB

9143  5545 10404 17105 12460  9858    99   0  3682  3335  19801 F:10MB

                                             16950     0        G:10MB

                                              6200     0        H:10MB


AMD K5-PR166 at 116.93MHz
From: "唐鎌" <totj4611@mx2.nisiq.net>

★ ★ ★   HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作ＡＴ互換機

Processor  AMD K5-PR166 at 116.93MHz

VGA card   MATROX  MGA-Millenium 4Mbyte W-RAM 改14.3MHz->16MHz

Memory     139264kbyte

os         windows95  build 950

M/B        GIGA-BYTE GA586HX 512Kbyte 2nd CACHE

test Date  1997/9/29

HDD=QUANTUM FB2550 2.5GB E-IDE

DRIVE A=GENERIC FLOPPY DISK

DRIVE C=1000MByte

DRIVE D=1000MByte

DRIVE E=243MByte

DRIVE F=196MByte

DRIVE G=NEC ODX656 PD DRIVE

DRIVE H=MITSUMI XF00D1 E   QUAD SPPED

DRIVE I=NEC ODX656 CD ROM DRIVE

                        オプション

                   READから測定             OFF

                  ドライブ情報もコピーする   ON

 ALL    浮    整     矩    円    TEXT  SCROLL  DD  READ  WRITE CACHE  DD  drive   解像度

12941  4853  9108  41107  2530  31176   736    37  6626  6534  14597  37  C:10MB  1024×768   65536色

11716  4852  9105  40076  2518  31201   736    37   588   242  16128  37  G:10MB  1024×768   65536色

12912  4853  9105  42211  2503  29422   425    37  6623  6476  14597  37  C:10MB  1280×1024  65536色

10692  4853  9105  39395  1970  13292   262    37  6635  6431  14285  37  C:10MB  1600×1200  65536色


Am5x86/WB/4x 240
From: " 伊藤  喜也 " <yo1430@mua.biglobe.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PC-9821 Xe10

Processor  Am5x86/WB/4x [236.918MHz] オーバークロック 133MHz → 240MHz

Vendor     AuthenticAMD

Family     4

Model      f

Step       4

解像度     1024×768 65536色

Display    WGN-DX4 (S3) (DirectDraw)

Memory     388,260Kbyte <MagnaRAM97使用>

OS         Windows 95  4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/27

SCSI = MELCO IFC-NN PnPモード SCSI Interface Board

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

ABCD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

G = OLYMPUS MOS332           Rev 2.50

H = SONY CD-R   CDU926S   Rev 1.1f

1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12393  9448 15032 19836  5768  3571   486  93  3868  3536  50000 A:10MB

1024x768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11781  9459 15336 15284  4972  3158   398  92  3875  3548  50000 A:10MB

1024x768 1677万色

11305  9450 15586 12218  3986  2954   268  93  3825  3464  50000 A:10MB


Am5x86/WB/4x 133
From: "若林　太郎" <windom@jimnet.co.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Am5x86/WB/4x 133 [family 4 model F step 4]

解像度     800x600 65536色

Display    GA-DRx/98 (Trident)

Memory     61,924Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/22   1:29

SCSI = I-O DATA SC-98Ⅲ(非PnPモード)

HDC = スタンダード IDE ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CD = GENERIC IDE  DISK TYPE00

E = GENERIC IDE  DISK TYPE00

F = CONNER CFA340S          Rev 6FS1

G = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2248  3489  5506  3078   868  1509    58   0  1747  2085   1898 C:10MB


Am5x86/WB/4x
From: "kitao@円月島" <yosikatu@cypress.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.410  ★ ★ ★

使用機種  compaq CDTV528 (129.842MHz)

Processor  Am5x86/WB/4x  [AuthenticAMD family 4 model F step 4]

解像度     640x480 256色

Display    Cirrus Logic

Memory     40,028Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/10/ 9  13:45

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE65

D = MATSHITA CD-ROM CR-574    Rev 1.05

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 2023  3632  5723  1266   472   990    18   0  1463  1423   3219 C:10MB


Am5x86/WT/3x
From: Suguru Takeda <suguru@msg.biglobe.ne.jp>

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　 Libretto20

Processor　 Am5x86/WT/3x　 [family 4 model 8 step 4]

