ダイヤルアップ ネットワークの概要

ダイヤルアップ ネットワークは、Windows NT リモート アクセス サービス (RAS) のクライアント版です。

ダイヤルアップ ネットワークを使うと、自宅やホテルなど、モデムを接続できる電話回線のジャックと電源コンセントがあるリモート サイトならどこからでもオフィスのネットワークに接続することができます。ダイヤルアップ ネットワークは、ダイヤルアップ サーバーを呼び出し、ネットワークとの電話接続を確立することによって機能します。いったん接続が確立されたら、オフィス内でネットワークやローカル データベースと直接接続しているときとまったく同じようにアプリケーションを実行し、作業することができます。

たとえば、次のようなことができます。

Windows NT エクスプローラを使ってリモート データベースにアクセスできます。

電子メールを送受信できます。

オフィスのプリンタでファイルを印刷できます。

ダイヤルアップ ネットワーク クライアントは、TCP/IP、IPX、NetBEUI のいずれかを使い、モデム、ISDN 回線、X.25、PPTP のいずれかを介して、あらゆる SLIP サーバー、PPP サーバー、および Microsoft RAS サーバーに接続できます。

Macintosh ボリュームおよび AppleTalk プリンタへのダイヤルイン回線を介した接続はサポートされていません。


現在の電話帳に登録されているすべてのエントリの一覧です。エントリを選択し、次に [ダイヤル] をクリックしてください。また、[その他] をクリックすると、エントリの編集、複製、削除などができます。

既定の電話帳は、システム電話帳 (rasphone.pbk) です。ほかの電話帳を既定の電話帳にするには、[その他] をクリックし、[ユーザー設定] をクリックします。次に、[電話帳] タブで、個人用電話帳またはその他の電話帳を選択します。


電話帳にエントリを追加するときにクリックします。


エントリの編集、削除、複製などを行うコマンドを表示するときにクリックします。


ダイヤルされる番号が、接頭番号、接尾番号も含めて、ダイヤルされるとおりに表示されます。番号の表示方法を変更したり、一時的にエントリに関連付けられている番号以外の番号にダイヤルするために新しい番号をボックスに入力したりするには、[所在地] をクリックします。


どの所在地からダイヤルするかを指定します。

ラップトップ コンピュータを使っている場合は、オフィス、自宅、ホテルなどのさまざまな所在地について、プロパティを設定しておくことができます。こうしておけば、所在地の設定を基に、市外局番やそこで使用できる通話カード番号をダイヤルするように電話帳エントリをカスタマイズできます。


選択した所在地のプロパティを変更するときや、新しい所在地を作成するときにクリックします。

このボタンをクリックしたときに表示されるダイアログ ボックスは、[基本] タブの [テレフォニー ダイヤルのプロパティを使う] チェック ボックスをオンにしているかどうかにより変わってきます。既定の設定では、このチェック ボックスはオフになっており、旧バージョンの RAS でも使われていた [接頭番号] ボックスと [接尾番号] ボックスを利用できます。

テレフォニーのダイヤル機能を使う場合は、このチェック ボックスをオンにしてください。この機能を使う可能性があるのは、長距離通話を使う場合や、クレジット カードを使う場合です。


[ダイヤルする電話帳エントリ] ボックスで選択されている電話帳エントリにダイヤルするときにクリックします。


ダイアログ ボックスを閉じるときにクリックします。


ダイヤルするエントリの名前 (会社名、サーバー名など) を入力します。1 から 256 文字までの範囲内であればどのような名前を付けてもかまいません。通常は、リモート サーバーの名前か、または接続の種類 ("PPP インターネット接続"、"SLIP インターネット接続" など) を付けます。

この名前は、電話帳の一覧に表示されます。


エントリに関する覚え書きを入力する場所です。何も入力しなくてもかまいません。


ダイヤル先のダイヤルアップ サーバーの国番号を選びます。


ダイヤル先のダイヤルアップ サーバーの市外局番を入力します。

ダイヤルアップ サーバーが日本国外にある場合は、ここには先頭の 0 を含まずに市外局番を入力してください。たとえば、市外局番が 071 の場合は、71 とだけ入力します。


ダイヤルアップ サーバーの電話番号を入力します。ここで指定できる特殊な文字については、「電話番号の修飾子」を参照してください。


このエントリに使う 2 つ目以降の電話番号を追加するときにクリックします。1 つ目の電話番号で接続できなかった場合は、接続が正常に確立できるまで 2 つ目以降の電話番号が順にダイヤルされます。


ダイヤルに使う装置を選択します。[ビジー状態のときは別のポートを使う] チェック ボックスをオンにしておくと、ここで選択した装置での接続に失敗したときは、同じ種類のほかの装置を使って接続が試みられます。

[ダイヤル方法] ボックスでは、ダイヤルに複数の回線を使うように選択することもできます。複数回線を選択すると、複数の物理的な回線を論理的な 1 つの "束" に結合するマルチリンク機能が使われます。この機能では、1 本の複合リンクを作成することにより、帯域幅が増加します。

マルチリンクを使うには、クライアントとサーバーの両方でマルチリンク機能が有効になっていなければなりません。

接続に使うモデムやアダプタを選ぶには、[構成] をクリックします。


装置固有の設定を構成するときにクリックします。たとえば、接続にモデムを使う場合は、ここをクリックして、モデムの通信速度を設定したり、モデム圧縮機能を有効にしたりできます。


このチェック ボックスは、テレフォニーのダイヤル機能を使うときにオンにします。この機能は、長距離通話で接続する場合や、クレジット カードを使う場合に便利です。このチェック ボックスをオンにすると、[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [所在地] をクリックしたときに、テレフォニー用のプロパティ ページが表示されます。このチェック ボックスをオフにすると、旧バージョンの RAS でも使われていた [接頭番号] ボックスと [接尾番号] ボックスが表示されます。

内線にダイヤルする場合は、このチェック ボックスはオンにしないでください。


ダイヤルアップ サーバーの種類を選択します。サーバーの種類がわからない場合は、[PPP] を選んでください。SLIP サーバーを呼び出す場合は、[SLIP] を選んでください。旧バージョンの RAS プロトコルを使っているサーバーにダイヤルする場合は、[RAS] を選んでください。

ここで選択したサーバーの種類によっては、[サーバー] タブのプロトコルやその他のオプションの一部が選択できない場合もあります。


[ネットワーク プロトコル] で選択するプロトコルは、ダイヤルアップ サーバーとの接続が確立された後、LAN 上の各種サーバーと通信するときに使うプロトコルです。どのプロトコルを選択するべきかわからない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

ここでは、複数のプロトコルを選択することもできます。既にコンピュータにインストールされているプロトコルのチェック ボックスは、既定の設定でオンになっています。


TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol： 伝送制御プロトコル/インターネット プロトコル) は、互いに接続されたネットワーク間での通信を提供するネットワーク プロトコルです。

TCP/IP は、インターネットで使われるネットワーク プロトコル セットです。


Novell のネットワークで使われる NetWare プロトコル セットです。


NetBEUI は、Microsoft ネットワーク用に開発されたネットワーク プロトコルです。このプロトコルは、NetBIOS 規格を実装したプロトコルの Microsoft 版です。


この電話帳エントリ用の TCP/IP の設定値を設定するときにクリックします。Microsoft サーバー (Windows NT、Windows 95、またはその他の Microsoft RAS サーバー) を呼び出す場合は、TCP/IP の設定値を構成する必要はありません。


ダイヤルアップ ネットワークでは、モデムによる圧縮がサポートされているだけでなく、ソフトウェアによるデータ圧縮の機能も提供されています。このため、スループットを向上させる目的で圧縮機能を使う場合は、モデム圧縮をオンにする必要はありません。

このチェック ボックスをオンにすると、ソフトウェア圧縮が有効になります。

最大の圧縮効率を得るために推奨する事項については、「圧縮に関する指針」を参照してください。


このチェック ボックスをオンにすると、PPP の新機能が有効になります。これらの拡張機能を使うと、古い PPP ソフトウェアを使っているサーバーを呼び出したときに問題が発生する可能性があります。継続して問題が発生する場合にだけ、このチェック ボックスをオフにしてください。

このチェック ボックスをオフにすると、LCP は、PPP の LCP ネゴシエーションにおける Time-Remaining パケットと Identification パケットの送信、およびコールバック要求を行わなくなります。


ダイヤル後にスクリプトもターミナルも使わない場合は、このオプションを選択します。


ダイヤル後にターミナル ウィンドウを使う場合は、このオプションを選択します。

「リモート ログオンに RAS ターミナルを使う」を参照してください。


ダイヤル後にスクリプトを使う場合は、このオプションを選択します。


ダイヤル後に使うスクリプトを選択します。ここで選択できるスクリプトは、SWITCH.INF 内に記述されているスクリプトです。SWITCH.INF を編集すれば、既存のスクリプトを修正したり、新しいスクリプトを作成したりできます。

「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」を参照してください。


既存のスクリプトを編集したり、新しいスクリプトを作成したりするために SWITCH.INF を開くときにクリックします。


SWITCH.INF を編集した後、スクリプトの一覧を更新するためにクリックします。


ダイヤル前にスクリプトを使う場合にクリックします。たとえば、ダイヤル前のスクリプトは、クライアント側に設置されている仲介装置を使う場合などに必要になります。


ダイヤルアップ サーバーと行う認証と暗号化のネゴシエーションで使う原則を選ぶことができます。認証とは、サーバーに対してクライアントがアクセス権を持つかどうかを検査する処理です。暗号化を設定すると、通信回線を使って転送されるデータを第三者が監視するのを防ぐことができます。


サーバーから要求されたあらゆる認証 (MS-CHAP、MD5-CHAP、SPAP、PAP) を使う接続を許可します。この設定は、最も寛容なセキュリティの設定です。パスワードの漏洩などを心配する必要のない場合に選択してください。このオプションは、Microsoft 製ではないサーバーを呼び出す場合に便利です。


