管理するサーバーまたはドメインを選択する

ドメインまたはサーバーを管理するには、管理対象となるドメインまたはサーバーの管理者権限、サーバー オペレータ権限、またはアカウント オペレータ権限がなければなりません。

ドメインまたはサーバーを選択するには

1	[サーバー] メニューの [ドメインまたはサーバーの選択] をクリックします。

2	[ドメイン] ボックスに、ドメイン名またはサーバー名を入力します。サーバー名を入力する場合は、必ず先頭に円記号を 2 つ (\\) 付けてください。

または、[ドメインの選択] ボックスで、一覧からドメインまたはサーバーを選択します。この一覧には、自分が属するドメインに信頼されているすべてのドメインが一覧表示されています。ドメイン内のサーバーを表示するには、ドメイン名をダブルクリックします。

3	選択したドメイン内のコンピュータが一覧表示されないようにするには、[低速回線接続] チェック ボックスをオンにします。

初めて選択するドメインの名前を入力したときは、このチェック ボックスは自動的にオフになります。以前に選択したことのあるドメインの名前を入力した場合は、このチェック ボックスは以前設定されていた状態になります。

ヒント

他のネットワークを介して接続されているドメインの場合、特にその接続がリモート アクセス接続の場合は、ドメイン内のコンピュータを一覧表示させるとパフォーマンスが著しく低下する場合があります。どのドメインに対して低速接続を選択したかという情報は、ドメインを変更しても保持され、システムに保存されます。


通信ポートを確認する

[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

[通信ポート] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [サーバー]

 [ポート]

 [ユーザー]

 [開始]

 [ポートの状態]

 [ユーザーの切断]

 [メッセージの送信]

 [全員に送信]

関連項目

ポートの状態を確認する

ユーザーの接続を切断する

特定のユーザーにメッセージを送る

サーバー上のすべてのユーザーにメッセージを送る

ドメイン内のすべてのユーザーにメッセージを送る


[サーバー]

使用しているコンピュータが接続されているサーバーの名前が表示されます。


[ポート]

RAS 用に構成されている各シリアル通信ポート (COM ポート) が表示されます。


[ユーザー]

各アクティブ ポートに接続しているユーザーの名前が表示されます。


[開始]

各接続の開始日時が表示されます。


[ポートの状態]

特定のポートの統計情報を表示するときにクリックします。


[ユーザーの切断]

選択したポートを使っているユーザーの接続を切断するときにクリックします。


[メッセージの送信]

選択したポートを使っているユーザーへメッセージを送信するときにクリックします。


[全員に送信]

サーバー上またはドメイン内のすべてのユーザーへメッセージを送信するときにクリックします。


ポートの状態を確認する

ポートの状態を確認するには

1	[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

2	[ポート] 一覧で、状態を確認するポートを選択し、次に [ポートの状態] をクリックします。

[ポートの状態] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ポート]	 [CRC]

 [サーバー]	 [タイムアウト]

 [モデムの状態]	 [アライメント]

 [回線の状態]	 [フレーミング]

 [通信速度 (bps)]	 [ハードウェア オーバーラン]

 [ポート統計情報]	 [バッファ オーバーラン]

 [受信接続統計情報]	 [リモート ワークステーション]

 [送信接続統計情報]	 [リセット]

関連項目

[ハードウェアの状態]

[回線の状態]


[ポート]

現在の接続に使われている COM ポートが表示されます。


[サーバー]

アクティブなサーバーの名前が表示されます。


[モデムの状態]

ここに表示されている値が [正常] でない場合は、ハードウェアに障害が発生しており、モデムまたはシリアル ポートが損傷している可能性があります。


[回線の状態]

ここに表示されている情報は、権限のないユーザーがネットワークにアクセスしようとしていないかどうかを調べる際に役立ちます。


[通信速度 (bps)]

ポートとモデムの間での、1 秒当たりのビット数 (bps) を単位としたデータ転送速度が表示されます。


[ポート統計情報]

[受信バイト数]

装置が受信したデータの圧縮解除前のバイト数が表示されます。

[送信バイト数]

装置が送信したデータの圧縮後のバイト数が表示されます。


[受信接続統計情報]

[受信バイト数]

現在の接続を通じて受信したバイト数の合計が表示されます。この数値は、圧縮解除後のバイト数です。

[受信フレーム数]

クライアントから受信した論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルによって決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の低い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。

[圧縮受信]

受信したデータの圧縮の比率が表示されます。圧縮比率は、値が高い方が望ましいパラメータです。たとえば、400 バイトのデータを受信して圧縮解除すると 1000 バイトになった場合は、圧縮比率は 60% です。この値に反映されているのは、ソフトウェア圧縮だけです。達成できる圧縮比率は、転送されるデータ内にある冗長部分の量によって決まります。たとえば、テキストやビットマップは効率よく圧縮されますが、実行可能なファイルや既に圧縮されているデータはあまり効率よく圧縮されません。