解像度　　　　 640x480 65536色

Display　　　 Cirrus Logic 7548 1.21t (Cirrus)

Memory　　　　 16,056Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date　　　　　　 1997/ 9/22　 19:22

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

C = GENERIC IDE　 DISK TYPE01

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 1097　2008　3183　 914　 242　 735　　15　 0　1039　 401　 1335 C:10MB


CyrixMXPR200 (200MHz)
From: "河野寿一" <kawano@hokkai.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   PA-2007

Processor  CyrixMXPR200 (200MHz)  [family 0 model 0 step 0]

解像度     800x600 65536色

Display    GA-PGDXx/PCI

Memory     48,140Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/20  13:19

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11262 12180 19507 16903 11521 10078   180  75  5469  3048  22471 D:10MB


Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作)
From: "kawano" <kawano@hokkai.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400 ★ ★ ★

使用機種   ASUST2P4 Rev3.10

Processor  Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作) [family 52 model 0 step 0]

解像度     1024x768 65536色

Display    GA-PGDXx/PCI

Memory     48,140Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/16 22:55

SCSI = Tekram DC-390 PCI SCSI Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC[?]=スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = GENERIC IDE DISK TYPE47

F = NEC CD-ROM DRIVE 4 M Rev 1.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

11070 11101 18166 15582 11678  8162    93  75  4917  4936  25000 D:10MB


Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作)
From: "中村  孔明" <koumei@ingnet.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix6X86MXPR200(187MHz動作)  [family 0 model 0 step 0]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     130,016Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/20  20:48

SCSI = Tekram DC-390F/U PCI SCSI Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

DE = GENERIC IDE  DISK TYPE47

Q = MITSUMI CD-ROM FX120T !B Rev b03

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10942 11121 17446 12728  2683 11222    72   0  5980  5980  31250 C:10MB

ｃｙｒｉｘ６Ｘ８６ＭＸ（PR200　75*2を75*2.5　187.5で動かしてます


Cyrix6x86MX-PR166(180MHz)
From: Kitora Masanao <masanao@osk.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  No Data  [family 0 model 0 step 0] Cyrix6x86MX-PR166(60 x 2.5 DRIVE)を(60 x 3)

解像度     1280x1024 1677万色

Display    S3 ViRGE/VX 988 PCI

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/10/ 1   4:12

SCSI = PCI NCR C810 SCSI Host Adapter

HDC = プライマリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (デュアル FIFO)

HDC = Intel PIIIX Bus Mastering PCI IDE Controller

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE47

D = GENERIC IDE  DISK TYPE80

E = MAXTOR 7345-SCSI        Rev 2065

F = CONNER CP30200  SUN0207 Rev 4234

I = TOSHIBA CD-ROM XM-5302TA Rev 1095

J = RICOH RO1060C          Rev 1.31

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 7288  9217 14333 10921  5564  4651    24  59  3052  2792  15037 C:10MB

 7729  9217 14333 10921  5564  4651    24  59  5507  3844  15502 D:10MB

 6890  9217 14333 10921  5564  4651    24  59  1719   875  14705 E:10MB

 6872  9217 14333 10921  5564  4651    24  59  1207   781  15151 F:10MB


Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)
From: 哲八 <wolf@y7.net>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  No Data  [family 0 model 0 step 0]   Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)

解像度     1152x864 65536色

Display    Matrox MGA Millennium PowerDesk

Memory     129,996Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 1111)

Date       1997/ 9/19  13:42

SCSI = Symbios Logic 875XS|D PCI SCSI Adapter

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

CDE = IBM DORS-32160       Rev WA6A

F = Virtual  CD-ROM Drive

G = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

H = MATSHITA PD-1 LF-1001     Rev A105

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13883  9875 14251 32561  2712 26370   483  42  5112  5014  28571 C:10MB

解像度     1024x768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13883  9872 14156 33879  3050 27402   657  42  5324  5291  25316 C:10MB

解像度     640x480 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

14643  9882 14291 37559  2999 30206  1607  42  5296  5258  24690 C:10MB

解像度     640x480 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17595  9873 14189 51812  3093 37169  2736  42  5333  5166  28985 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17424  9875 14168 51963  3078 35061  1318  42  5321  5264  30768 C:10MB

