[DHCP マネージャの終了]

DHCP マネージャを終了します。


[アクティブ化] と [非アクティブ化]

[アクティブ化] は、選択したスコープに対するリースの配布を開始します。[非アクティブ化] は、選択したスコープに対するリースの取り消しを開始します。DHCP クライアントがスコープを利用できるようにするには、そのスコープをアクティブ化しなければなりません。ただし、スコープのオプションの設定を完了するまでは、スコープをアクティブ化しないでください。

スコープを削除するには、そのスコープを非アクティブ化しなければなりません。スコープを非アクティブ化すると、そのスコープを使っている DHCP クライアントが、サブネット上のほかのスコープの IP アドレスを取得するためにリースを探すことが可能になります。この操作を行わないと、DHCP クライアントはリースを失います。

非アクティブ化されたスコープの DHCP クライアントが新たなリースへの書き換えを要求すると、DHCP サーバーは、DHCP クライアントに否定応答 (NACK： negative acknowledgment) を送ります。DHCP クライアントは、否定応答を受け取ると初期化状態に戻り、サブネット上のほかのアクティブなスコープから新しい IP アドレスのリースを取得しようとします。

重要

スコープを非アクティブ化するときは、その代わりとなるスコープがサブネット上でアクティブになっていなければなりません。代わりとなるスコープは、同じサブネット上にあれば、非アクティブ化するスコープと異なる DHCP サーバー上にあってもかまいません。

スコープを一時停止するためには、[非アクティブ化] を使わないでください。[非アクティブ化] は、スコープを削除するためだけに使います。

スコープを非アクティブ化した後は、スコープのリース時間の半分にあたる時間が経過する前に、起動しているすべてのクライアントが DHCP サーバー上のほかのアクティブなスコープのリースを探し始めるようにしてください。


スコープ

DHCP クライアント サービスを実行するコンピュータの管理グループです。管理者は、ネットワーク上のサブネットごとにスコープを作成し、そのサブネットのパラメータを定義します。スコープには、次のプロパティがあります。

与えられた IP アドレスのサブネットを決定するための一意のサブネット マスク。

スコープの作成時に割り当てられるスコープ名。

動的に割り当てられた IP アドレスを受け取る DHCP クライアントに割り当てられるリース期間の値。


[削除]

選択したスコープを削除します。


DHCP サーバーについて

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol： 動的ホスト構成プロトコル) サーバーは、Windows NT Server、Microsoft TCP/IP、および DHCP サーバー ソフトウェアを実行するコンピュータです。DHCP は、RFC (Request for Comments) 1533、1534、1541、および 1542 に定義されています。ネットワークに DHCP サーバーを構成すると、次のような利点が得られます。

ネットワーク管理者は、インターネットワーク全体に対し、グローバルな TCP/IP パラメータとサブネット固有の TCP/IP パラメータを集中的に指定したり、予約アドレスを使うクライアントのパラメータを定義したりできます。

クライアント コンピュータは、TCP/IP を手動で構成する必要がありません。クライアント コンピュータがサブネット間を移動した場合は、コンピュータの起動時に自動的に TCP/IP の再構成が行われます。

重要

複数のルーターにまたがるサブネットをサポートするために DHCP サーバーを使う場合は、ルーターのファームウェアのアップグレードが必要になることがあります。ルーターは RFC 1533、1534、1541、および 1542 をサポートしているものでなければなりません。DHCP リレー エージェントのサポートについては、ルーターの製造元に問い合わせてください。詳細については、RFC1542.TXT を参照してください。RFC1542.TXT は、ftp.internic.net:/rfc から匿名 FTP により入手できます。

関連項目

DHCP クライアントとサーバーの概要


DHCP クライアントとサーバーの概要

DHCP は、クライアント サーバー モデルを採用しています。DHCP サーバーを 1 台または複数台設定しておくと、その DHCP サーバーによって、クライアントに提供される TCP/IP 構成情報が保守されます。DHCP サーバーのデータベースには、次の情報が含まれます。

インターネットワーク上のすべてのクライアントを対象とする有効な構成パラメータ。

クライアントに割り当てるためにプール内で保守される有効な IP アドレス、および手動割り当て用の予約アドレス。

サーバーによって提供されるリースの期間。リースは、割り当てられた IP アドレスを使用できる期間を定義します。

Windows NT TCP/IP で [DHCP サーバーから IP アドレスを取得する] が選択されている場合、Windows NT を実行するコンピュータは DHCP クライアントになります。DHCP クライアント コンピュータは、起動後に DHCP サーバーと通信し、必要な TCP/IP の構成情報を受け取ります。この構成情報には、少なくとも IP アドレスとサブネット マスクのほかに、構成に関連付けられたリースが含まれています。

ネットワークに DHCP サーバーを構成すると、次のような利点が得られます。

ネットワーク管理者は、インターネットワーク全体に対し、グローバルな TCP/IP パラメータとサブネット固有の TCP/IP パラメータを集中的に指定できます。

クライアント コンピュータは、TCP/IP を手動で構成する必要がありません。

クライアント コンピュータがサブネット間を移動した場合、古い IP アドレスは解放されて再使用できるようになり、移動されたクライアント コンピュータは起動時に自動的に TCP/IP のために再構成されます。

ほとんどのルーターが DHCP 構成要求を転送できるため、インターネットワークのサブネットごとに DHCP サーバーを配置する必要がありません。


リース

動的に割り当てられた IP アドレスを使用できる期間です。DHCP クライアントは、リース (貸し出し) の有効期限が切れる前に DHCP サーバーでリースを書き換えなければなりません。


DHCP マネージャを使う

DHCP サーバー サービスをインストールすると、[DHCP マネージャ] が [管理ツール (共通)] に追加されます。DHCP サーバーのインストール後は、DHCP マネージャを使って次の基本作業を行わなければなりません。

DHCP スコープおよびスーパースコープの作成。DHCP サービスの提供を開始するために必要なすべての作業を行います。

スコープのプロパティの定義。スコープ内の DHCP クライアントにサーバーによって配布される IP アドレスの範囲などを定義します。

DHCP サーバーのプロパティの表示。DHCP サーバーの活動ログの収集、競合の検出、BOOTP テーブルの構成などのオプションがあります。

DHCP オプション タイプの構成。リース期間などの DHCP オプションの既定値を定義したり、カスタム オプションを追加したりします。

重要

DHCP マネージャで作業するときは、すべてのコンピュータ名に DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム) 名だけを使います。コンピュータ名は、accounting.trey.com のように完全に記述しても、ローカル ドメインに対する相対位置で指定してもかまいません。

この例で挙げたコンピュータ名の場合は、DNS ドメイン trey.com 内のコンピュータからは、単に accounting で参照できます。DNS ホスト名は、必ずしも Windows NT ネットワークで使われる NetBIOS コンピュータ名と同じである必要はありません。

関連項目

スコープを作成する

スコープのプロパティを変更する

DHCP オプション タイプ


DHCP オプション

DHCP サーバーがクライアントに割り当てる構成パラメータです。

ほとんどのオプションは、RFC 1542 に定義されているパラメータに基づいて、あらかじめ定義されています。

管理者は、[DHCP オプション] メニューのコマンドを選んでオプションを割り当てます。


BOOTP テーブル

BOOTP テーブルには、BOOTP クライアントが要求するブート ファイル タイプの名前とそのファイル名、および BOOTP クライアントがこれらのファイルを取得できるサーバー名が一覧されています。


DHCP マネージャを起動する

DHCP マネージャを起動するには

1	[スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] をポイントします。次に、[管理ツール (共通)] をポイントし、[DHCP マネージャ] をクリックします。

前回接続したサーバーとスコープに自動的に接続されます。[DHCP マネージャ] ウィンドウには、現在のサーバーのスコープの一覧が表示されます。別のサーバーにも接続できます。

DHCP サーバーに接続するには

1	[サーバー] メニューの [追加] をクリックします。

2	DHCP サーバーの名前または IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。

選択した DHCP サーバーへの接続を解除するには

[サーバー] メニューの [削除] をクリックします。


DHCP サーバー サービスを開始または停止する

DHCP サーバー サービスを開始または停止するには

1	コントロール パネルの [サービス] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] 一覧の [Microsoft DHCP Server] をクリックし、次に、[開始]、[停止]、[一時停止]、または [続行] をクリックします。

注

DHCP サーバー サービスの開始と停止を行うには、コマンド プロンプトで、net start dhcpserver、net stop dhcpserver、net pause dhcpserver、または net continue dhcpserver コマンドを入力する方法もあります。