サーバーから要求された PAP 以外の認証を使う接続を許可します。

このオプションは、Microsoft 製ではないサーバーを呼び出すときに、パスワードが通信回線上をクリア テキストの形で伝送されては困る場合に便利です。


MS-CHAP の認証を使う接続のみを許可します。

このオプションは、Microsoft 製のサーバーを呼び出す場合に便利です。このオプションを選択すると、データの暗号化を行うよう指定したり、ダイヤルアップ ネットワークを介したパスワードの変更がサポートされるよう指定することもできます。


回線を経由して送信されるデータはすべて暗号化されます。このオプションは、Windows NT Version 3.5 以降の RAS コンピュータでのみ利用できます。Windows NT RAS では、データの暗号化は RSA Data Security Incorporated 社の RC4 アルゴリズムを使って提供されます。

このチェック ボックスをオンにすると、暗号化されていない接続は切断されます。


このオプションは、自宅のコンピュータを、オフィスのネットワークに接続されたワークステーションの代わりとして使う場合に最適なオプションです。このチェック ボックスをオンにすると、Ctrl + Alt + Del キーを押してログオンするときに入力するアカウント情報が RAS 接続のアカウント情報として使われます。この設定にすると、オフィスのワークステーションでアカウントのパスワードが変更された後に RAS 接続を使おうとしたときにも、ログオフしてからログオンする必要がなくなります。


以前このエントリにダイヤルしたときに、ユーザー名、パスワード、およびドメインを入力するように求めるダイアログ ボックスでパスワードを保存するチェック ボックスをオンにした場合に、このボタンをクリックすると、保存されたパスワードを消去できます。


ダイヤル先の X.25 ネットワークの名前を選びます。


ダイヤル先のダイヤルアップ サーバーの X.25 アドレス (X.25 での、通常の電話番号に対応する情報) を入力します。


これらのボックスは、必要に応じて情報を入力するボックスです。たいていの場合は何も入力する必要はありません。


X.25 のホスト コンピュータから要求される追加接続情報を入力します。通常は、システム管理者に指示されない限りは、このボックスは空のままにしておいてください。


X.25 プロバイダから要求されるその他の機能パラメータを入力します。たとえば、/R と入力すると着信側に料金を請求するように指定できる機能をサポートしているプロバイダもあります。詳細については、X.25 のマニュアルを参照するか、またはプロバイダに問い合わせてください。


このチェック ボックスをオンにすると、ダイヤルする電話番号が [ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウに表示され、ダイヤル時に編集できるようになります。

このチェック ボックスをオフにすると、接続処理の間にポップアップ表示されるダイヤル状態を示すダイアログ ボックスにも電話番号は表示されなくなります。


このチェック ボックスをオンにすると、所在地情報の設定が [ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウに表示され、ダイヤル時に編集できるようになります。


このチェック ボックスをオンにすると、番号をダイヤルする前にダイヤルアップ ネットワーク モニタが起動されます。


このチェック ボックスをオンにすると、呼び出し時に接続状況が表示されるようになります。

接続情報が表示されないようにする場合、または接続が成功したか失敗したかが確定した場合だけ状況を表示する場合は、このチェック ボックスをオフにしてください。この機能は、オートダイヤル機能を使っている場合に便利です。


このチェック ボックスをオンにすると、ダイヤルアップ ネットワークは正常に接続された後に閉じられます。


このチェック ボックスをオンにすると、Windows NT のログイン時に [ダイヤルアップ ネットワークを使ってログオンする] チェック ボックスをオンにしていた場合は、ダイヤルアップ ネットワークの電話帳を編集できるようになります。


このチェック ボックスをオンにすると、Windows NT にログイン時に [ダイヤルアップ ネットワークを使ってログオンする] チェック ボックスをオンにしていた場合は、新しい TAPI ダイヤル所在地情報を作成できるようになります。

このチェック ボックスをオフにすると、ログイン中のユーザーは、ダイヤル所在地情報を変更したり、新しい所在地情報を作成したりすることができなくなります。


このチェック ボックスをオンにすると、新しい電話帳のエントリ ウィザードを使って新しい電話帳エントリを作成できるようになります。


このチェック ボックスをオンにすると、接続が自動的に確立される前に確認を求められます。この機能は、すべてのオートダイヤル接続を追跡し、たとえば、費用のかかる ISDN 回線が使われていることがわかっている場合に便利です。

このオプションを有効にするには、Remote Access Autodial Manager サービスを開始していなければなりません。


RAS のオートダイヤル機能を有効にする所在地をすべて選択します。

RAS のオートダイヤルは、ネットワーク アドレスを電話帳エントリに関連付け、その情報を保守することにより、そのネットワーク アドレスがアプリケーションやコマンド ラインから参照されたときに、対応するエントリが自動的にダイヤルされるようにします。エントリに関連付けるネットワーク アドレスは、インターネットのホスト名、IP アドレス、NetBIOS のサーバー名のいずれでもかまいません。

このオプションを有効にするには、Remote Access Autodial Manager サービスを開始していなければなりません。

「RAS オートダイヤルの概要」を参照してください。


自動リダイヤルの回数を指定します。自動リダイヤルしないようにするには 0 を指定します。


自動リダイヤルを行うまでの待ち時間を秒単位で指定します。リモート デバイスのリセットに必要な時間を確保できるだけの時間を指定します。


何も処理が行われない状態のときに接続を切断するまでの時間を秒単位で指定します。

ただし、ダイヤルアップ サーバーの方にも接続を切断するタイマーが設定されています。このため、ここに大きいタイムアウト値を設定していたとしても、その時間が経過するまでは接続が切断されないという保証はありません。ここに設定した時間が経過する前に、サーバーの方でタイムアウトが発生し、サーバーから接続が切断される可能性もあるからです。

このオプションを有効にするには、Remote Access Autodial Manager サービスを開始していなければなりません。


ダイヤルアップ サーバーからコールバックされないようにする場合は、このオプションを選択してください。


接続処理中にダイヤルアップ サーバーからコールバックするかどうかを求められるようにする場合は、このオプションを選択してください。


ダイヤルアップ サーバーからコールバックされるようにする場合は、このオプションを選択してください。このオプションを選択した場合は、各装置用の電話番号を指定しなければなりません。

このオプションは、さまざまな場所からサーバーを呼び出すリモート ユーザーにとって便利です。ただし、これはセキュリティ機能ではありません。電話番号の異なるさまざまな所在地からサーバーを呼び出すクライアントには、[コールバックの通知を受けてから決める] を選択してください。ユーザーの呼び出しがリモート アクセス サーバーで着信されると、次のような処理が行われます。

1	まず、サーバーが、ユーザー名とパスワードが正しいかどうかを判断します。

2	ユーザー名とパスワードが確認できたら、ユーザーのコンピュータの画面に [コールバック] ダイアログ ボックスが表示されます。

3	ユーザーは、このダイアログ ボックスに現在のコールバック番号を入力し、サーバーが呼び出してくれるのを待ちます。

このオプションを選択すると、さまざまな所在地からサーバーを呼び出すユーザー (外回りの営業担当など) にかかる電話料金を最小限に抑えることができます。


コールバックに使われる装置を選択し、[編集] をクリックして電話番号を入力します。


ダイヤルアップ サーバーがこのクライアントにコールバックするときに使う電話番号を入力するときにクリックします。


選択した装置をコールバック一覧から削除するときにクリックします。


ダイヤルアップ サーバーがこのクライアントにコールバックするときに使う電話番号を入力します。


次のオプションは、[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウでの既定の電話帳を選択するときに使います。


このオプションを選択すると、システム電話帳が使われます。システム電話帳 (%systemroot%\SYSTEM32 フォルダの rasphone.pbk) は既定の電話帳です。


このオプションを選択すると、個人用電話帳が使われます。個人用電話帳は、保護されているので、同じコンピュータにログオンしたほかのユーザーが個人用電話帳を見ることはできません。個人用電話帳の保護は、NTFS ファイル パーティションでのみ機能します。


このオプションを選択すると、%systemroot%\SYSTEM32 フォルダ以外のフォルダにある電話帳が使われます。たとえば、ほかのコンピュータ上の電話帳を使ったりできます。


一覧から電話帳を選択するか、または使用する電話帳の名前を完全なパスを付けて入力します。

電話帳を検索するには、[参照] をクリックします。


このコンピュータ上の電話帳を検索したり、ほかのコンピュータ上の電話帳の一覧を見たりするときにクリックします。


ISDN 接続の種類を選択します。選択肢は、品質の最も高い種類 ([64K デジタル]) から順に、品質の最も低い種類 ([56K 音声]) まであります。


このチェック ボックスをオンにすると、回線の状態に応じて選択した回線の種類から低い品質の回線種類へのネゴシエーションが行われます。

注	ISDN カードによっては、[回線種類のネゴシエーション] チェック ボックスがオンになっていると、回線の種類とチャネルの数の両方についてネゴシエーションが行われます。つまり、品質の高い回線種類 ([64K デジタル]) から品質の低い回線種類 ([56K 音声]) へのネゴシエーションが行われるだけでなく、複数のチャネルから必要に応じてより少ないチャネル数へのネゴシエーションも行われます。


ダイヤルインする先のサーバーがそのメーカー固有のプロトコルしかサポートしていない場合は、このチェック ボックスをオンにします。たとえば、サーバーとクライアントの両方で DigiBoard 社の装置を使っている場合などが該当します。

複数の ISDN 回線を介してマルチリンクを使う場合は、このチェック ボックスはオフにしてください。マルチリンクでは、サーバーでもクライアントでもメーカー固有のプロトコルは必要ありません。