解像度     1024x768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12731  9877 14335 28466  3078 18929   314  42  5093  5083  29411 C:10MB

解像度     640x480 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13397  9873 14079 34792  2652 22249   873  42  4917  4825  26315 C:10MB


6x86 PR166+ (75×2＝150MhzにO.C）
From: いしかわ <a3943007@meijo-u.ac.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   SOYO SY-5EA5

Processor  6x86 PR166+ (75×2＝150MhzにO.C）

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox Millennium II PowerDesk

Memory     64,616Kbyte

OS         Windows 95 4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/17   9:13

HDC = スタンダード IDE/ESDI ハード ディスク コントローラ

HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO)

HDC = スタンダード PCI IDE コントローラ

A = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

C = GENERIC IDE  DISK TYPE80(Seagate ST32140A)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12819  7871 14470 33389  1907 34315   731  74  3972  3797  14924 C:10MB


Cyrix 6x86 100Mz
From: 岡本宏介 <kmw@mxr.meshnet.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種     PC-9821Xa7（CPU　IO-DATA  PK-686P125）

Processor  Cyrix 6x86 100Mz

解像度     1024×768 256色

Display    PC-9821 Xa7/9/10 (Trident)

Memory     40,284,160byte

OS         Windows 95  4.0 (Build: 950)

Date       1997/ 9/26

HDC = スタンダード IDE ハード　デイスク　コントローラ

A = GENERIC IDE  DISK TYPE00

B = GENERIC NEC  FLOPPY DISK

Q = SONY CD-ROM CDU76E-NE Rev 1.0f

 ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

3179  5109  9053  2937  774   2240    31   0  1805  1701   4961 A:10MB


WinNT4.0

Pentium２ 337

Pentium２ 333

Pentium２ 300

Pentium２ 300

Pentium２ 300

PentiumPro 253

PentiumPro 248

PentiumPro 240

PentiumPro 233

PentiumPro 200(ツイン)

Pentium 180

Pentium133

Pentium 120

PODP83

AMD K6 233

AMD K6 200

AMD K6 166

Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)


Pentium２ 337
From: M.Sekine　<r32@yyy.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 337 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     81,332Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/25  20:43

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

24757 30734 24682 29308  8650 16674   115  74  5139  7517 100000 C:10MB


Pentium２ 333
From: 北斗星　　　　  NBA00242

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Pentium２ 333 [family 6 model 3 step 3]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     97,716Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/28   8:47

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

37723 34214 24228 39867  9753 15921    99   0  7745  7687 200000 D:10MB

HDD        IBM DCAS32160W

HA         DC390F

CLOCK      95.3*3.5MHz


Pentium２ 300
From:はかせ <hakase@alles.or.jp>

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　 懲りないPC-AT互換機

Processor　 Pentium２ 300 [family 6 model 3 step 3]

解像度　　　　 1024x768 1677万色

Display　　　 Matrox Graphics Millennium II

Memory　　　　 196,020Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date　　　　　　 1997/ 9/15　　 8:47

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

19774 13334 21807 21226　7985　 594　　36　85　6597　6387 100000 C:10MB


Pentium２ 300
From: 原田明憲 <akinori@ca2.so-net.or.jp>

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作機 ASUS P2L97

Processor  Pentium２ 300 [family 6 model 3 step 3] 266MHz版を300MHzで使用

解像度     1280x1024 1677万色

Display    Matrox Graphics Mystique

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/22  15:36

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

20081 30978 21929  5014  4342   814    99  74  9376  8178 100000 C:10MB


Pentium２ 300
From: "夢日" <yuika@osk2.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.410  ★ ★ ★

使用機種   浪漫人ぽえ

Processor  Pentium２ 300 [GenuineIntel family 6 model 3 step 3]

解像度     1024x768 1677万色

Display    ASUS AGP-V3000 V1.01

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/10/ 6  16: 9

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15480 27320 21937  9882  4446   536    85  85  4690  5908  64515 C:10MB

解像度     1024x768 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

20335 27319 21936 16555  4975   791   313  85  4823  6308 100000 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