既定の設定では、Microsoft DHCP Server サービスは、コンピュータの起動時に自動的に開始されます。


DHCP サーバーのプロパティの表示
DHCP サーバーのプロパティを表示する

DHCP サーバーのプロパティを表示するには

[サーバー] メニューの [プロパティ] をクリックします。

注

[プロパティ] は、サーバー アドレスを選択しているときにだけ使用可能です。

[プロパティ] ダイアログ ボックスには、DHCP サーバーの活動のログの記録、競合が発生する可能性のあるアドレスの検出、BOOTP テーブル内の構成情報などが含まれます。既定の設定では、これらのオプションは有効になっていません。

関連項目

[サーバー プロパティ] - [全般]

[BOOTP テーブル]


[サーバー プロパティ] - [全般]

このダイアログ ボックスは、DHCP サーバーの活動のログを収集し、アドレスの競合の可能性を検出するために使います。

項目

[DHCP ログ]

[競合の検出]


[DHCP ログ]

DHCP サーバーの活動のログをテキスト ファイル (.log) に収集するには、このチェック ボックスをオンにします。このファイルは、DHCP サーバーの障害に対処する際に役立つ可能性があります。


[競合の検出]

このオプションは、IP アドレスに対して DHCP リースを提供する前に DHCP サーバーがアドレスをテストする回数を指定します。


[BOOTP テーブル]

[BOOTP テーブル] を使って、レコードを追加、削除、または編集することができます。

BOOTP は DHCP の前身ですが、BOOTP はアドレス リースと寿命の概念をサポートしないという重要な相違があります。BOOTP クライアントは、BOOTP 交換により与えられた IP アドレスは無期限の寿命を持つとみなします。

BOOTP のアドレス管理は、固定的な予約を必要とするホストに対する DHCP のアドレス管理と似ています。

BOOTP クライアントは、DHCP の予約クライアントと同様にして構成されます。クライアントの予約についての詳細は、クライアント予約を管理するを参照してください。

ホストが 特定のファイル名あるいはファイル サーバーを BOOTP 要求で返される必要がある場合は、管理者は、[DHCP オプション] メニューの構成パラメータを使って、DHCP オプション 066 および 067 ([ブート サーバー ホスト名] と [ブートファイル名]) を設定できます。

フィールド

[追加]

[削除]

[編集]

関連項目

クライアント予約を管理する

[DHCP オプション]


[追加]

BOOTP テーブルにエントリを追加するには、このボタンをクリックします。ブート イメージ、ファイル名、およびファイル サーバーを IP アドレスで指定する必要があります。

ブート イメージは、BOOTP クライアントが要求するファイルの種類で、そのコンピュータの種類を識別します。ファイル名は、DHCP サーバーから BOOTP クライアントに返される、指定したファイル サーバー上のファイルの名前です。クライアントは、要求した種類のブート イメージをこのファイル サーバーで受け取ることができます。


[削除]

BOOTP テーブルからエントリを削除するには、このボタンをクリックします。


[編集]

BOOTP テーブルのエントリを編集するには、このボタンをクリックします。


[BOOTP エントリの追加]

このダイアログ ボックスは、BOOTP クライアントが必要とする次の情報を BOOTP テーブルに追加するために使います。

ブート イメージ。BOOTP クライアントが要求するファイルの種類で、そのコンピュータの種類を識別します。

DHCP サーバーから BOOTP クライアントに返されるファイル名。

ブート イメージが収められているサーバー。


DHCP スコープについて

DHCP スコープとは、サブネットの中で DHCP クライアント サービスを実行するコンピュータの集まりのことです。スコープは、各サブネットのパラメータを定義するために使います。

各スコープには、次のプロパティがあります。

与えられた IP アドレスのサブネットを決定するための一意のサブネット マスク。

スコープの作成時に管理者が割り当てるスコープ名。

動的アドレスと共に DHCP クライアントに割り当てられるリース期間の値。

関連項目

スコープを作成する

スコープのプロパティを変更する

スコープを削除する

スーパースコープを作成および削除する


スコープを作成する

スコープおよびスーパースコープを作成、管理、または削除するには、DHCP マネージャを使わなければなりません。

新しい DHCP スコープを作成するには

1	[DHCP マネージャ] ウィンドウの [DHCP サーバー] 一覧で、スコープを作成するサーバーを選択します。

2	[スコープ] メニューの [作成] をクリックします。

3	作成するスコープで利用可能な IP アドレスの範囲を定義するには、[開始アドレス] ボックスと [終了アドレス] ボックスに、範囲の先頭の IP アドレスと末尾の IP アドレスを入力します。

プライマリ サーバー上でこのスコープをアクティブにするには、この情報を入力しなければなりません。

4	[サブネット マスク] ボックスに、[開始アドレス] と [終了アドレス] の値に基づいたサブネット マスクが表示されます。異なる値が必要であることがわかっている場合以外は、表示された値を使います。

5	IP アドレス プールの範囲内で除外するアドレスを定義するには、[除外範囲] を使います。

除外範囲の先頭の IP アドレスを [開始アドレス] ボックスに入力し、除外範囲の末尾の IP アドレスを [終了アドレス] ボックスに入力します。次に、[追加] をクリックします。ほかにも除外範囲があれば、同じ方法で定義します。

単一の IP アドレスを除外するには、除外する IP アドレスを [開始アドレス] ボックスに入力し、[終了アドレス] ボックスは空のままにします。

除外範囲から単一の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を取り除くには、[除外するアドレス] ボックスで目的のアドレスまたは範囲をクリックし、次に [削除] をクリックします。
除外範囲には、ほかの DHCP サーバー、非 DHCP クライアント、ディスクレス ワークステーション、または RAS クライアントと PPP クライアントに手動で割り当てた IP アドレスを、すべて含めておく必要があります。

6	スコープ内の IP アドレスのリース期間を指定するには、[期間] をクリックし、次に、[日]、[時間]、および [分] の各ボックスで、アドレス リースの長さを定義する値を入力します。

スコープ内の IP アドレス リースの期限が切れないようにするには、[無期限] をクリックします。無期限、すなわち永続的なリースを使うときは、十分な注意が必要です。

7	[名前] ボックスに、128 文字までのスコープ名を入力します。

そのサブネットを表すための任意の名前を指定できます。名前には、英字、数字、およびハイフンを使用できます。

8	必要に応じて、スコープに関する説明を [コメント] ボックスに入力します。

注

スコープの作成を終了すると、作成したスコープがアクティブでないことを注意するメッセージが表示されます。[はい] をクリックすると、作成したスコープは直ちにアクティブ化されます。ただし、このスコープに対する DHCP オプションの定義を完了するまでは、新しく作成したスコープをアクティブにしないでください。

IP アドレス範囲には、[開始アドレス] ボックスおよび [終了アドレス] ボックスに入力したアドレスも含まれます。この範囲には、既存の静的に構成されたコンピュータのアドレスを含めないようにしてください。スコープの範囲がこれらの静的アドレスを含まないようにするか、またはこれらの静的アドレスをスコープの範囲から直ちに除外しなければなりません。また、DHCP サーバー自体は静的に構成されているので、DHCP サーバーの IP アドレスがスコープの範囲外にあるか、またはスコープの範囲から除外されていることを確認してください。

DHCP スコープをアクティブにするには

[スコープ] メニューの [アクティブ化] をクリックします。

選択したスコープが現在アクティブになっている場合は、メニューのコマンド名は [非アクティブ化] に変わります。

関連項目

スーパースコープを作成および削除する


スーパースコープ

スーパースコープは、DHCP サーバーに別の階層レベルを追加します。スーパースコープは、サーバーのウィンドウ区画の下に重ねられます。スーパースコープを使うことにより、DHCP サーバーは、イーサネット セグメントなどの単一の物理サブネット上で、複数の論理 IP サブネットを管理できるようになります。スーパースコープは、当初の計画よりも多数のホストをネットワークに追加しなければならない場合や、ネットワーク番号を付け直す場合に便利です。

単一のスーパースコープ内に複数の異なるスコープをグループ化することができます。その場合、それらのスコープは、子スコープと呼ばれます。


スコープのプロパティを変更する

サブネット ID とアドレス プールをスコープのプロパティといいます。

既存のスコープのプロパティは変更できます。

アクティブなリースを含むアドレス範囲は除外できません。まず、アクティブなリースを削除し、次に除外を再度実行します。

スコープのアドレス範囲を拡大することはできますが、縮小することはできません。ただし、アドレス範囲から特定のアドレスを除外することは可能です。

DHCP スコープのプロパティを定義するには

1	[DHCP マネージャ] ウィンドウの [DHCP サーバー] 一覧で、プロパティを変更するスコープを選択します。

2	[スコープ] メニューの [プロパティ] をクリックします。

3	スコープの値の変更の詳細については、「スコープを作成する」を参照してください。

関連項目

クライアント リースを管理する


スコープを削除する

サブネットの使用をやめるときなど、既存のスコープが不要になったときは、DHCP マネージャを使ってスコープを削除できます。スコープ内の IP アドレスがリースまたは使用されている場合は、すべてのクライアント リースの有効期限が切れるか、すべてのクライアント リースの延長要求が拒否されるまで、スコープを非アクティブ化しておく必要があります。