このチェック ボックスをオンにすると、データが送信前に圧縮されます。ハードウェア圧縮を有効にする場合は、ソフトウェア圧縮はオフにしてください。

注	ハードウェア圧縮は、すべての ISDN カードで提供されているわけではありません。このチェック ボックスをオンにしても、カードが圧縮機能を提供していなければ、データのスループットは向上しません。使用しているカードに圧縮機能が付いているかどうかがわからない場合は、カードのマニュアルで調べてください。


使用しているカードが複数の ISDN チャネルを束ねて使う機能を提供しており、リモート アクセス サーバーの ISDN カードもチャネルを束ねて使用できるように構成されている場合は、複数のチャネルを選択してスループットを向上することができます。「エントリの追加、編集、複製を行う」の「ISDN の電話番号」を参照してください。

ISDN ドライバによっては、束ねるチャネルの数を制限できない場合もあります。チャネル数を制限できないドライバを使っているコンピュータを着信用に構成している場合は、チャネル数の指定を 2 以下にするように、ダイヤルインするクライアントに指示してください。そうしないと、複数の ISDN カードをインストールしたシステムを使っているユーザーが、サーバーのチャネルをすべて独占してしまう可能性があります。

注	使用している ISDN カードで利用可能な数より多いチャネル数で接続を確立することはできません。実際に、利用可能なチャネルの最大数を超える数を指定すると、まったく接続できない可能性もあります。


インストールされているモデムが表示されます。

注	モデムを変更したり、新しいモデムをインストールしたりするには、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] を選択し、次に [プロパティ] をクリックします。詳細については、このダイアログ ボックスのオンライン ヘルプを参照してください。


モデムがリモート アクセス サーバーのモデムとのネゴシエーションを開始するときの bps (ビット/秒) 単位の通信速度を選択します。通信速度は、ネゴシエーションの過程で上がったり下がったりすることもあります。


使用しているモデムでサポートされていないハードウェア機能を選択してもパフォーマンスには何の影響もありません。


このチェック ボックスをオンにすると、ハードウェアによるハンドシェイクが有効になります。この機能により、データがいっぱいになって回線にデータを送信できなくなったときや、逆に送信可能になったときに、モデムがリモート アクセス ソフトウェアに伝えることができるようになります。これにより、リモート アクセス ソフトウェアは、必要に応じて一時的にデータの転送を中止できます。ハンドシェイクは、データの伝送を合理化し、オーバーラン エラーの発生を防ぐため、結果的にデータ転送の全体的なスループットが向上します。


データ ブロックのエラーを巡回冗長検査 (CRC) によって調べます。モデムによるエラー制御を有効にすると、モデムは正しく転送されなかったデータを再転送します。したがって、モデム間でのエラーは発生しません。詳細については、「MNP4」および「V.42」を参照してください。


このチェック ボックスをオンにすると、モデム間で送受信されるデータが圧縮されて、転送されるデータのバイト数が少なくなります。この結果、転送時間を短縮します。どの程度短縮されるかは、転送されるデータの冗長度によって決まります。

注	モデムよりもコンピュータの方が利用可能なパターン バッファがはるかに大きいため、ハードウェア圧縮よりもソフトウェア圧縮の方が効率的です。また、モデムの圧縮機能を使うと、モデムは、内部のパターン バッファを埋めるだけの量のデータがコンピュータからモデムへ転送されるまで最初の転送を行わず、遅延が発生します。ソフトウェア圧縮では、圧縮のためのデータ転送はコンピュータとメモリの間で行われますが、この速度はコンピュータとモデムの間での転送速度よりずっと高速です。さらに、ソフトウェア圧縮では、モデムとモデムの間のセグメントだけではなく、コンピュータ間のリンク全体を圧縮されたデータが転送されることになります。

一般に、既に圧縮されているデータを圧縮しても、圧縮率が高まることはありません。したがって、モデムの圧縮機能とソフトウェア圧縮を同時に使用すべきではありません。実際に、モデムが使うアルゴリズムによっては、両方の圧縮を行うと、転送されるデータのサイズが大きくなる場合もあります。


ダイヤル時に、スクリプト化されたコマンドを実行する代わりに AT コマンドを手動でモデムに入力する場合は、このチェック ボックスをオンにします。この機能は、モデムのスクリプト ファイル (MODEM.INF) に新しいエントリを作成するときに、スクリプトに記述する文字列をテストする場合に利用できます。また、接続処理の途中でユーザー入力が必要となるような例外的な場合にも、この機能を利用できます。

一般に、人間のオペレータが対応する交換を通じて接続するときなどのように、電話機を使ってダイヤルする場合は、この機能を使わないでください。


このチェック ボックスをオンにすると、モデムのダイヤル トーンや接続音が聞こえなくなります。


このアカウントの Windows NT ドメイン パスワードは期限が切れています。今すぐパスワードをこのダイアログ ボックスに入力して、変更してください。

パスワードは、大文字と小文字が区別されます。新しいパスワードを入力するときは、大文字と小文字のどちらを使ったかを覚えておいてください。


現在のパスワードを入力します。


新しいパスワードを入力します。


確認のために、新しいパスワードをもう一度入力します。


ダイヤルアップ サーバーは、通話料金をサーバー側で負担するなど目的に応じて便利に使用できるように、クライアントが指定した番号でコールバックするように構成されています。

コールバック番号の指定は、自動化できます。これを行うには、[その他] をクリックして [ユーザー設定] をクリックし、次に [コールバック] タブのオプションを選択します。


リモート アクセス サーバーからのコールバックに使う番号を入力します。


モデム (またはその他の接続装置) からエラーが返されました。サポートされているモデムを使っている場合は、一度モデムの電源を切って電源を入れ直してください。また、リモート アクセス サービスを終了し、再起動してから、ダイヤルし直してください。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、モデムの製造元に問い合わせてください。どのモデムがサポートされているかについては、『Windows NT ハードウェア互換性リスト』を参照してください。

モデムがリモート アクセス用に正しく構成されていることを確認してください。構成を確認する方法については、「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。


リダイヤルするまでの秒数をカウントダウンします。リダイヤルは、[ユーザー設定] ダイアログ ボックスの [ダイヤル] タブでの設定に基づいて行われます。


このエントリで使うように選択されているプロトコルのうち、少なくとも 1 つが接続に失敗しました。

[受け入れる] をクリックすると、表示されているプロトコルを使って接続されます。

チェック ボックスをオンにすると、次回ダイヤルしたときにも、今回のダイヤルで接続されたプロトコルだけが使われます。このチェック ボックスをオンにしない場合は、エントリに使う接続プロトコルをダイヤルアップ ネットワークから変更してください。これを行うには、ダイヤルアップ ネットワークでエントリを選択し、[その他] をクリックします。次に、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックし、[サーバー] タブで、接続に使うネットワーク プロトコルを選択します。


表示されているプロトコルを使って接続するときにクリックします。


接続を切断するときにクリックします。


このチェック ボックスをオンにすると、次回ダイヤルしたときに、今回のダイヤルで接続されたプロトコルだけが使われます。

エントリに使う接続プロトコルを変更するには、ダイヤルアップ ネットワークでエントリを選択し、[その他] をクリックします。次に、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックし、[サーバー] タブで、接続に使うネットワーク プロトコルを選択します。


ダイヤルアップ ネットワークの認証に使われるアカウント情報は、通常は、ネットワーク ログオン用のアカウント情報と同じです。ダイヤルアップ ネットワークは、これらのアカウント情報を使って、クライアント ユーザーが物理的にネットワークへアクセスする権利を持つかどうかを検査します。ただし、ダイヤルアップ ネットワークは実際にリモート ユーザーをログオンさせるわけではありません。このため、リモート ユーザーは、保護されたネットワーク資源にアクセスするには、たいていの場合、接続が確立された後に自分でログオンする必要があります (Windows NT の場合なら、Ctrl + Alt + Del キーを使います)。


リモート アクセス用のユーザー名を入力します。


リモート アクセス用のパスワードを入力します。


Microsoft 製ではないサーバーを呼び出している場合は、ドメインを入力する必要はありません。

Microsoft サーバーを呼び出している場合は、ここで入力するドメイン名は、Windows NT RAS サーバー、または自分のダイヤルアップ ネットワーク アカウントが属している Windows NT ドメインの名前でなければなりません。これは、PPP プロバイダや SLIP プロバイダから取得した DNS ドメイン名ではありません。たとえば、www.halcyon.com といったドメイン名ではなく、accounting などのドメイン名となります。ドメインおよび信頼関係については、『コンセプト アンド プランニング ガイド』を参照してください。

MSN に接続する場合は、[ユーザー名] ボックスに msn\username と入力し、[ドメイン] ボックスには何も入力しないでください。


このチェック ボックスをオンにすると、このエントリのパスワードが保存されます。次回この電話帳エントリを使って接続するときからは、この認証ダイアログ ボックスは表示されません。

このチェック ボックスをオンにして接続し、後からエントリのパスワードを変更する場合は、電話帳エントリを編集し、[セキュリティ] タブで [パスワードを保存しない] をクリックしなければなりません。


ダイヤルアップ ネットワークのクライアントは、IP アドレスを持っていなければなりません。アドレスがダイヤルアップ サーバーによって自動的に割り当てられる場合は、このオプションを選択します。


ダイヤルアップ ネットワーク クライアントとして特定の IP アドレスが必要な場合は、このオプションを選択し、必要な IP アドレスを入力します。


必要な IP アドレスを入力します。ダイヤルアップ サーバーは、クライアントが特定の IP アドレスを使うことをクライアントに許可するように構成されていなければなりません。


ダイヤルアップ ネットワーク クライアントは、コンピュータが使う IP アドレスを人間が使うわかりやすい名前に変換するサーバーを必要とする場合があります。たとえば、198.105.232.1 は、ユーザーが ftp.microsoft.com という名前で参照するコンピュータの IP アドレスです。

DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム) サーバーは、世界中の TCP/IP ネットワークで使われています。WINS (Windows Internet Name Service： Windows インターネット ネーム サービス) サーバーは、Windows NT Version 3.5 から導入されたサーバーです。どちらも、Windows NT ダイヤルアップ ネットワーク クライアントに名前解決サービスを提供します。