23146 27314 21937 20506  5074 26256   722  85  4845  6427  95237 C:10MB


PentiumPro 253
From: "ISA" <isaac@jin.zen.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  PentiumPro 253 [family 6 model 1 step 9]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Matrox Graphics Mystique

Memory     81,332Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/27  23:52

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4615 23131 18403     0     0     0     0   0     0     0      0 C:10MB


PentiumPro 248
From: "ISA" <isaac@jin.zen.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   ASUS P/I-XP6NP5

Processor  PentiumPro 200 (OC 248Mhz) [family 6 model 1 step 9]

解像度     1280x1024 65536色

Display    Matrox Graphics Mystique

Memory     81,332Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381) + SP3 + IEPP2

Date       1997/ 9/14  16: 4

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

18825 22718 18079 12687  6212   928    29  84  4407  4370 100000 C:10MB


PentiumPro 240
From:加藤 岳 <gkato@tky.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作AT（Asus P/I-P65UP5）

Processor  PentiumPro 240 [family 6 model 1 step 9] 200Mhz 256K版 240Mhz動作（60*4） *2

解像度     1024x768 1677万色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     146,864Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/24  19:43

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17148 21964 17473 25960  6439 11726    64  74  4201  1991  64515 D:10MB

15222 21964 17473 25960  6439 11726    64  74  4398  6423  42552 C:10MB


PentiumPro 233
From:加藤 岳 <gkato@tky.3web.ne.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   自作AT (Asus P/I-P65UP5 Bios ver2.05)

Processor  PentiumPro 233 [family 6 model 1 step 9] *2 (66*3.5 = 233Mhz 256K 2nd cash)

解像度     1024x768 32Bit色

Display    Matrox Graphics MillenniumII 4MB (Bios ver1.1 Driver Ver3.20)

Memory     146,864Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381 Service Pack3)

Date       1997/ 9/24  14:11

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

15163 21323 16966 25961  6210 11852    63  74  4713  6826  42552 C:10MB

17000 21217 16938 25961  6212 11879    63  74  4227  1992  64515 D:10MB


PentiumPro 200(ツイン)
From: やすお <qwer1234@iacnet.or.jp>

 ★ ★  HDBENCH Ver 2.40  ★ ★ ★     1997/09/22

使用機種   自作PC-ATX   TYAN S1668

Processor  PentiumPro 200(ツイン)

解像度     1024×768 1677万色

Display    Matrox MGA Millennium Ⅱ

Memory     196MB

OS         WinsowsNTserver4.0(SP3)

  ①SCSI = Adaptec AHA-3940U（U-SCSI専用）

    HDD = SEAGATE ST32155N 2.0G 5400sec  C:\(H:\500MBパテーション)

    HDD = SEAGATE ST34501N  4.2G 10000sec D:\(E:\2.0Gパテーション)

    HDD = QUANTUM FIREBALL TM3200S 3.2G 4500sec G:\

    HDD = SEAGATE ST52160N 2.0G 7200sec F:\

  ②SCSI = Adaptec AHA-2940AU (SCSI-2専用）

    PD = Panasonic LF1005JD

  ALL    浮     整     矩     円    Text  Scroll  DD   Read   Write   Cache  Drive

16188  18269  14551  19906   1913   579   84     11   14241   13653   62500  D:\

                                                        5119   4518   42552  C:\

                                                        3033   2080   64515  G:\

                                                        7447   2067   64515  F:\


Pentium 180
From: Suguru Takeda <suguru@msg.biglobe.ne.jp>

　★ ★ ★　 HDBENCH Ver 2.400　 ★ ★ ★

使用機種　　 PC-9821Cx2改

Processor　 Pentium 180 [family 5 model 2 step C]

解像度　　　　 800x600 65536色

Display　　　 cirrus Device

Memory　　　　 96,700Kbyte

OS　　　　　　　　 Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date　　　　　　 1997/ 9/22　 19:16

　 ALL　 浮　　 整　　 矩　　　 円　 Text Scroll DD　 Read  Write　Cache Drive

　5837　 9968 10499　 2456　　 807　 1040　　 13　0　 2715　 2820　22221 A:10MB

＊HDDをIBMのDAQA-33240に交換しています。

＊CPUはP54c-150を180MHZ駆動しています。


Pentium133
From: "DACCHO" <alain@ba2.so-net.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