スコープが非アクティブ化されると、そのスコープはリース要求または書き換え要求に対する確認応答を行わなくなります。したがって、既存のクライアントは書き換え時にリースを失い、利用可能なほかの DHCP サーバーで再構成することになります。すべてのクライアントが新しいスコープにスムーズに移行できるようにするには、少なくともリース期間の半分、またはすべてのクライアントがほかのスコープに手動で移動されるまでの間、削除するスコープを非アクティブ化しておきます。クライアントをほかのスコープに手動で移動するには、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで ipconfig /renew と入力し、次に、必要に応じてコンピュータを再起動します。

スコープを削除するには

1	[DHCP マネージャ] ウィンドウの [DHCP サーバー] 一覧で、削除するスコープを選択します。

スコープが使われていないことが確認できるまで、スコープを非アクティブ化しておきます。

2	[スコープ] メニューの [非アクティブ化] をクリックします。

スコープが非アクティブになると、コマンド名は [アクティブ化] に変わります。

3	[スコープ] メニューの [削除] をクリックします。


スーパースコープを作成および削除する

スーパースコープを使うことにより、DHCP サーバーは、イーサネット セグメントなどの単一の物理サブネット上で、複数の論理 IP サブネットを管理することができるようになります。単一のスーパースコープに複数の異なるスコープを追加できるため、当初の計画よりも多数のホストをネットワークに追加しなければならない場合や、ネットワーク番号を付け直す場合に便利です。スーパースコープ内に含まれるスコープは、子スコープと呼ばれます。

スーパースコープを作成するには

1	 [スコープ] メニューの [スーパースコープ] をクリックします。

2	 [スーパースコープの作成] をクリックします。

3	スーパースコープの名前を入力し、[OK] をクリックします。

スーパースコープを削除するには

1	[スーパースコープ名] 一覧で、削除するスーパースコープの名前を選択します。

2	[スーパースコープの削除] をクリックします。

注

スーパースコープを削除しても、子スコープは削除されません。

関連項目

スーパースコープにスコープを追加および削除する


スーパースコープにスコープを追加および削除する

スーパースコープにスコープを追加するには

1	[スコープ] メニューの [スーパースコープ] をクリックします。

2	[スーパースコープ名] 一覧で、スコープを追加するスーパースコープの名前を選択します。

3	[利用可能なスコープ] 一覧でスコープを選択し、[追加] をクリックします。

スーパースコープからスコープを削除するには

[子スコープ] 一覧でスコープを選択し、[削除] をクリックします。


[スーパースコープの作成]

スーパースコープの名前を入力します。


DHCP オプション タイプについて

DHCP サーバーがクライアントに割り当てる構成パラメータは、DHCP マネージャを使って DHCP オプションとして定義します。ただし、一般に指定する必要があるほとんどのオプションは、インターネット ネットワーク作業グループによって RFC 1541 で定義された標準のパラメータを基に、あらかじめ定義されています。

DHCP スコープを構成するときは、オプション タイプを割り当てることによって、すべての構成パラメータを制御できます。オプション タイプは、定義、編集、または削除できます。

関連項目

DHCP 構成オプションを割り当てる

定義済み DHCP クライアント構成オプション

新しいオプション タイプを追加する


DHCP 構成オプションを割り当てる

IP アドレス情報に加えて、DHCP クライアントに渡すそのほかの DHCP オプションも、スコープごとに構成しなければなりません。

オプションは、すべてのスコープに対してグローバルに定義することも、選択したスコープまたは個別の DHCP クライアントに対して定義することもできます。

アクティブなグローバル オプション タイプは、スコープまたは DHCP クライアントに対する設定で上書きされない限り、常に適用されます。

スコープに対してアクティブなオプション タイプは、個別の DHCP クライアントに対する設定で上書きされない限り、そのスコープ内のすべてのコンピュータに適用されます。

Microsoft DHCP ネットワーク パケットでは、DHCP オプションのために 312 バイトが割り当てられています。これは、大部分のオプション構成にとって十分な大きさです。DHCP サーバーや DHCP クライアントによっては、DHCP パケットの使われていない領域にさらにオプションを割り当てることができます。オプション オーバーレイと呼ばれるこの機能は、Microsoft DHCP サーバーではサポートされていません。312 バイトより大きい領域を使うと、オプション設定の一部が失われます。このような場合は、使用しないオプションや重要ではないオプションを削除してください。

サード パーティ製の DHCP サーバーを使っている場合は、Microsoft DHCP クライアントがオプション オーバーレイをサポートしていないことに注意してください。オプション セットが 312 バイトを超える場合は、Microsoft DHCP クライアントが使う設定が、オプションの一覧の最初に含まれていることを確認してください。Microsoft DHCP クライアントは、最初の 312 バイトを超える設定は読み取りません。

DHCP 構成オプションを割り当てるには

1	[DHCP マネージャ] ウィンドウの [DHCP サーバー] 一覧で、構成するスコープを選択します。

2	現在選択しているサーバー上のすべてのスコープに対してオプション設定を定義する場合は、[DHCP オプション] メニューの [グローバル] をクリックします。[DHCP マネージャ] ウィンドウで現在選択しているスコープに対してオプション設定を定義する場合は、[DHCP オプション] メニューの [スコープ] をクリックします。

3	[使用しないオプション] 一覧で、適用する DHCP オプションの名前を選択します。次に、[追加] をクリックし、選択したオプション名を [使用するオプション] 一覧に移動します。

一覧には、定義済みオプションと独自に作成したカスタム オプションの両方が表示されます。たとえば、コンピュータに DNS サーバーを指定する場合は、[使用しないオプション] 一覧の [006 DNS サーバー] をクリックし、次に [追加] をクリックします。

このクラスに対して割り当てられている DHCP オプションを削除する場合は、[使用するオプション] ボックスで、削除するオプションの名前をクリックし、次に [削除] をクリックします。

4	アクティブなオプションの値を定義するには、[使用するオプション] ボックスで、値を定義するオプションの名前をクリックし、[値] をクリックします。編集する内容および方法は、オプションのデータ型に応じて次のように異なります。

IP アドレスの場合は、選択したオプションに割り当てるアドレスを入力します。

数値の場合は、適切な 10 進値または 16 進値を入力します。

文字列の場合は、文字または数字からなる適切な ASCII 文字列を入力します。

たとえば、DHCP クライアントが使う DNS ネーム サーバーを指定するには、[使用するオプション] 一覧の [006 DNS サーバー] をクリックし、次に、[配列の編集] をクリックして DNS サーバーの IP アドレスの一覧を入力します。一覧の先頭のサーバーから順に参照されるため、優先度の高いものから順に DNS サーバーのアドレスを入力します。


オプションの値を変更する

定義済み DHCP オプション タイプおよび独自に作成したカスタム DHCP オプション タイプの値は変更できます。

IP アドレスの配列を使うオプションは、0.0.0.0 が既定値です。このようなオプションを使う場合は、既定値を再設定してください。または、該当するオプションをグローバルに割り当てるときや選択したスコープに割り当てるときに、必ず別の値を設定してください。詳細については、「DHCP 構成オプションを割り当てる」を参照してください。

オプション タイプの値を変更するには

1	[DHCP オプション] メニューの [既定値] をクリックします。

2	[オプション クラス] 一覧で、値を変更するオプション クラスをクリックします。

3	オプションの既定値を変更する場合は、[オプション名] 一覧で変更するオプションをクリックし、[値] ボックスで新しい値を設定します。

オプションの種類に応じて表示される [編集] をクリックすると、文字列、IP アドレスの配列、またはバイナリ値を編集するための特別なダイアログ ボックスが表示されます。