このオプションを選択すると、ダイヤルアップ サーバーがダイヤルアップ ネットワーク クライアントに DNS サーバーか WINS サーバーを割り当てるようになります。


このオプションを選択すると、DNS サーバー、WINS サーバー、およびそれぞれのセカンダリ サーバー (バックアップ サーバー) を指定できます。

0.0.0.0 に設定されたアドレスまたは値が入力されていないアドレスを指定しても、そのネーム サーバー アドレスの構成は変更されません。


DNS サーバーの IP アドレスを入力します。


セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。


WINS サーバーの IP アドレスを入力します。


セカンダリ WINS サーバーの IP アドレスを入力します。


このチェック ボックスは、PPP サーバーへのログオン処理中およびネゴシエーション中に Van Jacobson IP ヘッダー圧縮を使うかどうかを設定します。

このチェック ボックスをオン (既定の設定) にすると、ダイヤルアップ ネットワークは VJ ヘッダー圧縮を使おうとします。圧縮を使った通信ができるかどうかはリモート PPP サーバーの機能に依存するため、成功する場合も失敗する場合もありますが、VJ ヘッダー圧縮のネゴシエーションに失敗しても接続が中止されることはありません。

このチェック ボックスをオフにすると、ダイヤルアップ ネットワークは、サーバーに VJ ヘッダー圧縮を要求したり、サーバーから要求されてもその圧縮要求を受け付けたりしません。Microsoft 製ではない古いバージョンの PPP サーバー ソフトウェアの場合は、VJ ヘッダー圧縮を有効にしておくと Windows NT ダイヤルアップ ネットワークと通信できないこともあります。このチェック ボックスをオフにしなければならないのは、正常に接続できるのに、片方向または両方向に IP データを転送できない場合だけです。

このチェック ボックスをオフにすると、次のレジストリ値は無効になります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rasman\PPP\IPCP\AcceptVJCompression

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rasman\PPP\IPCP\RequestVJCompression


このチェック ボックスは、ネットワーク カードを使っていて LAN にも同時に接続されるダイヤルアップ ネットワーク クライアントにしか適用されません。このチェック ボックスをオンにすると、ローカル ネットワークにルーティングできない (送信先が見つからない) パケットはリモート ネットワークの既定のゲートウェイに転送されます。さらに、リモート ネットワークとローカル ネットワークの間でアドレスの競合が発生した場合は、リモート ネットワークを優先してアドレス解決されます。


ダイヤルアップ ネットワーク クライアントは、SLIP サーバーに接続できます。SLIP サーバーに接続するには、IP アドレスを指定しなければなりません。IP アドレスは、通常はターミナル ウィンドウで入力しますが、ここであらかじめ入力しておくこともできます。接続時にサーバーが割り当てる IP アドレスが毎回同じ場合にだけ、ここにアドレスを入力してください。


DNS サーバー、WINS サーバー、およびそれぞれのセカンダリ サーバー (バックアップ サーバー) を指定できます。

0.0.0.0 に設定されたアドレスまたは値が入力されていないアドレスを指定しても、そのネーム サーバー アドレスの構成は変更されません。


DNS サーバーの IP アドレスを入力します。


セカンダリ DNS サーバーの IP アドレスを入力します。


WINS サーバーの IP アドレスを入力します。


セカンダリ WINS サーバーの IP アドレスを入力します。


ダイヤルアップ ネットワークの SLIP では、Van Jacobson (VJ) TCP/IP パケット ヘッダー圧縮機能がサポートされています。VJ は、多くの SLIP 処理系でサポートされているプロトコル最適化機能ですが、一部の SLIP 処理系は VJ をサポートしていません。

このチェック ボックスをオフ (既定の設定) にすると、ダイヤルアップ ネットワークの SLIP は、圧縮されたパケットを検出しようとし、圧縮されたパケットが見つかった場合は自動的に VJ ヘッダー圧縮を使います。この設定にしておくと、接続を正常に確立できる可能性が最も高くなり、さらに、たいていの場合は最良のパフォーマンスを得ることができます。

サーバー側とクライアント側の両方で圧縮の検出が試みられる場合は、圧縮機能がアクティブ化されないこともあります。リモート サーバーも VJ ヘッダー圧縮をサポートしていることがわかっている場合は、このチェック ボックスをオンにして圧縮機能をアクティブにし、パフォーマンスを向上させてください。ダイヤルアップ ネットワーク モニタの [状態] タブの圧縮情報を監視することによって、圧縮が行われているかどうかを確認できます。

注	このチェック ボックスをオンにしていて、リモート サーバーが VJ ヘッダー圧縮をサポートしていなかった場合、受信は正常に行われますが、送信は失敗します。このような場合、ほとんどのアプリケーションでは双方向の通信が必要となるため、通常は、セッションは中止されます。


このチェック ボックスは、ネットワーク カードを使っていて LAN にも同時に接続されるダイヤルアップ ネットワーク クライアントにしか適用されません。このチェック ボックスをオンにすると、ローカル ネットワークにルーティングできない (送信先が見つからない) パケットはリモート ネットワークの既定のゲートウェイに転送されます。さらに、リモート ネットワークとローカル ネットワークの間でアドレスの競合が発生した場合は、リモート ネットワークを優先してアドレス解決されます。


送信フレームのサイズを選びます。既定の設定では、このサイズは 1006 です。リモート アクセス サーバーが 1500 バイトのパケットを受け付ける場合は、1500 も選択できます。


RAS ターミナルは、リモート コンピュータから送られてきたログオン処理用の文字列を表示する文字ベースのウィンドウです。通常、このウィンドウは、リモート コンピュータへのログオンを対話的に進めるために使用できます。手動のログオンは、ターミナル ウィンドウを使わずに、スクリプトを使って自動化することもできます。詳細については、「リモート ログオンに RAS ターミナルを使う」を参照してください。

ダイヤル前およびダイヤル後のオプションを変更するには、ダイヤルアップ ネットワークの [スクリプト] タブを使います。


リモート コンピュータの IP アドレスを入力します。


リモート コンピュータとの対話をすべて完了した後にクリックします。


ダイヤルアップ ネットワークのマルチリンク機能は、複数の物理的なリンクを、論理的な 1 つの "束" に結合します。この複合リンクを作成することにより、帯域幅を広くすることができます。マルチリンクが最も一般的に使われるのは、ISDN チャネルの結合ですが、複数のモデムを結合させたり、モデムと ISDN 回線を結合させたりすることもできます。マルチリンクを使うには、ダイヤルアップ サーバーでもマルチリンクが有効になっていなければなりません。

呼び出し時に互いにリンクさせる装置を選択してください。


この装置の新しい電話番号、または代替電話番号を追加するときにクリックします。


装置固有の設定を構成するときにクリックします。たとえば、接続にモデムを使う場合は、ここをクリックすると、モデムの通信速度を設定したり、モデム圧縮機能を有効にしたりできます。


このコンピュータ上の装置の中から、接続状態を表示する装置を選びます。


接続がアクティブなときは、ここには現在の装置の使用状況が表示されます。クライアントの場合は、電話帳エントリが表示され、サーバーの場合は、接続されているユーザーが表示されます。

接続状態が非アクティブのときは、現在このエントリの接続は行われていません。


モデムとの間のデータの転送速度が bps (ビット/秒) 単位で表示されます。


物理的に接続が確立してからの経過時間が秒単位で表示されます。


受信データの状態が表示されます。


送信データの状態が表示されます。


接続中に発生したエラーが表示されます。


この接続を通じて受信したバイト数の合計が表示されます。この数値は、圧縮解除された後のバイト数を表しています。


サーバーから受信した論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルにより決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の遅い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。


受信したデータの圧縮の比率が表示されます。圧縮率は、値が高い方が望ましいパラメータです。たとえば、400 バイトのデータを受信して圧縮解除すると 1000 バイトになった場合は、圧縮率は 60% です。この値に反映されているのは、ソフトウェア圧縮だけです。達成できる圧縮率は、転送されるデータ内にある冗長部分の量によって決まります。たとえば、テキストやビットマップは効率よく圧縮されますが、実行可能なファイルや既に圧縮されているデータはあまり効率よく圧縮されません。

IP プロトコル VJ ヘッダー圧縮を使って (アクティブにして) 接続している場合は、この値にヘッダーの圧縮率も加えられます。このため、[ソフトウェアによる圧縮を行う] チェック ボックスをオフにしていても (この設定はデータのみに適用されるので、オフにしてもヘッダーの圧縮は無効になりません)、この値は 0 にならない場合もあります。

注	マルチキャスト データグラムやサイズの非常に小さいフレームなどの一部のフレームに対しては、ソフトウェア圧縮は行われません。このようなフレームは、圧縮処理の計算には含まれません。


この接続を通じて送信したバイト数の合計が表示されます。この数値は、圧縮解除される前のバイト数を表しています。


サーバーへ送信した論理ネットワーク フレーム数が表示されます。フレームの形式は、使用しているネットワーク プロトコルによって決まります。フレームの最大サイズは 1514 バイトです。理想的な仕様で設計されたクライアント サーバー アプリケーションは、各フレームを完全に、またはほぼ完全に使い、フレーム数ができる限り少なくなるようにしてデータを転送します。サイズの小さいフレームが大量に転送されている場合、実行中のアプリケーションは、おそらく、転送速度の遅い接続で効率よく実行できるようには設計されていません。


転送したデータの圧縮の比率が表示されます。圧縮率は、値が高い方が望ましいパラメータです。たとえば、1000 バイトのデータを 400 バイトに圧縮して転送した場合は、圧縮率は 60% です。この値に反映されているのは、ソフトウェア圧縮だけです。達成できる圧縮率は、転送されるデータ内にある冗長部分の量によって決まります。たとえば、テキストやビットマップは効率よく圧縮されますが、実行可能なファイルや既に圧縮されているデータはあまり効率よく圧縮されません。