IP プロトコル VJ ヘッダー圧縮を使って (アクティブにして) 接続している場合は、この値にヘッダーの圧縮比率も加えられます。このため、[ソフトウェアによる圧縮を行う] チェック ボックスをオフにしていても (この設定はデータのみに適用されるので、オフにしてもヘッダーの圧縮は無効になりません)、この値が 0 にならない場合もあります。

注	マルチキャスト データグラムやサイズの非常に小さいフレームなどの一部のフレームに対しては、ソフトウェア圧縮は行われません。このようなフレームは、圧縮処理の計算には含まれません。


[送信接続統計情報]

[送信バイト数]

現在の接続を通じて送信したバイト数の合計が表示されます。この数値は、圧縮前のバイト数です。

[送信フレーム数]

クライアントへ送信した論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルによって決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合は、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の低い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。

[圧縮送信]

転送したデータの圧縮の比率が表示されます。圧縮比率は、値が高い方が望ましいパラメータです。たとえば、1000 バイトのデータを 400 バイトに圧縮して転送した場合は、圧縮比率は 60% です。この値に反映されているのは、ソフトウェア圧縮だけです。達成できる圧縮比率は、転送されるデータ内にある冗長部分の量によって決まります。たとえば、テキストやビットマップは効率よく圧縮されますが、実行可能ファイルや既に圧縮されているデータはあまり効率よく圧縮されません。

IP プロトコル VJ ヘッダー圧縮を使って (アクティブにして) 接続している場合は、この値にヘッダーの圧縮比率も加えられます。このため、[ソフトウェアによる圧縮を行う] チェック ボックスをオフにしていても (この設定はデータのみに適用されるので、オフにしてもヘッダーの圧縮は無効になりません)、この値が 0 にならない場合もあります。

注	マルチキャスト データグラムやサイズの非常に小さいフレームなどの一部のフレームに対しては、ソフトウェア圧縮は行われません。このようなフレームは、圧縮処理の計算には含まれません。


[CRC]

巡回冗長検査 (CRC) の失敗により発生したエラーの数が表示されます。CRC エラーは、データ パケット内にサーバーから正しく到着しなかった文字があることを示します。


[タイムアウト]

送られてくるはずの文字を一定時間内に受信できなかった回数が表示されます。このエラーが発生すると、データが失われたと見なされ、ソフトウェアは再送要求を送ります。


[アライメント]

受信した文字が送られてくるはずの文字と異なっていた回数が表示されます。一般に、失われた文字があるときか、またはタイムアウト エラーが発生したときに、アライメント エラーが発生します。


[フレーミング]

非同期通信で、無効なスタート ビットまたはストップ ビットを伴う文字を受信したことを示すエラーの発生回数が表示されます。このエラーが発生してリモート アクセス接続を確立できない場合は、コンピュータからモデムへの (DTE から DCE への) データ転送速度が正しくない可能性があります。この問題が発生したということは、リモート アクセス用のモデムの構成内容が使用しているモデムに合っていない可能性があります。ボー レートまたはハードウェア フロー制御の設定を変えると、問題を軽減できる場合があります。このエラーが継続的に発生する場合や、RAS 経由の接続が確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。


[リモート ワークステーション]

このポートに接続しているリモート クライアントの名前またはネットワーク アドレスが表示されます。


[ハードウェア オーバーラン]

送信側のコンピュータによるデータの転送速度が、受信側のコンピュータのハードウェア レベルでの処理能力を超えた回数が表示されます。この問題が継続する場合は、ボー レートを低い値に変更してください。


[バッファ オーバーラン]

送信側のコンピュータによるデータの転送速度が、受信側のコンピュータのソフトウェア レベルでの処理能力を超えた回数が表示されます。この問題が継続する場合は、ボー レートを低い値に変更するか、または受信側のコンピュータの CPU にかかる負荷を軽減してください。


[リセット]

この接続に関する統計情報を 0 にリセットします。


既定のポートの状態を確認する

ポートの状態を確認するには

1	[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

2	[ポート] 一覧で、状態を確認するポートをダブルクリックします。

[ポートの状態] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ポート]	 [受信バイト数]

 [サーバー]	 [CRC]

 [モデムの状態]	 [タイムアウト]

 [回線の状態]	 [フレーミング]

 [通信速度 (bps)]	 [データ オーバーラン]

 [送信バイト数]	 [リセット]

関連項目

[ハードウェアの状態]

[回線の状態]


[ポート]

現在の接続に使われている COM ポートが表示されます。


[サーバー]

アクティブなサーバーの名前が表示されます。


[モデムの状態]

ここに表示されている値が [正常] でない場合は、ハードウェアに障害が発生しており、モデムまたはシリアル ポートが損傷している可能性があります。


[回線の状態]

ここに表示されている情報は、権限のないユーザーがネットワークにアクセスしようとしていないかどうかを調べる際に役立ちます。


[通信速度 (bps)]

ポートとモデムの間での、1 秒当たりのビット数 (bps) を単位としたデータ転送速度が表示されます。


[送信バイト数]

接続が確立された以降、または [リセット] をクリックした以降に、RAS サーバーからダイヤルアップ ネットワーク クライアントへ送信されたバイト数が表示されます。