4	カスタム オプションの基本的な要素を変更する場合は、[オプション名] 一覧でカスタム オプションをクリックし、次に [変更] をクリックします。

オプション タイプの名前、データ型、ID、およびコメントは変更できます。変更の手順については、「新しいオプション タイプを追加する」を参照してください。


新しいオプション タイプを追加する

DHCP クライアント構成情報には、カスタム パラメータを追加できます。また、定義済み DHCP オプション タイプの値やほかの要素を変更することもできます。

新しいオプション タイプを追加するには

1	[DHCP オプション] メニューの [既定値] をクリックします。

2	[オプション クラス] 一覧で、新しいオプション タイプを追加するクラスをクリックし、次に [新規] をクリックします。

オプション クラスには、DHCP の標準オプションまたは独自に追加した任意のカスタム オプションを含めることができます。

3	[名前] ボックスに、新しいオプション名を入力します。

4	[データ型] 一覧で、オプションのデータ型をクリックします。それぞれのデータ型については、次の説明を参照してください。

[バイナリ] は、バイトの配列で表現される値です。

[バイト] は、8 ビットの符号なし整数です。

[カプセル化] は、符号なしバイトの配列です。

[IP アドレス] は、w.x.y.z 形式の IP アドレスです。

[Long 型] は、32 ビットの符号付き整数です。

[Long 型整数] は、32 ビットの符号なし整数です。

[文字列] は、ASCII テキスト文字列です。

[ワード] は、16 ビットの符号なし整数です。

5	データ型が配列を表す場合は、[配列] チェック ボックスをオンにします。

6	[ID] ボックスに、このオプション タイプに関連付ける一意のコード番号を入力します。

入力する番号が一意でなければならないことに注意してください。DHCP マネージャは、エントリが重複しているかどうかは調べません。

7	[コメント] ボックスにオプション タイプに関する説明を入力し、次に [OK] をクリックします。

8	[DHCP オプション： 既定値] ダイアログ ボックスの [値] ボックスで、オプション タイプの既定値を入力します。

オプション タイプを削除するには

1	[DHCP オプション] メニューの [既定値] をクリックします。

2	[オプション クラス] 一覧で、関連するオプション クラスをクリックします。

3	[オプション名] 一覧で、削除するオプションをクリックし、次に [削除] をクリックします。

注

カスタム オプション タイプは削除できますが、定義済みオプション タイプは削除できません。


予約用のオプションを定義する

予約 IP アドレスを使う DHCP クライアントに対しては、DHCP オプションを割り当て、カスタム値を指定することができます。予約は、[予約クライアントの追加] ダイアログ ボックスで作成します。

予約用のオプションを変更するには

1	[スコープ] メニューの [アクティブ リース] をクリックします。

2	[クライアント] 一覧で、オプションを変更するクライアントをクリックし、[プロパティ] をクリックします。次に、[オプション] をクリックします。

[オプション] ボタンを利用できるのは、予約アドレスの場合だけです。動的アドレスを持つ DHCP クライアントの場合、このボタンは利用できません。

3	[DHCP オプション： 予約] ダイアログ ボックスの [使用しないオプション] 一覧でオプション名をクリックします。次に、[追加] をクリックし、選択した名前を [使用するオプション] 一覧に移動します。

予約アドレスに割り当てられているオプション タイプを削除する場合は、[使用するオプション] 一覧で、削除するオプションの名前をクリックし、次に [削除] をクリックします。

4	[使用するオプション] 一覧で選択したオプションの値を変更するには、[値] をクリックし、次に、現在の値が表示されているボックスに新しい値を入力します。


予約

特定の DHCP クライアントのために予約されている IP アドレスです。[スコープ] メニューの [予約の追加] をクリックすると、DHCP データベース内に予約クライアント用のエントリが作成されます。


定義済み DHCP クライアント構成オプション

DHCP 構成の定義済み DHCP オプションについては、次の各トピックを参照してください。これらのオプションは、RFC 1533 に定義されています。

基本オプション

ホストごとの IP 層パラメータ

インターフェイスごとの IP パラメータ

インターフェイスごとのリンク層パラメータ

TCP パラメータ

インターフェイスごとのアプリケーション層パラメータ

ベンダ固有情報 (NetBIOS over TCP/IP と X Window)


基本オプション

ここで説明するオプションは、Microsoft DHCP サーバーを使って設定できます。ただし、Microsoft DHCP クライアントは、コードおよびオプション名の横にアスタリスクが 2 つ (**) 付いているオプションのみサポートします。サード パーティ製の DHCP クライアントの場合には、サード パーティ クライアント ソフトウェアでサポートされる任意のオプションを設定できます。

説明文にアスタリスクが 1 つ (*) 付いているオプションでは、一覧の先頭から値が使われるため、使用する順に値を指定します。

0 = パッド

後続のフィールドをワード境界に揃えます。

255 = 最後

DHCP パケット内のオプションの終わりを示します。

1 = サブネット マスク (**)

クライアント サブネットのサブネット マスクを指定します。このオプションは、[スコープの作成] ダイアログ ボックスまたは [スコープのプロパティ] ダイアログ ボックスで定義します。直接、[DHCP オプション] ダイアログ ボックスで設定することはできません。

2 = タイム オフセット

UCT (Universal Coordinated Time： 世界協定時刻) オフセットを秒単位で指定します。

3 = ルーター

クライアントのサブネット上のルーターの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

4 = タイム サーバー

クライアントが利用できるタイム サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

5 = ネーム サーバー

クライアントが利用できるネーム サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

6 = DNS サーバー (**)

クライアントが利用できる DNS ネーム サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。マルチホーム コンピュータの場合でも、保持できる一覧は 1 つだけです。アダプタ カードごとに一覧を持てるわけではありません。(*)

7 = ログ サーバー

クライアントが利用できる MIT_LCS UDP (User Datagram Protocol： ユーザー データグラム プロトコル) ログ サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

8 = クッキー サーバー

クライアントが利用できる RFC 865 クッキー サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

9 = LPR サーバー

クライアントが利用できる RFC 1179 ライン プリンタ サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

10 = インプレス サーバー

クライアントが利用できる Imagen インプレス サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

11 = リソース ロケーション サーバー

クライアントが利用できる RFC 887 リソース ロケーション サーバーの一覧を指定します。(*)

12 = ホスト名

クライアントのホスト名を 63 文字までで指定します。ホスト名は文字で始まり、文字または数字で終わります。その間の部分には文字、数字、またはハイフンだけを使用できます。ホスト名は、ローカル DNS ドメイン名で修飾できます。

13 = ブート ファイル サイズ

クライアントの既定のブート イメージ ファイルのサイズを 512 オクテット ブロックで指定します。

14 = メリット ダンプ ファイル

クラッシュが起きた場合に、クライアントのコア イメージがダンプされるファイルの ASCII パス名を指定します。

15 = ドメイン名 (**)

クライアントが DNS ホスト名の解決に使う DNS ドメイン名を指定します。

16 = スワップ サーバー

クライアントのスワップ サーバーの IP アドレスを指定します。

17 = ルート パス

クライアントのルート ディスクの ASCII パス名を指定します。

18 = 拡張パス

BOOTP 応答内のベンダ拡張フィールドと同じように解釈される情報を含んだ、TFTP を使って取得できるファイルを指定します。ただし、ファイル長に制約はなく、ファイル内の Tag 18 への参照は無視されます。


ホストごとの IP 層パラメータ

ホストごとの IP 層パラメータの一覧は、次のとおりです。

19 = IP レイヤ転送

クライアントの IP パケットの転送を有効または無効にします。1 は転送を有効に、0 は転送を無効にします。

20 = 非ローカル ソース ルーティング

非ローカル ソース ルーティングでのデータグラムの転送を有効または無効にします。1 は転送を有効に、0 は転送を無効にします。

21 = ポリシ フィルタ マスク

ポリシ フィルタを指定します。このフィルタは、非ローカル ソース ルーティングにフィルタをかけるためのあて先とマスクの対を指定する、IP アドレスとマスクの対の一覧で構成されます。次ホップ アドレスがフィルタと一致しないソース ルート指定済みデータグラムは、クライアントによって廃棄されます。

22 = 最大 DG 再アセンブル サイズ

クライアントが再アセンブルできるデータグラムの最大サイズを指定します。最小値は 576 です。

23 = デフォルト TTL

クライアントが送信データグラムで使う、既定の TTL (Time-To-Live： 生存期間) を指定します。オクテットの値は 1 から 255 までです。

24 = パス MTU エージング TO

古くなったパス MTU (Maximum Transmission Unit： 最大伝送単位) 値のタイムアウト時間を秒単位で指定します。古くなった MTU は RFC 1191 に定義された機構により発見されます。

25 = パス MTU plateau テーブル

RFC 1191 に定義されたパス MTU 発見を実行するときに使う、MTU サイズのテーブルを指定します。このテーブルは、サイズの昇順で並べ替えられます。最小の MTU 値は 68 です。


インターフェイスごとの IP パラメータ

インターフェイスごとの IP パラメータの一覧は、次のとおりです。これらのオプションは、インターフェイスごとの IP 層の動作に影響します。クライアントは、複数の要求を発行して (1 インターフェイスにつき 1 つ)、インターフェイスをクライアントに固有のパラメータで構成することができます。