IP プロトコル VJ ヘッダー圧縮を使って (アクティブにして) 接続している場合は、この値にヘッダーの圧縮率も加えられます。このため、[ソフトウェアによる圧縮を行う] チェック ボックスをオフにしていても (この設定はデータのみに適用されるので、オフにしてもヘッダーの圧縮は無効になりません)、この値は 0 にならない場合もあります。

注	マルチキャスト データグラムやサイズの非常に小さいフレームなどの一部のフレームに対しては、ソフトウェア圧縮は行われません。このようなフレームは、圧縮処理の計算には含まれません。


巡回冗長検査 (CRC) の失敗により発生したエラーの数が表示されます。CRC エラーは、データ パケット内にサーバーから正しく到着しなかった文字があることを示します。


送られてくるはずの文字を一定時間内に受信できなかった回数が表示されます。このエラーが発生すると、データが失われたと見なされ、ソフトウェアは再送要求を送ります。


受信した文字が送られてくるはずの文字と異なっている回数が表示されます。一般に、失われた文字があるとき、またはタイムアウト エラーが発生したときに、アライメント エラーが発生します。


非同期通信で無効なスタート ビットまたはストップ ビットを伴う文字を受信したことを示すエラーの発生回数が表示されます。このエラーが発生してリモート アクセス接続を確立できない場合は、コンピュータからモデムへの (DTE から DCE への) データ転送速度が間違っている可能性があります。この問題が発生したということは、リモート アクセス用のモデムの構成内容が使用しているモデムに合っていない可能性があります。ボー レートまたはハードウェア フロー制御の設定を変えると、問題を軽減できる場合があります。このエラーが継続的に発生する場合や、RAS 経由の接続が確立できない場合は、システム管理者に問い合わせてください。


送信側のコンピュータによるデータの転送速度が、受信側のコンピュータのハードウェア レベルでの処理能力を超えた回数が表示されます。この問題が継続する場合は、ボー レートを低い値に変更してください。


送信側のコンピュータによるデータの転送速度が、受信側のコンピュータのソフトウェア レベルでの処理能力を超えた回数が表示されます。この問題が継続する場合は、ボー レートを低い値に変更するか、または受信側のコンピュータの CPU にかかる負荷を軽減してください。


この接続に関する統計情報を 0 にリセットします。


この装置のネットワーク接続に関する詳細情報が表示されます。


接続を切断するときにクリックします。


モデム間のネゴシエーションが終了したときに、ローカル モデムからコンピュータに送信された文字列が表示されます。一般的に、文字列は CONNECT で始まり、多くの場合、その後に、ネゴシエーションされた機能の状況と回線速度が続きます。たとえば、"V.42 bis is in use" などです。ISDN 回線を使っている場合は、ここには何も表示されません。特殊な応答の説明については、使用しているモデムのマニュアルを参照してください。


装置が受信したデータの圧縮解除前のバイト数が表示されます。


装置が送信したデータの圧縮後のバイト数が表示されます。


どのネットワークと、このコンピュータ上のどの装置が接続されているか、およびどのユーザーが接続されているのかを見ることができます。


この装置のネットワーク接続に関する詳細情報が表示されます。


接続を切断するときにクリックします。


次に示す接続メッセージを伝えるために音を鳴らすようにコンピュータを構成できます。


このチェック ボックスをオンにすると、接続が正常に確立されたときに音を鳴らします。


このチェック ボックスをオンにすると、接続が切断されたときに音を鳴らします。


このチェック ボックスをオンにすると、データが転送されたときに音を鳴らします。


このチェック ボックスをオンにすると、エラーが発生したときに音を鳴らします。


このチェック ボックスをオンにすると、ネットワーク モニタが起動された後に、タスクバーに [ダイヤルアップ ネットワーク モニタ] アイコンに対応するボタンが表示されます。


ダイヤルアップ ネットワーク モニタは、ステータス ライトをアイコンかデスクトップ上のウィンドウの 2 つの形のどちらかに表示するように構成できます。


このオプションを選択すると、ステータス ライトは、タスクバーの時計の隣に [ダイヤルアップ ネットワーク モニタ] アイコンとして表示されます。


このオプションを選択すると、ステータス ライトは、デスクトップ上に [ダイヤルアップ ネットワーク モニタ] ウィンドウとして表示されます。


このチェック ボックスをオンにすると、[ダイヤルアップ ネットワーク モニタ] ウィンドウにタイトルが表示されます。


このチェック ボックスをオンにすると、[ダイヤルアップ ネットワーク モニタ] ウィンドウは常にほかのウィンドウよりも手前に表示されます。


ステータス ライトがコンピュータ上のどのデバイスの状態を示すかを選ぶときにクリックします。


ここで加えた変更をすぐにダイヤルアップ ネットワーク モニタに適用するときにクリックします。


このチェック ボックスをオンにすると、ダイヤルアップ ネットワーク モニタのウィンドウ内でステータス ライトが占める領域の大きさを制御できるようになります。


このコンピュータ上の装置の中から、ステータス ライトを表示する装置を選択します。


選択した装置または接続が表示されます。


この装置が接続に使っているプロトコルが表示されます。


ダイヤルアップ サーバーからコンピュータに割り当てられたアドレスの一覧が表示されます。表示されるのは、ダイヤルアウト接続用として有効になっているプロトコルのアドレスだけです。


RAS サーバーの IP アドレスが表示されます。


ダイヤルアップ サーバーからコンピュータに割り当てられた IPX ネットワーク番号が表示されます。


IPX ノードは、特定のコンピュータを識別します。


このコンピュータの名前が表示されます。


ダイヤルアップ ネットワークでは各エントリに複数の電話番号を割り当てることができます。これは、複数の電話番号を用意してある接続先に接続する場合に便利です。

エントリに 2 つ目以降の電話番号を追加するには、新しい電話番号を入力し、[追加] をクリックします。


エントリに 2 つ目以降の電話番号を追加するときにクリックします。


[電話番号] ボックスで選択されている電話番号を新しい電話番号に置き換えるときにクリックします。


エントリの代替電話番号の一覧が表示されます。


[電話番号] ボックスで選択した電話番号を、目的の順序になるまで上に移動するときにクリックします。

ダイヤルアップ ネットワークは、接続が確立されるまで上の番号から順にダイヤルしていきます。


[電話番号] ボックスで選択した電話番号を、目的の順序になるまで下に移動するときにクリックします。

ダイヤルアップ ネットワークは、接続が確立されるまで上の番号から順にダイヤルしていきます。


[電話番号] ボックスで選択した電話番号を削除するときにクリックします。


このチェック ボックスをオンにしておくと、正常に接続された電話番号が一覧の一番上まで移動されます。次回同じ電話帳エントリでダイヤルするときは、まず上に移動された番号で接続が試みられます。


接頭番号は、電話帳エントリの電話番号の先頭に追加されます。

利用可能な接頭番号の一覧に接頭番号を追加するには、このボックスに接頭番号を入力し、[追加] をクリックします。


利用可能な接頭番号の一覧に新しい接頭番号を追加するときにクリックします。


[接頭番号] ボックス内で強調表示されている接頭番号を新しい接頭番号に置き換えるときにクリックします。


利用可能な接頭番号の一覧が表示されます。


選択した接頭番号を目的の順序になるまで上に移動するときにクリックします。


選択した接頭番号を目的の順序になるまで下に移動するときにクリックします。


選択した接頭番号を削除するときにクリックします。


接尾番号は、電話帳エントリの電話番号の後ろに追加されます。

利用可能な接尾番号の一覧に接尾番号を追加するには、このボックスに接尾番号を入力し、[追加] をクリックします。


利用可能な接尾番号の一覧に新しい接尾番号を追加するときにクリックします。


[接尾番号] ボックス内で強調表示されている接尾番号を新しい接尾番号に置き換えるときにクリックします。


利用可能な接尾番号の一覧が表示されます。


選択した接尾番号を目的の順序になるまで上に移動するときにクリックします。


選択した接尾番号を目的の順序になるまで下に移動するときにクリックします。


選択した接尾番号を削除するときにクリックします。


どの所在地からダイヤルするかを選びます。


新しい所在地を追加するときにクリックします。追加した所在地は、[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [発信元] ボックスで選択できるようになります。


接頭番号を指定すると、各電話帳エントリを変更しなくても、一時的にすべての電話帳エントリの電話番号の先頭にその番号を追加することができます。

選択した所在地に使う接頭番号を選択してください。


新しい接頭番号を追加するときにクリックします。

接頭番号の一覧は、コンピュータ上の各ユーザーが個別に管理するものです。


接尾番号を指定すると、各電話帳エントリを変更しなくても、一時的にすべての電話帳エントリの電話番号の後ろにその番号を追加することができます。

選択した所在地に使う接尾番号を選択してください。


新しい接尾番号を追加するときにクリックします。

接尾番号の一覧は、コンピュータ上の各ユーザーが個別に管理するものです。


このボックスには、新しい所在地を入力します。


所在地の一覧に新しい所在地を追加するときにクリックします。


[所在地] ボックスで選択した所在地を新しい所在地に置き換えるときにクリックします。


このコンピュータで使用できる所在地の一覧が表示されます。


選択した所在地を削除するときにクリックします。


[ダイヤル時に閉じる] チェック ボックスをオンにすると、電話帳 (ダイヤルアップ ネットワーク) はダイヤル中には非表示になり、接続が確立されると閉じられます。


ダイヤル前にスクリプトもターミナルも使わない場合は、このオプションを選択します。


ダイヤル前にターミナル ウィンドウを使う場合は、このオプションを選択します。

「リモート ログオンに RAS ターミナルを使う」を参照してください。


ダイヤル前にスクリプトを使う場合は、このオプションを選択します。


ダイヤル前に使うスクリプトを選択します。ここに表示されるスクリプトは、SWITCH.INF 内に記述されています。SWITCH.INF を編集すれば、既存のスクリプトを修正したり、新しいスクリプトを作成したりできます。