[受信バイト数]

接続が確立された以降、または [リセット] をクリックした以降に、ダイヤルアップ ネットワーク クライアントから RAS サーバーへ送信されたバイト数が表示されます。


[CRC]

巡回冗長検査 (CRC) の失敗により発生したエラーの数が表示されます。CRC エラーは、データ パケット内にサーバーから正しく到着しなかった文字があることを示します。


[タイムアウト]

送られてくるはずの文字を一定時間内に受信できなかった回数が表示されます。このエラーが発生すると、データが失われたと見なされ、ソフトウェアは再送要求を送ります。


[フレーミング]

非同期通信で、無効なスタート ビットまたはストップ ビットを伴う文字を受信したことを示すエラーの発生回数が表示されます。このエラーが発生してリモート アクセス接続を確立できない場合は、コンピュータからモデムへの (DTE から DCE への) データ転送速度が正しくない可能性があります。この問題が発生したということは、リモート アクセス用のモデムの構成内容が使用しているモデムに合っていない可能性があります。ボー レートまたはハードウェア フロー制御の設定を変えると、問題を軽減できる場合があります。このエラーが継続的に発生する場合や、RAS 経由の接続が確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。


[データ オーバーラン]

送信側のコンピュータによるデータの転送速度が、受信側のコンピュータのハードウェア レベルでの処理能力を超えた回数が表示されます。この問題が継続する場合は、ボー レートを低い値に変更してください。


[ハードウェアの状態]

[ポートの状態] ダイアログ ボックスに表示されている値が [正常] でない場合は、ハードウェアに障害が発生しており、モデムまたはシリアル ポートが損傷している可能性があります。次の表は、ここに表示される可能性のある値の一覧です。

値	意味
[正常]	モデムに関するエラーは検出されていません。モデムは正常に機能しています。
[モデムからの応答なし]	モデムが応答しません。モデムの電源が入っているかどうか、およびモデムがシリアル ポートに正しく接続されているかどうかを確認してください。
[ハードウェア障害]	未知のエラーが発生しました。モデムまたはシリアル ポートが損傷している可能性があります。
[モデムの応答異常]	モデムが未知のエラーで応答しました。RAS でサポートされていないモデムを使っているか、またはモデムの構成ファイルが破損している可能性があります。システム管理者に問い合わせて、使用しているモデムが RAS でサポートされているかどうかを確認してください。サポートされているモデムを使っている場合は、リモート アクセス ソフトウェアを再インストールしてください。
[内部エラー]	内部ソフトウェア エラーが発生しました。RAS を実行し直すか、またはコンピュータを再起動してください。


[回線の状態]

[ポートの状態] ダイアログ ボックスに表示されている値は、権限のないユーザーがネットワークにアクセスしようとしていないかどうかを調べる際に役立ちます。次の表は、ここに表示される可能性のある値の一覧です。

値	意味
[呼び出し待ち]	RAS は、モデムを Listen モードにし、かかってくる呼び出しを待っています。モデムは正常に機能しています。
[接続完了、ユーザーを認証中]	電話回線での接続が確立されました。ユーザーは、現在 RAS サーバーから認証を受けようとしているか、または何もしていません。この状態の後に [呼び出し待ち] に戻った場合は、ユーザーは正しいユーザー名とパスワード、またはドメイン名を入力できませんでした。[接続完了、ユーザーを認証中] の後に [呼び出し待ち] に戻る状態が何度も繰り返される場合は、アクセスを認められていないユーザーがこのネットワークにアクセスしようとしている可能性があります。
[接続完了、ユーザーは認証済み]	電話回線での接続が確立され、ユーザーは正しいユーザー名とパスワードを入力しました。ユーザーがコールバックの許可を持っていて、コールバックを要求した場合は、接続の状態は [コールバック中] になります。 回線の状態が [コールバック中] になった後 [呼び出し待ち] に戻った場合は、サーバーは指定された電話番号ではユーザーと接続できませんでした。ユーザーが正しくないコールバック番号を指定したか ([発信者による設定] コールバックの場合)、またはアクセスを認められていないユーザーがこのネットワークにアクセスしようとしている ([事前設定] コールバックの場合) 可能性があります。
[コールバック中]	RAS サーバーは、ユーザーが有効な Windows NT ユーザー アカウント、リモート アクセスの許可、およびコールバックの許可を持つと判断しました。RAS サーバーは、現在、ユーザーへコールバックしています。
[回線使用不可能]	モデムかシリアル ポート、またはその両方が機能していません。モデムの電源が入っているかどうか、およびモデムがシリアル ポートに正しく接続されているかどうかを確認してください。


ISDN ポートの状態

ISDN 接続に関する情報は、[ポートの状態] ダイアログ ボックスに表示されます。エラーが発生した場合は、この情報を参考に問題を解決してください。

[ポートの状態] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ポート]

 [サーバー]

 [ハードウェアの状態]

 [回線の状態]

 [通信速度 (bps)]

 [使用中のチャネル]

 [受信]

 [送信]

 [リセット]


[ポート]