26 = MTU オプション

インターフェイスに対する MTU 発見サイズを指定します。最小の MTU 値は 68 です。

27 = すべてのサブネットはローカル

クライアントが接続されているローカル サブネットの MTU と同じ MTU が、クライアントのインターネットワークの全サブネットでも使われているものと、クライアントが想定するかどうかを指定します。1 を指定すると、全サブネットが同じ MTU を共有しているものと見なします。0 を指定すると、クライアントは、より小さい MTU を使うサブネットが存在することを想定します。

28 = ブロードキャスト アドレス

クライアントのサブネット上で使われるブロードキャスト アドレスを指定します。

29 = マスク発見の実行

クライアントが、ICMP (Internet Control Message Protocol： インターネット制御メッセージ プロトコル) をサブネット マスク発見に使うかどうかを指定します。1 を指定すると、クライアントはマスク発見を実行します。0 を指定すると、クライアントはマスク発見を実行しません。

30 = マスク サプライヤ オプション

クライアントが、ICMP を使ってサブネット マスク要求に応答するかどうかを指定します。1 を指定すると、クライアントは応答します。0 を指定すると、クライアントは応答しません。

31 = ルーター発見の実行

クライアントが、RFC 1256 のルーター発見方式を使ってルーターを要請するかどうかを指定します。1 を指定すると、クライアントはルーター発見を実行します。0 を指定すると、クライアントはルーター発見を実行しません。

32 = ルーター要請アドレス

クライアントによるルーター要請要求の提出先 IP アドレスを指定します。

33 = 静的ルート オプション

クライアントのルーティング キャッシュに組み込まれる静的ルートを示す、IP アドレスの対の一覧を指定します。同じ送信先に対する複数のルートは、降順か優先順に並べられます。ルートは、送信先アドレスとルーター アドレスの対です。既定のルート 0.0.0.0 は、静的ルートでは不正な送信先です。


インターフェイスごとのリンク層パラメータ

インターフェイスごとのリンク層パラメータの一覧は、次のとおりです。これらのオプションは、インターフェイスごとのデータ リンク層の動作に影響します。

34 = トレーラ カプセル化

ARP プロトコルを使っているとき、クライアントがトレーラ (RFC 983) の使用についてネゴシエートを行うかどうかを指定します。1 を指定すると、クライアントはトレーラを使用しようとします。0 を指定すると、クライアントはトレーラを使用しません。

35 = ARP キャッシュ タイムアウト

ARP キャッシュ エントリのタイムアウトを秒単位で指定します。

36 = Ethernet カプセル化

インターフェイスが Ethernet の場合に、クライアントが Ethernet v. 2 (RFC 894) カプセル化と IEEE 802.3 (RFC 1042) カプセル化のどちらを使うかを指定します。1 を指定すると、クライアントは RFC 1042 カプセル化を使います。0 を指定すると、クライアントは RFC 894 カプセル化を使います。


TCP パラメータ

TCP パラメータの一覧は、次のとおりです。これらのオプションは、インターフェイスごとの TCP 層の動作に影響します。

37 = デフォルト TTL オプション

クライアントが、TCP セグメントを送信するときに使う既定の TTL (Time-To-Live： 生存時間) を指定します。オクテットの最小値は 1 です。

38 = キープアライブ間隔

クライアント TCP が、キープアライブ メッセージを TCP 接続上に送信する前に待機する間隔を秒数で指定します。0 を指定すると、特にアプリケーションからの要求がない限り、クライアントはキープアライブ メッセージを接続上に送信しません。

39 = キープアライブ ガベージ

クライアントが、以前のバージョンの実装との互換性を保つために、TCP キープアライブ メッセージにガベージ データ オクテットを付けて送信するかどうかを指定します。1 を指定すると、ガベージ オクテットが送信されます。0 を指定すると、ガベージ オクテットは送信されません。


インターフェイスごとのアプリケーション層パラメータ

アプリケーション層パラメータの一覧は、次のとおりです。これらのオプションは、アプリケーションおよびサービスの構成に使います。

アスタリスク (*) が付いているオプションでは、一覧の先頭から値が使われるため、使用する順に値を指定します。

40 = NIS ドメイン名

NIS (Network Information Service： ネットワーク情報サービス) ドメインの名前を ASCII 文字列で指定します。

41 = NIS サーバー

クライアントが利用できる NIS サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。*

42 = NTP サーバー

クライアントが利用できる NTP (Network Time Protocol： ネットワーク タイム プロトコル) サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。*


ベンダ固有情報

ベンダ固有情報のオプションの一覧は、次のとおりです。ここで説明するオプションは、Microsoft DHCP サーバーを使って設定できます。ただし、Microsoft DHCP クライアントは、コードおよびオプション名の横にアスタリスクが 2 つ (**) 付いているオプションのみサポートします。サード パーティ製の DHCP クライアントの場合には、サード パーティ クライアント ソフトウェアでサポートされる任意のオプションを設定できます。

説明文にアスタリスクが 1 つ (*) 付いているオプションでは、一覧の先頭から値が使われるため、使用する順に値を指定します。

43 = ベンダ固有情報

クライアントとサーバーが、ベンダ固有情報の交換に使うバイナリ情報です。この情報を解釈する機能がないサーバーは、この情報を無視します。クライアントは、この情報を受け取れなかった場合でも、この情報なしで動作を試みます。

NetBIOS over TCP/IP

44 = WINS/NBNS サーバー (**)

NetBIOS ネーム サーバー (NBNS) の IP アドレスの一覧を指定します。(*)

45 = NetBIOS over TCP/IP NBDD

NBDD サーバー (NetBIOS datagram distribution server： NetBIOS データグラム配布サーバー) の IP アドレスの一覧を指定します。(*)

46 = WINS/NBT ノード タイプ (**)

構成可能な NetBIOS over TCP/IP クライアントを、RFC 1001/1002 の記述に従って構成することを許可します。1=b ノード、2=p ノード、4=m ノード、8=h ノードです。マルチホーム コンピュータの場合でも、割り当てられるノード タイプは 1 つです。アダプタ カードごとにノード タイプが割り当てられるわけではありません。

47 = NetBIOS スコープ ID (**)

RFC 1001/1002 に従って、クライアントに対する NetBIOS over TCP/IP のスコープ ID を文字列で指定します。マルチホーム コンピュータの場合でも、割り当てられるスコープ ID は 1 つです。アダプタ カードごとにスコープ ID が割り当てられるわけではありません。

48 = X Window システム フォント

クライアントが利用できる X Window フォント サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

49 = X Window システム ディスプレイ

クライアントが利用できる X Window システム ディスプレイ マネージャ サーバーの IP アドレスの一覧を指定します。(*)

DHCP 拡張

51 = リース (**)

アドレスを割り当ててから、クライアントへのアドレスのリースが期限切れになるまでの期間 (時間) を秒単位で指定します。リース時間は、[スコープの作成] ダイアログ ボックスまたは [スコープのプロパティ] ダイアログ ボックスで定義します。直接、[DHCP オプション] ダイアログ ボックスで設定することはできません。

58 = 書き換え (T1) 時間値 (**)

アドレスを割り当ててから、クライアントが書き換え状態になるまでの時間を秒単位で指定します。書き換え時間は、リース期間のオプションの一機能です。これは、[スコープの作成] ダイアログ ボックスまたは [スコープのプロパティ] ダイアログ ボックスで定義します。直接、[DHCP オプション] ダイアログ ボックスで設定することはできません。

59 = 再結合 (T2) 時間値 (**)

アドレスを割り当ててから、クライアントが再結合状態になるまでの時間を秒単位で指定します。再結合時間は、リース期間オプションの一機能です。これは、[スコープの作成] ダイアログ ボックスまたは [スコープのプロパティ] ダイアログ ボックスで定義します。直接、[DHCP オプション] ダイアログ ボックスで設定することはできません。


DHCP クライアントの管理について

管理者がスコープを確立し、利用可能な IP アドレスの範囲および除外する IP アドレスの範囲を定義した後は、DHCP を利用可能なクライアントは TCP/IP の自動構成のサービスを使い始めることができます。

DHCP マネージャを使うと、個別のクライアント リースを管理できます。クライアントの予約の追加や管理などもできます。


クライアント リースを管理する

DHCP サーバーによって割り当てられた IP アドレスのリースには、有効期限があります。クライアントが、割り当てられた IP アドレスを有効期限の後も使い続けるためには、リースの書き換え (更新) を行わなければなりません。DHCP マネージャを使うと、特定の DHCP クライアントのリース期間などの情報を表示できます。また、予約済み DHCP クライアントの構成の設定を追加または変更することもできます。