「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」を参照してください。


既存のスクリプトを修正したり、新しいスクリプトを作成したりするために SWITCH.INF を開くときにクリックします。


SWITCH.INF を編集した後、スクリプトの一覧を更新するときにクリックします。


このチェック ボックスをオンにすると、[ダイヤル方法] ボックスで指定した装置が使用できないときは、同じ種類の装置が接続されているほかのポートが使われます。たとえば、[ダイヤル方法] ボックスで [標準モデム (COM1)] を選択し、このチェック ボックスをオンにしていた場合、COM1 のモデムが使用中のときは、自動的に COM2 のモデムが使われます。

複数の装置を構成していて最初の装置に何か異常がある場合は、このチェック ボックスをオフにすると原因を突き止めやすくなります。


RAS は、失敗したリンクの再接続を試みています。この機能を変更するには、ダイヤルアップ ネットワークで、[その他] をクリックして [ユーザー設定] を選択します。次に、[ダイヤル] タブで、[リンク失敗時にリダイヤルする] チェック ボックスをオフにします。

この機能が正常に動作するには、RAS のオートダイヤルが実行されていなければなりません。オートダイヤルを起動するには、コントロール パネルの [サービス] アイコンをダブルクリックし、[Remote Access Autodial Manager] をダブルクリックします。[スタートアップの種類] で [自動] または [手動] を選択し、[OK] をクリックします。次に、[サービス] ダイアログ ボックスで [開始] をクリックします。


このチェック ボックスをオンにすると、接続が失敗したときにリダイヤルする機能が有効になります。この機能が有効になっていると、接続が失敗したときには自動的に再接続されます。この機能は、Remote Access Autodial Manager サービスが実行されているときにしか動作しません。

Remote Access Autodial Manager サービスを起動するには、コントロール パネルの [サービス] アイコンをダブルクリックし、[Remote Access Autodial Manager] をダブルクリックします。[スタートアップの種類] で [自動] または [手動] を選択し、[OK] をクリックします。次に、[サービス] ダイアログ ボックスで [開始] をクリックします。


特殊なダイヤル オプション

1 つのエントリに複数の電話番号を使う

接頭番号および接尾番号を使う

パルス ダイヤル (回転式ダイヤル)

トーン ダイヤル (プッシュ式ダイヤル)

電話番号の修飾子

オペレータまたは手動によるダイヤル

リダイヤルの設定


 1 つのエントリに複数の電話番号を使う

ダイヤルアップ ネットワークでは各エントリに複数の電話番号を割り当てることができます。これは、複数の電話番号が用意されている接続先に接続する場合に便利です。

エントリに 2 つ目以降の電話番号を追加するには

1	ダイヤルアップ ネットワークの [基本] タブで、[その他] をクリックします。

2	[新しい電話番号] ボックスに新しい電話番号を入力し、[追加] をクリックします。

3	[電話番号] ボックスで電話番号を選択してから [上へ]、[下へ]、[削除] のいずれかをクリックすることにより、選択した電話番号を目的の位置まで移動し、電話番号の順序を変更します。ダイヤルアップ ネットワークは、接続が確立されるまで、一覧の電話番号を上から順にダイヤルします。

4	[OK] をクリックします。


接頭番号および接尾番号を使う

ダイヤルアップ ネットワークは、接頭番号や接尾番号を使うように構成できます。接頭番号と接尾番号を使うと、各電話帳エントリを変更しなくても、一時的にすべての電話帳エントリの電話番号に、選択した番号を追加することができます。接頭番号と接尾番号は、モデムを使ってダイヤルされるすべての電話帳エントリに適用されます。また、接頭番号と接尾番号は、複数の電話番号を持つエントリにも適用されます。

たとえば、外線に電話するには 8 をダイヤルする必要のあるホテルに滞在していて、通話料金の支払いにクレジット カードを使う場合は、このダイアログ ボックスを使ってホテルの外線発信番号と長距離通話用の市外局番を接頭番号として指定し、クレジット カード番号と暗証番号を接尾番号として指定します。

特殊コード

電話番号の前にダイヤルする 0、9、および 8 は、会社などの電話システムで一般によく使われる接頭番号です。

国際電話では、システムも利用できる機能もさまざまです。その他の特殊コードについては、契約している電話会社や長距離通話用の通信業者に問い合わせてください。

電話帳エントリに接頭番号や接尾番号を追加するには

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウで、[所在地] をクリックします。

2	目的の接頭番号または接尾番号をそれぞれの一覧から選択します。一覧に表示されていない接頭番号または接尾番号を追加するには、[接頭番号の一覧] または [接尾番号の一覧] をクリックします。

3	[OK] をクリックします。

関連項目

電話番号の接頭番号

電話番号の接尾番号


電話番号の接頭番号

接頭番号を指定すると、電話帳エントリの電話番号の先頭にその番号を追加できます。

利用可能な接頭番号の一覧に接頭番号を追加するには

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [所在地] をクリックします。

2	[所在地の設定] ダイアログ ボックスの [接頭番号の一覧] をクリックします。

3	[新しい接頭番号] ボックスに新しい接頭番号を入力します。

4	[追加] をクリックします。入力した接頭番号が一覧に追加されます。[接頭番号] ボックスで強調表示されている接頭番号を新しい接頭番号に置き換える場合は、[置換] をクリックします。

5	[接頭番号] ボックスで接頭番号を選択してから [上へ]、[下へ]、[削除] のいずれかをクリックすることにより、選択した接頭番号を目的の位置まで移動し、接頭番号の順序を変更します。

6	[OK] をクリックします。


電話番号の接尾番号

接尾番号を指定すると、電話帳エントリの電話番号の後ろにその番号を追加できます。

利用可能な接尾番号の一覧に接尾番号を追加するには

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [所在地] をクリックします。

2	[所在地の設定] ダイアログ ボックスの [接尾番号の一覧] をクリックします。

3	[新しい接尾番号] ボックスに新しい接尾番号を入力します。

4	[追加] をクリックします。入力した接尾番号が一覧に追加されます。[接尾番号] ボックスで強調表示されている接尾番号を新しい接尾番号に置き換える場合は、[置換] をクリックします。

5	[接尾番号] ボックスで接尾番号を選択してから [上へ]、[下へ]、[削除] のいずれかをクリックすることにより、選択した接尾番号を目的の位置まで移動し、接尾番号の順序を変更します。

6	[OK] をクリックします。


パルス ダイヤル (回転式ダイヤル)

プッシュ式のトーン ダイヤルでダイヤルしていて、回転式のパルス ダイヤルに切り替えるには、電話番号のパルス ダイヤル (回転式ダイヤル) を開始する場所に "P" を挿入します。

たとえば、次のような電話番号を指定したとします。

555-5678P555-1234

この場合、ダイヤルアップ ネットワークは、555-5678 をダイヤルしてからパルス モード (回転式モード) に切り替え、次にパルス ダイヤル (回転式ダイヤル) で 555-1234 をダイヤルします。

関連項目

トーン ダイヤル (プッシュ式ダイヤル)


トーン ダイヤル (プッシュ式ダイヤル)

回転式のパルス ダイヤルでダイヤルしていて、プッシュ式のトーン ダイヤルに切り替えるには、電話番号のトーン ダイヤル (プッシュ式ダイヤル) を開始する場所に "T" を挿入します。

たとえば、次のような電話番号を指定したとします。

555-5678T555-1234

この場合、ダイヤルアップ ネットワークは、555-5678 をダイヤルしてからトーン モード (プッシュ式モード) に切り替え、次にトーン ダイヤル (プッシュ式ダイヤル) で 555-1234 をダイヤルします。

関連項目

パルス ダイヤル (回転式ダイヤル)


電話番号の修飾子

文字	機能
, (カンマ)	一時停止してから (ほとんどのモデムの場合は、2 秒間)、ダイヤルを続行します。
@	少なくとも 1 回の呼び出し音と、数秒間の無音状態を待ちます。
P	トーン ダイヤル (プッシュ式) からパルス ダイヤル (回転式) に切り替えます。
T	パルス ダイヤル (回転式) からトーン ダイヤル (プッシュ式) に切り替えます。
W	ダイヤル トーンを待ってから続行します (2400bps 以上の通信速度のモデム用)。
たとえば、ホテルの部屋からダイヤルする場合は、外線にかけるために電話番号の前に 9 を追加しなければならないことがあります。この場合、番号は次のようになります。

9,555-2390

このように指定すると、9 の後ろのカンマの部分で外線発信できる状態になるまで十分に待ってから、残りの番号のダイヤルを続行します。


オペレータまたは手動によるダイヤル

この機能を使うと、オペレータが操作する交換台を介した呼び出しを行うなど、ダイヤルアップ ネットワークのダイヤル機能を使わずに、手動でダイヤルすることができます。

オペレータを介したダイヤルや手動ダイヤルを行うには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、ダイヤルする電話帳エントリを選択し、[その他] をクリックします。

2	[オペレータまたは手動によるダイヤル] をクリックし、[ダイヤル] をクリックします。します。

[その他] メニューの [オペレータまたは手動によるダイヤル] にチェック マークが付いている場合だけ、[オペレータ経由または手動呼び出し] ダイアログ ボックスが表示されます。