現在の接続に使われている ISDN ポートが表示されます。


[サーバー]

使用しているコンピュータが接続されているサーバーの名前が表示されます。


[ハードウェアの状態]

[ポートの状態] ダイアログ ボックスに表示されている値が [正常] でない場合は、ハードウェアに障害が発生しており、TA またはシリアル ポートが損傷している可能性があります。詳細については「[ハードウェアの状態]」を参照してください。


[回線の状態]

ここに表示されている情報は、権限のないユーザーがネットワークにアクセスしようとしていないかどうかを調べる際に役立ちます。詳細については、「[回線の状態]」を参照してください。


[通信速度 (bps)]

使用している回線でのデータ転送速度が、1 秒当たりのビット数 (bps) を単位として表示されます。


[使用中のチャネル]

この接続で使用しているチャネルの数が表示されます。


[受信]

[バイト数]

接続が確立された以降、または [リセット] をクリックした以降に、ダイヤルアップ ネットワーク クライアントから RAS サーバーへ送信されたバイト数が表示されます。

[フレーム数]

ダイヤルアップ ネットワーク クライアントから受信した論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルによって決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合は、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の低い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。


[送信]

[バイト数]

接続が確立された以降、または [リセット] をクリックした以降に、RAS サーバーからダイヤルアップ ネットワーク クライアントへ送信されたバイト数が表示されます。

[フレーム数]

RAS サーバーから送信された論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルによって決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合は、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の低い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。


X.25 ポートの状態

ポートの状態を確認するには

1	[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

2	[ポート] 一覧で、状態を確認するポートを選択します。

3	[ポートの状態 をクリックします。

[ポートの状態] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ポート]	 [タイムアウト]

 [サーバー]	 [アライメント]

 [モデムの状態]	 [フレーミング]

 [回線の状態]	 [ハードウェア オーバーラン]

 [通信速度 (bps)]	 [バッファ オーバーラン]

 [受信]	 [リモート ワークステーション]

 [送信]	 [リセット]

 [CRC]


リモート アクセス サービスを一時停止する

リモート アクセス サービスを一時停止すると、新しくかかってきた呼び出しの着信を止めることができます。既に確立されている接続は、そのまま保持されます。

リモート アクセス サービスを一時停止するには

1	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、一時停止するサーバーを選択します。

2	[サーバー] メニューの [リモート アクセス サービスの一時停止] をクリックします。

メイン ウィンドウに表示されている選択したサーバーの状態が、[実行中] から [一時停止] に変わります。

関連項目

リモート アクセス サービスを再開する


リモート アクセス サービスを再開する

RAS を再開すると、新しくかかってきた呼び出しの着信が再開されます。

リモート アクセス サービスを再開するには

1	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、一時停止されていてこれから再開するサーバーを選択します。

2	[サーバー] メニューの [リモート アクセス サービスの再開] をクリックします。

メイン ウィンドウに表示されている選択したサーバーの状態が、[一時停止] から [実行中] に変わります。

関連項目

リモート アクセス サービスを一時停止する


アクティブなユーザーのいるリモート アクセス サービスを停止する

リモート アクセス サービスを停止するには

1	リモート アクセス サービスを一時停止して、新しくかかってくる呼び出しの着信を止めます。

2	接続しているユーザー全員にメッセージを送信して、RAS を停止することを通知し、データを保存して LAN との接続を切断するように指示します。

3	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、リモート アクセス サービスを停止するサーバーを選択します。

4	[サーバー] メニューの [リモート アクセス サービスの停止] をクリックします。

接続しているユーザーの一覧が表示されます。この一覧は、5 秒ごとに更新されます。

5	この一覧を監視し、すべてのユーザーが接続を切断するまで待ちます。

6	すべてのユーザーが接続を切断したら、[はい] をクリックします。

ユーザーの接続を切断せず、サービスの停止も行わずにダイアログ ボックスを閉じるには、[いいえ] をクリックします。

注	リモート アクセス サービスを停止すると、接続しているユーザーが貴重なデータを失う可能性もあります。このため、必ず全員が接続を切断したことを確認してからサービスを停止してください。

関連項目

リモート アクセス サービスを一時停止する

リモート アクセス サービスを開始する

アクティブなユーザーのいないリモート アクセス サービスを停止する


アクティブなユーザーのいないリモート アクセス サービスを停止する

リモート アクセス サービスを停止するには

1	[サーバー] メニューの [リモート アクセス サービスの停止] をクリックします。

2	[はい] をクリックします。

または、リモート アクセス サービスを停止せずにダイアログ ボックスを閉じるには、[いいえ] をクリックします。

関連項目

リモート アクセス サービスを開始する


リモート アクセス サービスを開始する

リモート アクセス サービスを開始するには

[サーバー] メニューの [リモート アクセス サービスの開始] をクリックします。

[リモート アクセス サービスの開始] ダイアログ ボックス

リモート アクセス サービスを開始するサーバーの名前を入力します。

関連項目

アクティブなユーザーのいるリモート アクセス サービスを停止する


リモート アクセスの許可を設定する

次に示す手順では、ユーザーが設定対象のドメインまたはサーバーのアカウントを持っていることを前提としています。

リモート アクセスの許可を与えたり取り消したりするには

[ユーザー] メニューの [リモート アクセスの許可] をクリックします。

[リモート アクセスの許可] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ユーザー]