現在選択しているスコープ内のアクティブなリースについての情報は、[アクティブ リース] ダイアログ ボックスに表示されます。[アクティブ リース] ダイアログ ボックスには、個別のリースと予約に関する情報だけでなく、スコープ内のアドレスの総数、アクティブ化しているか除外されているために現在利用できないアドレスの数とその割合、および現在利用可能なアドレスの数とその割合も表示されます。

アクティブなリースと除外されたアドレスはまとめてカウントされるので、アクティブなリースだけについての情報は得られないことがあります。スコープが非アクティブ化されているときに [アクティブ/除外] に表示されるカウント数は、除外されたアドレスだけを反映するので、アクティブなリースの数と予約の数を調べるには、スコープをアクティブ化する前と後で、[アクティブ/除外] に表示されるカウント数を比較してください。

リースは、期限が切れた後でも約 1 日間 DHCP サーバーに保持されています。この猶予期間によって、クライアントとサーバーに異なるタイム ゾーンが設定されていたり、2 つのコンピュータの時計の設定が異なっていたりした場合、またはリースの期限が切れたときにクライアント コンピュータがネットワークに接続していなかった場合に、クライアントのリースが保護されます。期限切れのリースは、[アクティブ リース] ダイアログ ボックスの [アクティブ/除外] カウント数に含められ、同時にアクティブなクライアントの一覧にも含められます。期限切れのリースのアイコンは、淡色表示されます。

スコープ内の DHCP クライアントのリースは削除できます。リースの削除が必要になるのは、主に、IP アドレスの除外やクライアントの予約を行う場合に、競合するリースを削除するときです。リースを削除すると、リースが期限切れになったときと同じ状態になります。つまり、クライアント コンピュータは、次回起動するときに初期化状態に移行し、DHCP サーバーから新しい TCP/IP の構成情報を取得しなければなりません。ただし、そのクライアントが再び同じ IP アドレスを新規リースとして取得することが禁止されているわけではありません。このため、クライアントが次のリースを要求する前に、そのアドレスを利用できないようにしておく必要があります。

削除してもよいエントリは、割り当てられた DHCP リースを使っていないクライアントか、またはすぐに新しいアドレスを設定することになっているクライアントのエントリだけです。アクティブなクライアントのエントリを削除すると、削除されたアドレスが新規アクティブ クライアントに割り当てられる場合があるため、ネットワーク上で IP アドレスが重複することがあります。クライアントのリースを削除して、予約または除外を設定した後は、必ずクライアント コンピュータ上で ipconfig /release を実行し、クライアントの IP アドレスを解放してください。

クライアント リース情報を表示するには

1	[DHCP マネージャ] ウィンドウの [DHCP サーバー] 一覧で、クライアント情報を表示または変更するスコープをクリックします。

2	[スコープ] メニューの [アクティブ リース] をクリックします。

3	[クライアント] 一覧でリースを表示するコンピュータを選択し、次に [プロパティ] をクリックします。予約 IP アドレスを使っているクライアントだけを表示するには、[予約情報のみを表示する] チェック ボックスをオンにします。

4	[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスに、[一意の ID] や [リースの期限] などのクライアント情報が表示されます。

値を編集できるのは、予約 IP アドレスを持つクライアントの場合だけです。また、[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスで [オプション] をクリックできるのも、予約 IP アドレスを持つクライアントの場合だけです。[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスの [オプション] の詳細については、「予約用のオプションを定義する」を参照してください。

クライアントのリースを削除するには

1	[クライアント] 一覧で、リースを取り消すクライアント リースをクリックし、次に [削除] をクリックします。

2	その IP アドレスを予約するか、または範囲から除外します。

3	クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで、 ipconfig /release と入力し、クライアントの既存のリースを解放します。

4	必要に応じて、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで ipconfig /renew と入力し、クライアントに新しい IP アドレスを与えます。


クライアント予約を管理する

クライアントのために特定の IP アドレスを予約できます。一般に、クライアントが、別の方法によって割り当てられた IP アドレスを使って TCP/IP を構成している場合は、このアドレスを予約する必要があります。

複数の DHCP サーバーが、同一のスコープにアドレスを配布している場合は、それぞれの DHCP サーバー上のクライアント予約は同一である必要があります。クライアント予約が異なる場合は、DHCP 予約済みクライアントが受け取る IP アドレスは、応答したサーバーによって異なることになります。

クライアントに予約した IP アドレスを変更する場合は、現在の予約アドレスを削除してから、新しい予約を追加しなければなりません。予約されたクライアントのその他の情報は、予約 IP アドレスを保持したままで変更できます。

現在別のクライアントが使っているアドレスを予約した場合、アドレスが自動的に解放されるわけではありません。クライアントに新しいアドレスを予約する場合や、クライアントが現在使っているアドレスと異なるアドレスを予約する場合は、DHCP サーバーがそのアドレスのリースを行っていないかどうかを確認する必要があります。アドレスが使われている場合、アドレスを使っているクライアントは、解放要求を発行して、アドレスを解放しなければなりません。アドレスを解放するには、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで ipconfig /release と入力します。MS-DOS を使っているクライアントや、一部のサード パーティ製オペレーティング システムを使っているクライアントでは、変更した設定を有効にするために再起動する必要があります。クライアントが以前使っていたアドレスは予約されているので、クライアントには異なるアドレスが設定されます。

また、アドレスを予約しても、クライアントにそのアドレスが自動的に設定されるわけではありません。この場合も、クライアントは書き換え要求を発行する必要があります。クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで ipconfig /renew と入力し、次に、必要に応じてコンピュータを再起動してください。DHCP サーバーは、そのクライアントが予約されたアドレスを持っていることを確認し、クライアントにそのアドレスを設定します。

DHCP マネージャで IP アドレスを予約した後は、クライアント コンピュータを再起動し、新しい IP アドレスでコンピュータを再構成してください。

クライアントの予約を追加するには

1	[スコープ] メニューの [予約の追加] をクリックします。

2	最初の予約済みクライアントを識別するための情報を入力します。

[IP アドレス] ボックスには、予約アドレス プール内にあるアドレスを指定します。予約済みで未使用の任意の IP アドレスを指定できます。重複するアドレスまたは予約されていないアドレスを入力すると、DHCP マネージャによって警告が表示されます。

[一意の ID] ボックスには、クライアント コンピュータのネットワーク アダプタ カードの MAC (Media Access Control) アドレスを指定します。MAC アドレスは、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで net config wksta と入力すると確認できます。

[クライアント名] ボックスには、クライアントのコンピュータ名を指定します。コンピュータ名は識別のためだけに使われ、クライアントの実際のコンピュータ名には影響しません。

[クライアント コメント] ボックスには、クライアントを説明する任意のテキストを入力します。クライアント コメントは省略できます。

3	[追加] をクリックし、DHCP データベースに予約を追加します。ほかにも追加する予約がある場合は、ダイアログ ボックスを閉じずに予約を追加できます。

予約 IP アドレスを変更するには

1	[アクティブ リース] ダイアログ ボックスで、変更する予約 IP アドレスをクリックします。次に、[削除] をクリックし、[OK] をクリックします。

2	[スコープ] メニューの [予約の追加] をクリックし、次に、新しい予約の情報を入力します。詳細については、「クライアントの予約を追加するには」を参照してください。

予約済みクライアントの基本情報を変更するには

1	[スコープ] メニューの [アクティブ リース] をクリックします。

2	[クライアント] 一覧で、変更する予約済みクライアントをクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスで、[一意の ID]、[クライアント名]、または [クライアント コメント] ボックスの内容を変更し、次に [OK] をクリックします。[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスで値を変更できるのは、予約済みクライアントの場合だけです。

注

予約済みクライアントの構成パラメータを定義する DHCP オプション タイプを表示したり、変更したりすることもできます。詳細については、「予約用のオプションを定義する」を参照してください。


[削除]

選択した DHCP サーバーを [DHCP マネージャ] ウィンドウの一覧から削除します。


[DHCP サーバーの追加]

[DHCP サーバーの追加] ダイアログ ボックスは、接続する DHCP サーバーの名前を指定するときに使います。このダイアログ ボックスは、[サーバー] メニューの [追加] をクリックしたときに表示されます。

DHCP サーバーを一覧に追加するには

DHCP サーバーの名前または IP アドレスを入力し、次に [OK] をクリックします。


[スコープの作成] と [スコープのプロパティ]

[スコープの作成] ダイアログ ボックスは、サブネットの新規スコープを作成するときに使います。このダイアログ ボックスは、[スコープ] メニューの [作成] をクリックしたときに表示されます。