3	電話の受話器を取り上げ、番号をダイヤルするか、オペレータにダイヤルするように依頼します。

このとき、番号がわかりやすいように、エントリに割り当てられている番号がダイアログ ボックスに表示されています。

4	ダイヤルが完了したら、すぐに [OK] をクリックします。

5	モデムが回線を制御する状態になったら受話器を置きます。通常は、無音状態になったら、モデムが回線を制御し始めたと判断できます。

どのような場合でも、ダイヤルアップ ネットワークによるユーザー名とパスワードの確認が開始されてから受話器を置けば安全です。


リダイヤルの設定

この機能を使うと、選択したエントリへの接続が失敗したときに、ダイヤルアップ ネットワークが自動的にリダイヤルする回数を決定できます。

自動リダイヤル機能をオンにするには

1	ダイヤルアップ ネットワークの [その他] をクリックし、[ユーザー設定] をクリックします。

2	[ダイヤル] タブの [リダイヤルの回数] ボックスで、選択したエントリへのダイヤルで接続に失敗したときに自動リダイヤルする回数を選択します。

3	[リダイヤルの間隔] ボックスで、接続の試行に失敗してから次のダイヤルを開始するまでの秒数を選択します。通信装置は、この停止時間の間に、リダイヤルのために自己リセットします。既定値は、15 秒です。これでは不十分な場合は、設定値を大きくしてください。また、もっと短い設定値にすることもできます。ただし、この停止時間を短くすると、通信装置が自己リセットする時間を確保できなくなる可能性があります。

4	[切断するまでの待ち時間] ボックスで、何も処理が行われない状態のときに接続を切断するまでの時間を指定します。ただし、ダイヤルアップ サーバーの方にも接続を切断するタイマーが設定されています。このため、ここに大きいタイムアウト値を設定していたとしても、設定した時間が経過するまでは接続が切断されないとは限りません。ここに設定した時間が経過する前に、サーバーの方でタイムアウトが発生し、サーバーから接続を切断される可能性もあるからです。

5	操作を終了したら、[OK] をクリックします。


エントリの追加、編集、複製を行う

ダイヤルアップ ネットワークで、次のいずれかの操作を行います。

電話帳にエントリを追加する場合は、[新規] をクリックします。

電話帳エントリを修正する場合は、[その他] をクリックします。

既存のエントリをコピーして新しいエントリを作成する場合は、[その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの複製] をクリックします。

ISDN の電話番号

ISDN 回線を介して接続し、複数のチャネルを使うことを要求する場合は、各チャネルの電話番号を指定しなければなりません。たとえば、3 チャネル使うことを要求する場合は、電話番号を 3 つ指定しなければなりません (各番号は、スペースを入れずにコロンで区切ります)。通常のエントリを追加、編集、または複製するときと同じように、[基本] タブの [電話番号] ボックスに電話番号を挿入してください。次に例を示します。

555-1234:555-1234:555-5678

4 チャネルを使った接続を要求する場合は、電話番号を 4 つ指定します。次に例を示します。

555-1234:555-1234:555-5678:555-5678

注	指定した電話番号よりも多くのチャネルがある場合は、最後の番号を使って余分なチャネルでの接続が試みられます。通常、ISDN 回線は 1 回線で 2 つのチャネルをサポートしているので、1 つの電話番号で 2 つのチャネルを呼び出すことができます。ただし、ISDN 電話会社によっては、各チャネルに固有の電話番号を割り当てなければならない場合もあります。契約している ISDN 業者に問い合わせてください。

関連項目

電話番号の修飾子


ダイヤルアップ ネットワークを再構成する

モデムを変更したり、装置を追加したり、ほかのシリアル ポートもダイヤルアップ ネットワークで利用できるように構成する場合は、リモート アクセス サービスを再構成する必要があります。

1	新しい装置をインストールし、コンピュータを再起動します。

2	Windows NT のコントロール パネルで、[ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

3	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

4	リモート アクセス用に新しいポートを構成する場合は、[追加] をクリックします。

5	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスで、新しい装置用に構成するポートを選択し、[構成] をクリックします。

6	[ポート使用の構成] ダイアログ ボックスで、[ダイヤルアウトのみ]、[着信のみ]、または [ダイヤルアウトと着信] のいずれかを選択します。

7	[OK] をクリックし、[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [続行] をクリックします。

8	[ネットワーク] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし、コンピュータを再起動します。


ネットワーク プロトコルの設定

ネットワーク プロトコルは、いったん RAS サーバーとの接続が確立された後、LAN 上の各種サーバーとの通信に使われるプロトコルです。どのプロトコルを選択すればよいかわからない場合は、ネットワーク管理者に問い合わせてください。

PPP は、ダイヤルアップ ネットワークに使われる標準的な WAN プロトコルです。PPP プロトコルを使うと、ネイティブの TCP/IP アプリケーション、IPX アプリケーション、および NetBEUI アプリケーションを実行できます。SLIP は古い規格です。ダイヤルアップ ネットワーク クライアントでは、SLIP サーバーにも接続できるように、SLIP プロトコルも提供されています。

ネットワーク プロトコルを選択するには

1	ダイヤルアップ ネットワークの [サーバー] タブで、ダイヤル先とするダイヤルアップ サーバーの種類を選択します。接続先のサーバーの種類がわからない場合は、[PPP] を選んでください。SLIP サーバーを呼び出す場合は、[SLIP] を選びます。旧バージョンの Microsoft RAS (Windows NT 3.1 および LAN Manager) で使われていた Microsoft RAS プロトコルを使う必要がある場合は、[RAS] を選んでください。

2	[ネットワーク プロトコル] で、TCP/IP、IPX、または NetBEUI を選択します。

3	PPP または SLIP で TCP/IP を使う場合は、自分で指定した IP アドレスを使うように指定することもできます。これを行うには、[TCP/IP の設定] をクリックします。

4	ソフトウェアによるデータ圧縮を有効にするには、[ソフトウェアによる圧縮を行う] チェック ボックスをオンにします。

5	PPP の新機能を有効にするには、[PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオンにします。これらの拡張機能は、古い PPP ソフトウェアを使っているサーバーを呼び出したときには問題を発生させる原因となる場合があります。継続して問題が発生する場合のみ、[PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオフにしてください。

このチェック ボックスをオフにすると、LCP は、PPP の LCP ネゴシエーションにおける Time-Remaining パケットと Identification パケットの送信、およびコールバック要求を行わなくなります。


よく尋ねられる質問とその回答

1.	使用しているモデムがダイヤルアップ ネットワークでは機能しません。なぜですか ? 回答

2.	サーバーに接続できません。なぜですか ? 回答

3.	接続しようとしたところ、サーバーが応答しないというメッセージが表示されました。どうすれば接続できますか ? 回答

4.	モデムの通信速度 (bps) が必ず指定した速度よりも低速になります。なぜですか ? 回答

5.	ネットワーク上のサーバーとのセッションが切断されたままです。どうすればセッションを確立できますか ? 回答

6.	異常切断された場合は、どうすればよいですか ? 回答

7.	接続しようとするとハードウェア エラーが発生します。なぜですか ? 回答


『Windows NT ハードウェア互換性リスト』で、互換性のあるモデムの一覧を調べてください。

使用しているモデムがこの一覧にある場合は、モデムが正しいポートに正常に接続されているかどうかを確認してください。

使用しているモデムがこの一覧にない場合は、MODEM.INF ファイルにそのモデム用のセクションを追加しなければなりません。

MODEM.INF に新しいセクションを追加するには

1.	MODEM.INF のバックアップを取ります。

2.	ファイル内に既に記述されているセクションのどれかをコピーし、ファイルの最後に追加します。

3.	セクション名を使用しているモデムの名前に変更します。

4.	モデムのマニュアルを参照しながら修正を加えます。

5.	何か問題がある場合は、モデムの製造元に問い合わせてください。


リモート アクセス サーバーが実行されていない可能性があります。システム管理者に問い合わせて、サーバーが実行されているかどうかを確認してください。サーバーが停止している場合は、管理者がエラー ログと監査ログを調べ、サービスが停止した理由を調べてから、サービスを再開しなければなりません。サービスが実行されている場合は、管理者は、ほかのリモート ワークステーションが正常に接続できているかどうかを調べなければなりません。ほかのクライアントが接続できている場合は、このクライアント ワークステーションに固有の問題があると思われます。

サーバーが実行されている場合は、次のような原因が考えられます。

有効なユーザー アカウントまたはリモート アクセスの許可がありません。

ダイヤルした番号が間違っているか、またはダイヤルした番号は正しいけれども、9 などの外線発信番号をダイヤルし忘れていました。

使用しているモデムは、サーバーのモデムとネゴシエーションできません。クライアントとサーバーで同じ機種のモデムを使ってみて、問題が解決するかどうかを調べてください。

モデムのケーブルに問題があります。特に、多くのマウスに付属している 9 ピンから 25 ピンへの変換器は使わないようにしてください。これらの変換器の中には、モデム信号を伝送しないものもあります。確実に運用できるように、変換器は、この用途専用に製造されたものを使ってください。「ケーブルの要件」を参照してください。

電話回線 (たとえば、ホテルの部屋にいる場合など) が、使用しているモデムの通信速度に対応できていません。通信速度を下げるか、直接外線に接続してください。

ほとんどのモデムは、アナログの電話回線でしか機能しません。アナログの電話回線を使っているかどうかを確認してください。または、デジタル電話回線を使っている場合は、サーバーとクライアントの両方でデジタル モデムを使っていることを確認してください。


次のような原因が考えられます。

使用しているモデムが、高速通信ではサーバーのモデムと互換性がありません。

電話回線に静電気によるノイズが多すぎて、モデムが高い通信速度で接続できません。

クライアントとサーバーの間に何らかの交換機があり、そのためモデムが高い通信速度でネゴシエーションできません。


次のいずれかの対処方法を試してください。

モデムおよび電話回線が正常に機能しているかどうかを確認してください。電話回線にあまりに多くのノイズが発生していると、セッションに失敗する場合があります。[ポートの状態] ダイアログ ボックスを表示すると、このような状況が発生しているかどうかを確認することができます。もう一度ダイヤルしてください。

接続先のサーバーが正常に実行されているかどうかを管理者に問い合わせてください。ほかのワークステーションでも同じような問題が発生している場合は、サーバーのアプリケーションかハードウェアに問題が発生している可能性があります。そうでない場合は、このワークステーションに固有の問題があります。