 [ユーザーに対してダイヤルインの許可を与える]

 [コールバック]

 [全員に許可を与える]

 [全員の許可を取り消す]

ドメイン (複数のサーバーが集まったグループ) を設定対象とした場合は、ドメイン内全体で適用されるリモート アクセスの許可を設定することになります。一方、ワークステーションを設定対象とした場合は、ワークステーションだけで適用されるリモート アクセスの許可を設定することになります。

注	スイッチボードを使ってネットワークに接続しているユーザーにはコールバックの許可を割り当てないでください。

関連項目

コールバックの許可を設定する

低速接続を使った接続でのリモート アクセスの許可の設定


[ユーザー]

選択したサーバーのユーザー アカウントの一覧が表示されます。


[ユーザーに対してダイヤルインの許可を与える]

[ユーザー] 一覧で選択されているユーザーにダイヤルインの許可を与えるには、このチェック ボックスをオンにします。

[ユーザー] 一覧で選択されているユーザーのダイヤルインの許可を取り消すには、このチェック ボックスをオフにします。


[全員に許可を与える]

[ユーザー] 一覧に表示されているすべてのアカウントにダイヤルインの許可を与えます。


[全員の許可を取り消す]

[ユーザー] 一覧に表示されているすべてのアカウントのダイヤルインの許可を取り消します。


[コールバック]

[コールバックしない]

ユーザー アカウントへのコールバックを行わない場合は、このオプションを選択します。これは、既定の設定です。

[発信者による設定]

ユーザーに番号の入力を求める場合は、このオプションを選択します。

[事前設定]

あらかじめ指定した電話番号でユーザーを呼び出す場合は、このオプションを選択します。[事前設定] ボックスに電話番号を入力してください。サーバーがこのユーザーにコールバックするときには、この番号だけが使われます。


低速接続を使った接続でのリモート アクセスの許可の設定

リモート接続を介する場合は、接続先のユーザーと各ユーザーのリモート アクセスの許可の一覧を表示すると情報の取得に時間がかかるため、ほとんどの場合は、既定の設定では参照機能をオフにしておいた方が便利です。

参照機能をオフにするには

[オプション] メニューの [低速回線接続] をクリックします (まだアクティブになっていない場合のみ)。

リモート アクセスの許可を与えたり取り消したりするには

[ユーザー] メニューの [リモート アクセスの許可] をクリックします。

[リモート アクセスの許可 - 低速モード] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ユーザー]

 [ユーザーに対してダイヤルインの許可を与える]

 [コールバック]

関連項目

リモート アクセスの許可を設定する


[ユーザー]

リモート アクセスの許可を与える、または取り消す対象となるユーザーのユーザー名を入力します。[ユーザー] ボックスに表示されているユーザーのリモート アクセスの許可を表示するには、[検索] をクリックします。


[ユーザーに対してダイヤルインの許可を与える]

[ユーザー] ボックスに表示されているユーザーにダイヤルインの許可を与えるには、このチェック ボックスをオンにします。

[ユーザー] ボックスに表示されているユーザーのダイヤルインの許可を取り消すには、このチェック ボックスをオフにします。


ネットワーク アクセスを制限する

次の操作を行うと、ダイヤルイン ユーザーは RAS サーバーにだけアクセスでき、ネットワークにはアクセスできなくなります。

1	RAS サーバーで、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	使用しているプロトコルの右にある [構成] をクリックします。

5	[このコンピュータのみ] を選択して、ユーザーのアクセス可能な範囲を RAS サーバーだけに制限します。

6	[OK] をクリックします。

7	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [続行] をクリックします。[ネットワーク] ダイヤログボックスの [閉じる] をクリックします。

8	新しい構成がシステムに反映されるようにするには、[はい] をクリックして RAS サーバーを再起動します。

注	ユーザーがこの設定を変えてネットワーク全体にアクセスできるようにするのを防ぐために、ユーザーに管理者の権限を与えないでください。この設定を変更できるのは、管理者だけです。


コールバックの許可を設定する

コールバックの許可を持つユーザーが接続してきた場合、サーバーは、認証処理が終了した後に、いったん回線を切断し、引き続きユーザーにコールバックします。コールバックの許可としては、次の 2 種類のいずれかを割り当てることができます。

コールバックの許可の種類	説明
[発信者による設定]	サーバーは、コールバックに使う番号の入力をユーザーに要求します。
[事前設定]	サーバーは、管理者があらかじめ指定した番号を使ってコールバックします。[事前設定] コールバックでは、ユーザーは決まった場所からしか接続できなくなるので、より確実にセキュリティ管理ができます。
コールバックの許可を設定するには