[スコープのプロパティ] ダイアログ ボックスは、スコープのアドレス プールを変更するときに使います。このダイアログ ボックスは、[スコープ] メニューの [プロパティ] をクリックしたときに表示されます。

項目

[IP アドレス プール] の [開始アドレス] と [終了アドレス]

[サブネット マスク]

[除外範囲] の [開始アドレス] と [終了アドレス]

[除外するアドレス]

[リース期間] の [無期限] と [期間]

[名前]

[コメント]


[リース期間] の [無期限] と [期間]

このスコープのリースの有効期限が切れないようにする場合は、[無期限] をクリックします。

このスコープのリースの有効期限を定義するには、[日]、[時間]、および [分] の各ボックスで、リースが存続する日数、時間数、および分数を指定します。


[サブネット ID]

このスコープに関連付けられたサブネットを識別するには、[サブネット ID] ボックスに、関連するサブネットの最初の IP アドレスを入力します。


[サブネット マスク]

[サブネット マスク] ボックスに、関連するサブネットのサブネット マスクを入力します。

サブネット マスクの値は、Class A アドレスの場合は 255.0.0.0、Class B アドレスの場合は 255.255.0.0、Class C アドレスの場合は 255.255.255.0 になります。


[IP アドレス プール] の [開始アドレス] と [終了アドレス]

このスコープで利用できる IP アドレスの有効範囲を定義するには、[開始アドレス] ボックスと [終了アドレス] ボックスに、IP アドレス範囲の先頭のアドレスと末尾のアドレスを入力します。

[開始アドレス] ボックスおよび [終了アドレス] ボックスに入力したアドレスも、プールに含まれます。

プライマリ サーバー上でスコープをアクティブ化するには、この情報を入力しなければなりません。


[除外範囲] の [開始アドレス] と [終了アドレス]

IP アドレス プール範囲内の除外アドレスを定義するには、[除外範囲] コントロールを使います。

除外範囲の先頭の IP アドレスを [開始アドレス] ボックスに入力し、除外範囲の末尾の IP アドレスを [終了アドレス] ボックスに入力します。次に、[追加] をクリックします。ほかにも除外範囲があれば、同じ方法で定義します。

単一の IP アドレスを除外するには、除外する IP アドレスを [開始アドレス] ボックスに入力します。[終了アドレス] ボックスは、空のままにしておきます。

ほかの DHCP サーバー、非 DHCP クライアント、ディスクレス ワークステーション、または RAS クライアントなどに手動で割り当てた IP アドレスは、すべて除外範囲として定義しておく必要があります。これらのアドレスは、DHCP による自動構成には利用できません。


[除外するアドレス]

IP アドレスを削除するには、削除する IP アドレスをクリックし、次に [削除] をクリックします。


[名前]

128 文字までのスコープ名を入力します。

サブネットを表す任意の名前を指定できます。スコープ名には、英字、数字、およびハイフンを使用できます。


[コメント]

このスコープを説明する任意の文字列を入力します。


[並べ替え]

[クライアント] 一覧を IP アドレス順に表示するときは、[IP アドレス順にリースを並べ替える] をクリックします。

DNS 名順に表示するときは、[名前順にリースを並べ替える] をクリックします。


[アクティブ リース]

このダイアログ ボックスは、[DHCP マネージャ] ウィンドウで選択したスコープのクライアント情報を表示または変更するときに使います。このダイアログ ボックスを表示するには、[スコープ] メニューの [アクティブ リース] をクリックします。

項目

[クライアント]

[プロパティ]

[削除]

[整合性]

[予約情報のみを表示する]

[並べ替え]

[オプション]

[リースの期限]


[整合性]

DHCP データベースとレジストリとの間の整合性を調べるプログラムを実行します。この操作によって、DHCP データベースの一貫性が検査されます。不整合なすべての IP アドレスが、一覧に表示されます。不整合な IP アドレスとは、レジストリの設定ではリースされているにもかかわらず、DHCP データベースにはこの情報が反映されていない IP アドレスのことです。この整合性チェックは、スコープ レベルで実行されます。したがって、サーバーに複数のスコープが構成されている場合は、このプログラムをスコープごとに実行する必要があります。

バックアップ コピーから DHCP データベースを復元したとき、またはシステムがクラッシュした後は、整合性を調べるために、このプログラムを実行してください。また、DHCP データベースの保守のために、定期的にこのプログラムを実行することを推奨します。


[クライアント]

[クライアント] 一覧では、表示または変更するリースが設定されているコンピュータをクリックします。


[リースの期限]

選択したクライアントの現在の IP アドレス リースが有効期限切れになる日付と時刻が表示されます。


[一意の ID]

クライアント コンピュータのネットワーク アダプタ カードの MAC (Media Access Control) アドレスを指定する一意の識別子が表示されます。

MAC アドレスは、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで「net config wksta」と入力すると表示できます。


[クライアント名]

選択したクライアントを識別する名前を変更するには、[クライアント名] ボックスに新しい名前を入力します。

この名前は識別のためだけに使われ、クライアントの実際のコンピュータ名には影響しません。


[クライアント コメント]

選択したクライアントを説明する任意のテキストを入力します。


[予約情報のみを表示する]

予約 IP アドレスを使うクライアントだけを表示するには、[予約情報のみを表示する] チェック ボックスをオンにします。


[オプション]

予約クライアントのオプション タイプを変更するには、[クライアント] 一覧で予約クライアントをダブルクリックします。次に、[オプション] をクリックし、[DHCP オプション： 予約] ダイアログ ボックスを表示します。

このボタンが表示されるのは、予約クライアントの場合だけです。


[プロパティ]

予約クライアントのプロパティを変更するには、[クライアント] 一覧で予約クライアントをクリックします。次に、[プロパティ] をクリックし、[クライアントのプロパティ] ダイアログ ボックスを表示します。


[削除]

クライアントの DHCP 構成を取り消すには、[クライアント] 一覧で、DHCP 構成を取り消すクライアントをクリックし、次に [削除] をクリックします。


[予約クライアントの追加] と [クライアントのプロパティ]

このダイアログ ボックスは、指定したクライアントの情報を追加、表示、または変更するときに使います。新しい予約を追加するためにこのダイアログ ボックスを表示するには、[スコープ] メニューの [予約の追加] をクリックします。予約クライアントに関する情報を表示または変更するためにこのダイアログ ボックスを表示するには、[アクティブ リース] ダイアログ ボックスの [クライアント] 一覧でクライアント名をクリックし、[プロパティ] をクリックします。

項目

[IP アドレス]

[一意の ID]

[クライアント名]

[クライアント コメント]

[オプション]


[IP アドレス]

予約アドレス プールにある一意の IP アドレスを入力します。

新しい予約を追加するときは、予約済みで未使用の任意の IP アドレスを指定できます。

予約クライアントに関する情報を変更している場合、予約 IP アドレスは変更できません。予約クライアントのアドレスを変更するには、[アクティブ リース] ダイアログ ボックスの [クライアント] 一覧でそのアドレスを削除し、次に [スコープ] メニューの [予約の追加] をクリックして新しい予約を追加しなければなりません。


[一意の ID]

クライアント コンピュータのネットワーク アダプタ カードの MAC (Media Access Control) アドレスを指定する一意の識別子を入力します。

MAC アドレスは、クライアント コンピュータのコマンド プロンプトで「net config wksta」と入力すると表示されます。


[クライアント名]

クライアントのコンピュータ名を入力します。

この名前は識別のためだけに使われ、クライアントの実際のコンピュータ名には影響しません。


[クライアント コメント]

クライアントを説明する任意のテキストを入力します。クライアント コメントは省略できます。


[DHCP オプション] (グローバル、スコープまたは予約)

このダイアログ ボックスは、DHCP サーバー上のすべてのスコープまたは選択したスコープに DHCP オプションを割り当てるときに使います。このダイアログ ボックスを表示するには、[DHCP オプション] メニューの [グローバル] または [スコープ] をクリックします。

また、このダイアログ ボックスを使うと、予約のオプション タイプを変更できます。予約クライアントに対応するこのダイアログ ボックスを表示するには、[スコープ] メニューの [アクティブ リース] をクリックし、[クライアント] 一覧で、オプション タイプを変更する予約アドレスをクリックします。次に、[プロパティ] をクリックし、[オプション] をクリックします。新しい予約クライアントの場合は、[予約クライアントの追加] ダイアログ ボックスの [オプション] をクリックします。

項目

[オプション]

[使用しないオプション]

[使用するオプション]

[値]

現在の値


[値] ボタン

[値] をクリックすると、選択したオプションの現在の値を表示または編集できます。


[オプション クラス]

標準と予約のどちらのオプションの種類に設定が適用されるかが表示されます。


[オプション]