PASOCON:MICRON MILLENNIA P-100(100から133MHzへUP)

HDD    :WESTERN DEGITAL Gaviar AC31600(IDE)

VIDEO  :Diamond STELTH64 PCI 2MB

        (CHIP SET S3-964)

解像度 :256色

O/S    :NT 4.0

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 8239  7358  7747 12448  2618  6412    106  0  4823  4072  28570 C:10MB

VIDEO  :Diamond FireGL 1000(3D BOAD)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

                  11359  2875  5657     54  0


Pentium 120
From:カローラ［車田 浩"KURUMADA Hiroshi"<hkurumad@quartz.ocn.ne.jp>］

★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   Prova Liberta 改(for NT Server)

Processor  Pentium 120 [family 5 model 2 step 5](P90,60*2,121.717MHz)

解像度     1280x1024 256色 (H78.1KHz,V72Hz)

Display    S3 Incorporated Vision864/964/866/868/968(9FX Motion771)

Memory     64,948Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/27   1:37

SCSI Adaptec AHA-2940U(Ver1.23),HDD IBM DORS-32160(CDE:NTFS,F:FAT)

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

7113  6749  7106 11691  2411  6756    71  36  2169  2069  25000 C:10MB

8039                                          4799  4603  28168 D:10MB

8061                                          4484  4711  28571 E:10MB

7845                                          3624  3625  28571 F:10MB


PODP83
From: "藤村 一心" <mylene@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種   NEC PC-9821As2/U2

Processor  PODP83 [83.330MHz] [family 15 model 3 step 2]

解像度     1024x768 256色

Display    CANOPUS Power Window 928GLB/928IILB/964LB(メモリアドレス:F0)

Memory     80,316Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/22  14:36

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

 4185  3947  4680  6251  1224  4498   130   0  2409  1197  13333 B:10MB


AMD K6 233
From:二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 233 [family 5 model 6 step 1]  233.811

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident Video Accelerator

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/16  18:24

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

13586 15275 19070  4966  3417  2576     1   0  5272  5036  66666 D:10MB


AMD K6 200
From:二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 200 [family 5 model 6 step 1]  200.476MHz

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident Video Accelerator

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/16  17:39

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

10993 13095 16342  4914  3280  2552     1   0  4915  5061  48780 D:10MB


AMD K6 166
From:二木  伊織 <iori@t3.rim.or.jp>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  AMD K6 166 [family 5 model 6 step 1]  167.063

解像度     1024x768 1677万色

Display    Trident Video Accelerator

Memory     32,180Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/16  17:45

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

12483 10911 13617  4806  3055  2505     1   0  5409  5380  66666 D:10MB


Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)
From: 哲八 <wolf@y7.net>

 ★ ★ ★  HDBENCH Ver 2.400  ★ ★ ★

使用機種

Processor  Cyrix 6x86  [family 5 model 0 step 0] Cyrix 6x86MX PR200(166MHz)

解像度     1024x768 65536色

Display    Matrox Graphics Millennium

Memory     130,484Kbyte

OS         Windows NT 4.0 (Build: 1381)

Date       1997/ 9/19  13:18

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17319 11894 15101 32949  5842 12993    99  16  5245  5086  66666 C:10MB

解像度     1600x1200 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17140 11895 15100 31908  5913 12358    98  16  5215  5112  66666 C:10MB

解像度     1024x768 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

16397 11901 15100 26571  5815 11070    99  16  5243  5112  66666 C:10MB

解像度     640x480 1677万色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17070 11893 15100 32102  5798 11655   111  16  5243  5063  66666 C:10MB

解像度     640x480 65536色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17477 11895 15100 33906  5890 13262   225  16  5243  5112  66666 C:10MB

解像度     640x480 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17616 11893 15100 33974  5873 14263   453  16  5215  5112  66666 C:10MB

解像度     1024x768 256色

  ALL   浮    整    矩    円   Text Scroll DD  Read Write  Cache Drive

17514 11895 15100 33540  5879 14052   171  16  5215  5112  66666 C:10MB