1	[ユーザー] メニューの [リモート アクセスの許可] をクリックします。

2	[コールバック] で、ユーザーに与えるコールバックの種類として [コールバックしない]、[発信者による設定]、[事前設定] のいずれかをクリックします。

3	[事前設定] をクリックした場合は、ユーザーの電話番号を [事前設定] ボックスに入力します。

注	スイッチボードを使ってネットワークに接続してくるユーザーにコールバックの許可を割り当てないでください。

関連項目

リモート アクセスの許可を設定する

低速接続を使った接続でのリモート アクセスの許可の設定


アクティブなユーザーを表示する

ドメインを操作対象にしている場合は、そのドメインの RAS サーバーを介してネットワークに接続しているすべてのユーザーが表示されます。1 つのサーバーを操作対象にしている場合は、その RAS サーバーを介してネットワークに接続しているすべてのユーザーが表示されます。

すべてのアクティブ ユーザーを表示するには

[ユーザー] メニューの [アクティブ ユーザー] をクリックします。

[リモート アクセス ユーザー] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ユーザー]

 [サーバー]

 [開始]

 [ユーザー アカウント]

 [ユーザーの切断]

 [メッセージの送信]

 [全員に送信]

関連項目

管理するサーバーまたはドメインを選択する

アクティブなユーザーに関する詳細情報を表示する


[ユーザー]

この欄には、現在サーバーに接続しているユーザーのドメイン ユーザー名が表示されます。


[サーバー]

この欄には、各ユーザーが接続しているサーバーの名前が表示されます。


[開始]

この欄には、各接続の開始時刻が表示されます。


[ユーザー アカウント]

選択したユーザーのアカウントに関する詳細情報が表示されます。


[ユーザーの切断]

選択したユーザーの接続を切断します。


[メッセージの送信]

選択したユーザーにメッセージを送信します。


[全員に送信]

アクティブなユーザー全員にメッセージを送信します。


アクティブなユーザーに関する詳細情報を表示する

アクティブなユーザーのアカウントに関する詳細情報を表示するには

1	[ユーザー] メニューの [アクティブ ユーザー] をクリックします。

2	[リモート アクセス ユーザー] ダイアログ ボックスで、詳細情報を表示するアカウントのユーザー名を選択します。

3	[ユーザー アカウント] をクリックします。

[ユーザー アカウント] ダイアログ ボックスの詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 [ユーザー名] および [フル ネーム]

 [最終パスワード変更日時] および [パスワード期限]

 [特権レベル]

 [コールバック特権] および [コールバック番号]

関連項目

アクティブなユーザーを表示する


[ユーザー名] および [フル ネーム]

現在表示しているアカウントのユーザー名とフル ネームが表示されます。ここに表示されている情報を変更するには、コントロール パネルを使います。詳細については、『コンセプト アンド プランニング ガイド』を参照してください。


[最終パスワード変更日時] および [パスワード期限]

前回パスワードが変更されたときの日時と、パスワードの変更を行わなければならない間隔の設定が表示されます。この設定を変えるには、コントロール パネルを使います。詳細については、『コンセプト アンド プランニング ガイド』を参照してください。


[特権レベル]

ユーザー アカウントのアクセス権のレベルが表示されます。この設定を変えるには、コントロール パネルを使います。詳細については、『コンセプト アンド プランニング ガイド』を参照してください。


[コールバック特権] および [コールバック番号]

コールバックの許可が表示されます。また、コールバックの許可が [事前設定] の場合は、サーバーがコールバックに使う番号も表示されます。ここに表示されている設定を変えるには、[リモート アクセスの許可] ダイアログ ボックスを開いてください。

関連項目

コールバックの許可を設定する


特定のユーザーにメッセージを送る

特定のサーバーに接続している特定のユーザーにメッセージを送るには

1	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、目的のサーバーを選択します。

2	[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

3	[ユーザー] ボックスからユーザーを選択し、次に [メッセージの送信] をクリックします。

メッセージの送信先となるユーザーの名前が [メッセージの送信] ダイアログ ボックスに表示されます。

4	ボックスにメッセージを入力します。

注	メッセージに改行を入れるには、Ctrl キーを押しながら Enter キーを押します。Enter キーだけを押すとメッセージが送信されるので、注意してください。


サーバー上のすべてのユーザーにメッセージを送る

特定のサーバーに接続しているユーザー全員にメッセージを送るには

1	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、目的のサーバーを選択します。

2	[サーバー] メニューの [通信ポート] をクリックします。

3	[通信ポート] ダイアログ ボックスの [全員に送信] をクリックします。

メッセージの送信先となるサーバーの名前が [メッセージの送信] ダイアログ ボックスに表示されます。

4	ボックスにメッセージを入力します。

注	メッセージに改行を入れるには、Ctrl キーを押しながら Enter キーを押します。Enter キーだけを押すとメッセージが送信されるので、注意してください。