オプション タイプが定義されている DHCP サーバーの一意の識別子が表示されます。


[使用するオプション]

このクラスに割り当てられたオプション タイプを削除するには、[使用するオプション] ボックスでオプション タイプの名前をクリックし、次に [削除] をクリックします。


[使用しないオプション]

[使用しないオプション] 一覧で、適用するオプション タイプの名前をクリックします。次に、[追加] をクリックし、選択した名前を [使用するオプション] 一覧に移動します。

[使用しないオプション] 一覧には、定義済みオプションと独自に追加したカスタム オプションの両方が表示されます。たとえば、選択したスコープ内のコンピュータが、一定のリース期間を要求できるようにするには、[使用しないオプション] 一覧の [アドレス リース時間] をクリックし、次に [追加] をクリックします。


現在の値

アクティブなオプションの値を定義するには、[使用するオプション] ボックスで、値を定義するオプションの名前をクリックします。編集する内容および方法は、オプションのデータ型に応じて次のように異なります。

IP アドレスの場合は、選択したオプションに割り当てるアドレスを入力します。

数値の場合は、適切な 10 進値または 16 進値を入力します。

文字列の場合は、文字または数字から成る適切な ASCII 文字列を入力します。

たとえば、スコープ内のクライアントが使う DNS ネーム サーバーを指定するには、[使用するオプション] 一覧の [006 DNS サーバー] をクリックし、次に、[配列の編集] をクリックして DNS サーバーの IP アドレスの一覧を入力します。


[オプション タイプの追加] と [オプション タイプの変更]

このダイアログ ボックスは、独自の DHCP オプション タイプを追加または編集するときに使います。

このダイアログ ボックスを表示するには、[DHCP オプション] メニューの [既定値] をクリックし、次に、変更するクラスをクリックします。新しいオプション タイプを追加するには、[新規] をクリックします。既存の独自のオプション タイプを編集するには、[オプション名] ボックスで目的のオプション名をクリックし、次に [変更] をクリックします。

項目

[クラス]

[名前]

[データ型]

[配列]

[ID]

[コメント]


[クラス]

[DHCP オプション： 既定値] ダイアログ ボックスで選択したオプション クラスについての記述です。


[名前]

[名前] ボックスには、新しいオプション名を入力します。


[データ型]

[データ型] 一覧では、オプションのデータ型をクリックします。

[バイナリ] は、バイトの配列で表現される値です。

[バイト] は、8 ビットの符号なし整数です。

[カプセル化] は、符号なしバイトの配列です。

[IP アドレス] は、w.x.y.z 形式の IP アドレスです。

[Long 型] は、32 ビットの符号付き整数です。

[Long 型整数] は、32 ビットの符号なし整数です。

[文字列] は、ASCII テキスト文字列です。

[ワード] は、16 ビットの符号なし整数です。


[配列]

データ型が配列を表す場合は、[配列] チェック ボックスをオンにします。


[ID]

[ID] ボックスには、このオプション タイプに関連付ける一意のコード番号を入力します。


[コメント]

オプション タイプに関する説明を入力します。


[DHCP オプション： 既定値]

このダイアログ ボックスは、選択した DHCP オプション タイプの既定値の変更、またはカスタム オプション タイプの追加、削除、および編集を行うときに使います。このダイアログ ボックスを表示するには、[DHCP オプション] メニューの [既定値] をクリックします。

項目

[オプション クラス]

[オプション名]

[値]

[コメント]

[新規]

[削除]

[変更]

[編集]


[オプション クラス]

[オプション クラス] 一覧では、表示または変更するオプション タイプのオプション クラスをクリックします。


[オプション名]

[オプション名] 一覧では、表示または変更するオプション タイプをクリックします。


[値]

このボックスでは、このオプション タイプに対して構成される既定値を入力し、次に [OK] をクリックします。

オプションのデータ型がバイナリ入力を必要とする場合や配列の場合は、[編集] ボタンが表示されます。ボタンをクリックすると、既定値を編集するための特別なダイアログ ボックスが表示されます。


[コメント]

選択したオプションに対して [オプション タイプの追加] ダイアログ ボックスで定義したコメントが表示されます。


[新規]

新しいカスタム オプション タイプを追加するには、[新規] をクリックします。[オプション タイプの追加] ダイアログ ボックスの [名前]、[データ型]、および [ID] ボックスで、名前、データ型、および識別子を定義できます。


[削除]

オプション タイプを削除するには、[オプション名] 一覧で削除するオプションをクリックし、次に [削除] をクリックします。


[変更]

[オプション名] 一覧で選択したオプション タイプを変更するには、[変更] をクリックします。


[編集] とデータ型

表示されるデータ型は、このオプションに定義済みの型か、[オプション タイプの追加] ダイアログ ボックスで定義された型です。選択したオプションの値が配列の場合は、[編集] ボタンが表示されます。

[編集] をクリックすると、選択したオプションのデータ型に応じて、[IP アドレス配列エディタ] ダイアログ ボックスまたは [数値配列エディタ] ダイアログ ボックスが表示されます。


[IP アドレス配列エディタ]

このダイアログ ボックスは、選択したオプション タイプの既定の IP アドレス値を変更するときに使います。このダイアログ ボックスを表示するには、[DHCP オプション： 既定値] ダイアログ ボックスの [オプション名] ボックスで、データ型が IP アドレスの配列であるオプション名をクリックし、次に [編集] をクリックします。

項目

[アプリケーション] と [オプション]

[新しい IP アドレス]

[IP アドレス]

[サーバー名]

[解決]


[アプリケーション] と [オプション]

クラス タイプ ([グローバル]、[スコープ]、または [予約] のいずれか) と、選択した編集中のオプションが表示されます。


[新しい IP アドレス]

一覧に追加する新規 IP アドレスを入力します。次に、[追加] をクリックし、入力したアドレスを [IP アドレス] 一覧に移動します。


[IP アドレス]

現在の既定値を構成する配列の各要素である IP アドレスが表示されます。

一覧に新しい値を追加するには、[新しい IP アドレス] ボックスにアドレスを入力し、次に [追加] をクリックします。一覧からアドレスを削除するには、目的のアドレスをクリックし、次に [削除] をクリックします。

ほとんどの IP アドレス値は、一覧の先頭から順に使われるため、使用する順に値を指定します。一覧の中のアドレスの順序を変更するには、変更するアドレスをクリックし、次に上向き矢印ボタンまたは下向き矢印ボタンをクリックして、アドレスの位置を移動します。


[サーバー名]

IP アドレスを定義する DHCP サーバーを指定するには、[サーバー名] ボックスにサーバーの名前または IP アドレスを入力します。名前の解決を行うには、[解決] をクリックします。


[解決]

サーバー名を IP アドレスに解決するには、[解決] をクリックします。


[数値配列エディタ]

このダイアログ ボックスは、選択したオプション タイプの既定値を変更するときに使います。このダイアログ ボックスを表示するには、[DHCP オプション： 既定値] ダイアログ ボックスの [オプション名] ボックスで、データ型が数値の配列であるオプション名をクリックし、次に [編集] をクリックします。

項目

[アプリケーション] と [オプション]

[ユニット サイズ]

[新しい値]

[現在の値]

[データ入力モード]


[ユニット サイズ]

値のデータ サイズがオクテット単位で表示されます。


[新しい値]

配列に追加する新しい値を指定します。

[新しい値] ボックスに値を入力します。次に、[追加] をクリックし、入力した値を [現在の値] 一覧に移動します。


[現在の値]

現在の既定値を構成する配列の各要素である値が表示されます。

一覧に新しい値を追加するには、[新しい値] ボックスに数値を入力し、次に [追加] をクリックします。

一覧から値を削除するには、目的の値をクリックし、[削除] をクリックします。

ほとんどの値は、一覧の先頭から順に使われるため、使用する順に値を指定します。一覧の中の値の順序を変更するには、変更する値をクリックし、次に上向き矢印ボタンまたは下向き矢印ボタンをクリックして、値の位置を移動します。


[データ入力モード]

値を入力する方法を指定するには、[10 進数] または [16 進数] をクリックします。


[次の区画]

[DHCP マネージャ] ウィンドウのアクティブな作業領域を次の区画に移動します。


[境界の変更]

[DHCP マネージャ] ウィンドウの区画の境界を移動可能にします。マウスで境界を目的の位置までドラッグし、クリックします。


[ステータス バー]

[DHCP マネージャ] ウィンドウの最下部にステータス バーを表示します。ステータス バーには、現在選択されているコマンドや現在の利用状況についての情報、および選択されたスコープがアクティブ化されているかどうかが表示されます。


トピックの一覧を表示するには、[トピック] をクリックしてください。