ドメイン内のすべてのユーザーにメッセージを送る

特定のドメインに接続しているユーザー全員にメッセージを送るには

1	[リモート アクセス管理] ウィンドウで、目的のドメインを選択します。

2	[ユーザー] メニューの [アクティブ ユーザー] をクリックします。

3	[リモート アクセス ユーザー] ダイアログ ボックスの [全員に送信] をクリックします。

メッセージの送信先となるドメインの名前が [メッセージの送信] ダイアログ ボックスに表示されます。

4	ボックスにメッセージを入力します。

注	メッセージに改行を入れるには、Ctrl キーを押しながら Enter キーを押します。Enter キーだけを押すとメッセージが送信されるので、注意してください。

関連項目

管理するサーバーまたはドメインを選択する


ユーザーの接続を切断する

ユーザーの接続を切断するには

1	[ユーザー] メニューの [アクティブ ユーザー] をクリックします。

2	[リモート アクセス ユーザー] ダイアログ ボックスで、接続を切断するユーザーのアカウント名を選択します。

3	[ユーザーの切断] をクリックします。

接続を切断されるユーザーのアカウント名が [ユーザーの切断] ダイアログ ボックスに表示されます。[OK] をクリックすると、このユーザーの接続が切断されます。

4	接続を切断すると同時に、そのユーザーのリモート アクセスの許可を取り消すには、[リモート アクセスの許可を取り消す] チェック ボックスをオンにします。

5	マルチリンク接続からこの回線の接続だけを切断するには、[この接続だけを切断する] チェック ボックスをオンにし、次に [OK] をクリックします。


[ユーザーの切断]

[ユーザーの切断] ダイアログ ボックスには、[OK] をクリックしたときに接続が切断されるユーザーのアカウント名が表示されます。

接続を切断すると同時に、そのユーザーのリモート アクセスの許可を取り消すには、[リモート アクセスの許可を取り消す] チェック ボックスをオンにします。

逆に、そのユーザーのリモート アクセスの許可は取り消さずに接続を切断するには、このチェック ボックスをオフにし、次に [OK] をクリックします。

マルチリンク接続からこの回線の接続だけを切断するには、[この接続だけを切断する] チェック ボックスをオンにします。

表示されているユーザー名での接続をすべて切断するには、このチェック ボックスをオフにします。


トラブルシューティング

下位互換性

下位互換性を保つために、バージョン 1.1 以前の RAS サーバーには、少なくとも次に示す構成をしてください。旧バージョンの RAS を使っているサーバーに、最低限必要なこの構成情報がない場合は、Windows NT ベースのワークステーションがダイヤルインしたときに、"サーバー テーブルがいっぱいです。" というエラー メッセージが表示されます。

LANMAN.INI ファイル

[remoteaccess]
MaxNames=8	;Windows NT ワークステーション上の NetBIOS 名の追加に使います。
remotelisten=all	;RAS サーバーを介して接続された Windows NT
;ワークステーションのピア機能を有効にします。

PROTOCOL.INI ファイル

[netbeui_xif]
sessions=160
ncbs=180
name=160
[tcpip_xif]
nbsessions=100
;numnames=85	;numnames 行をコメント アウトすると、
;TCP/IP スタックでのこの設定値は、
;実現可能な最大数に設定されます。


X.25 ネットワーク

X.25 ネットワークでは、電話回線のノイズによる影響を受けないように、データの伝送はパケット交換プロトコルにより行われます。X.25 ネットワークへは、次の 2 とおりの方法でアクセスできます。

アクセス方法	使用できるコンピュータ
非同期 PAD	クライアント (Windows NT Workstation)
直接接続	サーバー (Windows NT Workstation と Windows NT Server) およびクライアント (Windows NT Workstation)
構成

RAS では、X.25 用に次の構成が提供されています。

クライアント

ダイヤルアップ PAD

X.25 スマート カードによる直接接続

サーバー

X.25 スマート カードによる直接接続


ISDN の概要

統合サービス デジタル ネットワーク (ISDN) は、電話回線と比べてきわめて高速の通信速度を提供します。電話回線での通信速度は 9600 ビット/秒 (bps) であるのに対して、ISDN では 64Kbps または 128Kbps で通信することができます。実務でこのような高速通信が必要となる例としては、多くの在宅社員を抱えている企業や、大量の通信を伴う管理作業をリモートから行う必要がある場合 (たとえば、離れた場所に設置されているワークステーションへソフトウェアをインストールする場合など) が考えられます。

RAS では、ISDN は次の要素の組み合わせと見なされます。

シリアル ポート

ポートに接続されている ISDN カード

関連項目

ISDN カードをインストールする


ISDN カードをインストールする

1 本の ISDN 回線には、2 つの B チャネルと 1 つの D チャネルが付いています。B チャネルは、どちらも 64Kbps でデータを伝送します。D チャネルは、信号の送受信用で、16Kbps でデータを伝送します。

まず、ISDN カードをサーバーおよび ISDN 接続するすべてのクライアントにインストールします (操作方法については、カードのマニュアルを参照してください)。次に、各 B チャネルが単独のポートとして機能するように、またはすべての B チャネルで 1 つのポートとして機能するように、B チャネルを構成します。

RAS サーバーにアクセスするユーザーの人数が多いシステムでは、各チャネルが単独のポートとして機能するように構成してください。この構成にすると、同時に接続できるユーザー数を最大にすることができます。

逆に、アクセスするユーザーの人数が少なく、データの伝送速度を上げる必要があるシステムの場合は、2 つのチャネルを合わせて 1 つのポートとして機能するように構成してください。この構成では、回線速度が 128Kbps まで上がります。複数のカードをインストールしている場合は、各カードのチャネルを組み合わせて、さらに伝送速度を上げることができます。

ISDN カードを RAS クライアントで使用できるように構成する方法については、ダイヤルアップ ネットワークのオンライン ヘルプを参照してください。


選択したドメインのプライマリ ドメイン コントローラが見つかりません。

考えられる原因

プライマリ ドメイン コントローラが起動されていません。

このコンピュータとプライマリ ドメイン コントローラの間のネットワーク接続が分断されています。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

対処方法

プライマリ ドメイン コントローラを再起動するか、またはバックアップ ドメイン コントローラをプライマリ ドメイン コントローラとして機能するように昇格させます。バックアップ ドメイン コントローラを昇格させる方法については、Windows NT Server のマニュアルを参照してください。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。


指定したリモート アクセス サーバーから詳細情報を取り出すことができません。

考えられる原因

サーバーが起動されていません。

サーバーは起動されていますが、そのサーバー上ではリモート アクセス サービスが実行されていません。

このコンピュータと指定した RAS サーバーの間のネットワーク接続が分断されています。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

対処方法

サーバーを再起動します。

リモート アクセス サービスを再開します。さらに、エラー記録と監査記録を見て、そのサーバー上でのリモート アクセス サービスが停止した原因を調べます。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。


ネットワーク上でモート アクセス サーバーが見つかりません。

考えられる原因

入力したドメイン名またはサーバー名の綴りが間違っています。

選択したドメイン内の RAS サーバーは 1 つも起動されていません。

サーバーは起動されていますが、どのサーバー上でもリモート アクセス サービスが実行されていません。

ネットワーク接続に分断されている部分があります。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

対処方法

綴りが正しいかどうかを確認します。サーバーの名前は、2 つの円記号 (\\) から始まります。

サーバーを再起動します。

サーバー上でリモート アクセス サービスを再開します。さらに、エラー記録と監査記録を見て、そのサーバー上でのリモート アクセス サービスが停止した原因を調べます。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。


選択したドメインまたはサーバーのマスタ ユーザー アカウント データベースに、ユーザーのセキュリティ情報を書き込めません。

考えられる原因

プライマリ ドメイン コントローラが起動されていません。

ユーザー アカウント データベースのマスタ コピーに、そのユーザー アカウントが存在しません。

このコンピュータとプライマリ ドメイン コントローラの間のネットワーク接続が分断されています。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

注	ドメイン セキュリティに参加しているドメインまたはサーバーを操作対象としている場合は、ユーザーのセキュリティ情報はプライマリ ドメイン コントローラに書き込まれます。単独のサーバーを操作対象としている場合は、ユーザーのセキュリティ情報はそのサーバーのユーザー アカウント データベースに書き込まれます。

対処方法

プライマリ ドメイン コントローラを再起動するか、またはバックアップ ドメイン コントローラをプライマリ ドメイン コントローラに昇格させます。バックアップ ドメイン コントローラを昇格させる方法については、Windows NT Server のマニュアルを参照してください。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。


選択したドメインまたはサーバーに対する管理者権限、サーバー オペレータ権限またはアカウント オペレータ権限を持っていることが検査できません。

考えられる原因

入力したドメイン名またはサーバー名の綴りが間違っています。

プライマリ ドメイン コントローラが起動されていません。

このコンピュータとプライマリ ドメイン コントローラの間のネットワーク接続が分断されています。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

対処方法

綴りが正しいかどうかを確認します。サーバーの名前は、2 つの円記号 (\\) から始まります。

プライマリ ドメイン コントローラを再起動するか、またはバックアップ ドメイン コントローラをプライマリ ドメイン コントローラとして機能するように昇格させます。バックアップ ドメイン コントローラを昇格させる方法については、Windows NT Server のマニュアルを参照してください。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。


選択したドメインまたはサーバーのマスタ ユーザー アカウント データベースのユーザー情報を列挙できません。

考えられる原因

プライマリ ドメイン コントローラが起動されていません。

このコンピュータとプライマリ ドメイン コントローラの間のネットワーク接続が分断されています。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されていません。

注	ドメイン セキュリティに参加しているドメインまたはサーバーを操作対象としている場合は、ユーザーのセキュリティ情報はプライマリ ドメイン コントローラに書き込まれます。単独のサーバーを操作対象としている場合は、ユーザーのセキュリティ情報はそのサーバーのユーザー アカウント データベースに書き込まれます。

対処方法

プライマリ ドメイン コントローラを再起動するか、またはバックアップ ドメイン コントローラをプライマリ ドメイン コントローラとして機能するように昇格させます。

ネットワーク接続およびケーブルの接続を調べます。

イーサネットのネットワーク ケーブルにターミネータが正しく接続されているかどうかを確認します。