管理者に依頼して、リモート アクセス サーバーと目的のサーバーの間が物理的に確実に接続されているこを確認してもらってください。


次のいずれかの対処方法を試してください。

電話回線にキャッチホン機能があるかどうかを調べてください。キャッチホン機能がある場合は、それを無効にしてください。キャッチホン機能を無効にする方法については、契約している電話会社に問い合わせてください。

もう一度ダイヤルしてください。何も処理を行わないまま一定時間が経過したため、リモート アクセス サーバーが接続を切断した可能性があります。

誰かが電話の呼び出しに対して受話器を取って応答しなかったかどうかを調べてください。人が受話器を取ると、接続は自動的に切断されます。

モデムのケーブルが正しく接続されていることを確認してください。


次のいずれかの対処方法を試してください。

リモート アクセス サーバーが実行されていない可能性があります。システム管理者に依頼して、サーバーが実行されていることを確認してください。

使用しているモデムが、リモート アクセス サーバーのモデムと正常にネゴシエーションできない可能性があります。通信速度を下げてください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。

使用しているコンピュータのシリアル ポートが、選択した通信速度に対応できない可能性があります。ポートの初期通信速度を下げて接続してください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。


次のいずれかの対処方法を試してください。

モデムに電源が入っていることを確認してください。モデムの電源が切れていた場合は、電源を入れてからダイヤルし直してください。

モデムの電源が入っていた場合は、Windows NT のハイパーターミナルを使ってモデムが正常に機能するかどうかをテストしてください。「モデムをテストする」を参照してください。

モデムがハイパーターミナルでは正常に機能するのに、ダイヤルアップ ネットワークでは正常に機能しない場合は、おそらく、モデムとコンピュータの接続に互換性のないケーブルが使われています。互換性のあるケーブルを使ってください。「ケーブルの要件」を参照してください。


シリアル ポート

COM1 と COM3 は、割り込みレベル (IRQ) 4 を共有することに注意してください。また、COM2 と COM4 は、割り込みレベル (IRQ) 3 を共有します。このため、シリアル通信に COM1 と COM3 を同時に使ったり、COM2 と COM4 を同時に使ったりすることはできません。たとえば、COM1 をダイヤルアップ ネットワークに使い、COM3 をハイパーターミナルに使うことはできません。

マウスを、ダイヤルアップ ネットワークや Windows NT のハイパーターミナルなどのその他のシリアル通信プログラムといっしょに使う場合にも、この規則は当てはまります。

一方、DigiBoard シリアル カードなどのインテリジェント シリアル アダプタ カードを使う場合は、この規則は当てはまりません。


ISDN に関するトラブルシューティング

ISDN 回線でダイヤルしていて接続に失敗すると、"応答がありません。" というエラー メッセージが表示されます。このメッセージが表示される原因には、次のいずれかの不具合が考えられます。

リモート アクセス サーバーが、起動されていないか、またはモデムが接続されていないという理由で応答しませんでした。システム管理者に問い合わせてください。

回線が使用中です。

使用しているハードウェアに問題があります。ISDN カードが正しくインストールおよび構成されているかどうかを確認してください。

ノイズが多い、接続に割り込みがあったなど、回線の状態がよくありませんでした。しばらくしてからもう一度ダイヤルしてださい。

[ISDN の構成] ダイアログ ボックスで選択した回線の種類のネゴシエーションを行うことができなかったため、[ISDN の構成] ダイアログ ボックスで選択した回線の種類での接続を確立できませんでした。

ISDN の交換設備が混み合っている可能性があります。しばらくしてからやり直してください。

これらのうち、原因となっている可能性がある項目について確認してください。問題部分を修正したら、もう一度番号をダイヤルしてください。


X.25 に関するトラブルシューティング

1	ダイヤルアップ PAD を介して接続すると、サーバーが必ずクライアントの認証に失敗します。解決策

2	接続は確立されますが、ネットワーク ドライブとの接続が解除され、セッションが落ちたり、ネットワーク エラーが発生したりします。解決策

3	ファイルの転送中に、頻繁に "ネットワーク ドライブが切断されました" というエラー メッセージや "ネットワーク ドライブはもう存在しません" というエラー メッセージが表示されます。解決策

4	MODEM.INF および PAD.INF に新しく作成したエントリが機能しません。解決策

5	ダイヤルアップ PAD に接続されているモデムが、本来よりも低速で接続します。解決策


リモート アクセス サーバーが実行されているのに、クライアントが X.25 スマート カードまたは外部 PAD を介してサーバーに直接接続できない場合は、ダイヤルアップ PAD の X.3 パラメータまたはシリアル設定が間違っている可能性があります。管理者に問い合わせて、『ネットワーク ガイド』の「第 9 章　X.25 PAD サポート」にある一覧を参照して正しい設定を確認してください。


リモート アクセス サーバーの専用回線が混雑していることが原因だと思われます。管理者は、クライアントがダイヤルインに使うすべての通信速度でのすべての COM ポートの使用を、現在の専用回線の通信速度でサポートできることを確認しなければなりません。

たとえば、4 台のクライアントが 9600bps で (ダイヤルアップ PAD を使って) 接続する場合は、サーバー側の専用回線には 38,400bps (9600bps の 4 倍) の通信速度が必要です。専用回線の帯域幅が十分でない場合は、タイムアウトが発生し、接続しているクライアントのパフォーマンスが低下する場合があります。この例では、リモート アクセス サービスですべての帯域幅を使うことを前提としています。帯域幅をほかの用途と共有する場合は、接続できる数はもっと少なくなります。


X.25 スマート カードで、ネットワーク パラメータのネゴシエーションを有効にします。この問題は、サーバー、ネットワーク、およびクライアントの X.25 ソフトウェアで、送信ウィンドウと受信ウィンドウのサイズなどの X.25 パラメータが互いに異なる場合に発生します。

クライアントの X.25 ソフトウェア (直接 X.25 接続を使っている場合) とサーバーの X.25 ソフトウェアでネットワーク パラメータのネゴシエーションを有効にすると、サーバー、ネットワーク、およびクライアントが共通してネゴシエーションされた X.25 ネットワーク パラメータを使用できるようになります。


MODEM.INF で、直接接続用および外部 PAD 用のほかのエントリを調べ、そこに記述されているコメントを確認してください。回線アナライザやターミナル プログラムを使って PAD 用の応答を調べる必要がある場合もあります。ダイヤルアップ PAD エントリの場合は、PAD.INF に記述されているエントリを例として使い、そこに記述されているコメントからヒントを得てください。


モデムをセットアップ プログラムの一覧に表示されている互換性のある機種に交換してください。


はじめに

ダイヤルアップ ネットワークは、RAS のクライアント版で、ダイヤルアップ サーバーとの接続に使われます。[ダイヤルアップ ネットワーク] アイコンは、マイ コンピュータ内および [スタート] メニューの [アクセサリ] フォルダにあります。

1	ダイヤルアップ ネットワークで、[新規作成] をクリックして新しい電話帳エントリを作成するか、または [その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

2	リモート接続を確立するには、[ダイヤル] をクリックします。


ネットワークと接続する

ネットワークと接続するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、接続先のエントリを選択し、ダイヤルします。

2	入力を求められた場合は、認証用のアカウント名、パスワード、およびドメインを [－への接続] ダイアログ ボックスに入力します。

注	[－への接続] ダイアログ ボックスに入力するドメイン名は、接続する Windows NT RAS サーバーが属する Windows NT ドメインでなければなりません。ここに入力するのは、PPP プロバイダや SLIP プロバイダから与えられた DNS ドメイン名ではありません。たとえば、www.halcyon.com といったドメイン名ではなく、accounting などのドメイン名になります。

ネットワークとの接続が確立された後は、ダイヤルアップ ネットワークを最小化し、使用しているコンピュータが LAN に直接接続されているときとまったく同じように操作することができます。つまり、ネットワークが設置されているオフィスにいるときとまったく同じように電子メールやエクスプローラを使うことができます。

注	認証用のアカウント情報は、通常はネットワーク ログオンに使うアカウント情報と同じです。ダイヤルアップ ネットワークは、クライアント ユーザーが物理的にネットワークへアクセスする権利を持つかどうかを、これらのアカウント情報を使って検査します。ダイヤルアップ ネットワークは実際にリモート ユーザーをログオンさせるわけではありません。このため、リモート ユーザーは、保護されたネットワーク資源にアクセスするには、多くの場合、接続が確立された後に自分でログオンする必要があります (Windows NT の場合なら、Ctrl + Alt + Del キーを使います)。ただし、自分が使う Windows NT ベースのコンピュータを起動したときに自分のドメイン アカウントにログオンしておくと (リモート アクセス接続を確立する前に行います)、この手順を省くことができます。ネットワーク ケーブルで接続されていない状態でログオンし、その後ネットワークと物理的に接続した場合にも、これと同じことが当てはまります。

ネットワークを使う

リモート アクセス サーバーとの接続を確立すると、電話回線を介してデータ ファイルにアクセスできるようになりますが、リモートでプログラムを実行することはできません。電話回線を介してプログラムを実行すると、ほとんどのアプリケーションは実用に堪えないぐらい実行速度が遅くなります。最適なパフォーマンスを得るために、必要なアプリケーションは、正式なライセンスを取得して、自分のローカル コンピュータにインストールするようにしてください。

関連項目

接続を監視し、状況を報告する

特殊なダイヤル オプション


自分のコンピュータへのダイヤルイン アクセスを許可する

ほかのユーザーが自分のコンピュータへアクセスできるようにするには

1	リモート アクセス管理ユーティリティを使って、自分のコンピュータへのアクセスを許可するユーザーにリモート アクセスの許可を与えます。詳細については、「リモート アクセスの許可を設定する」を参照してください。

2	リモート アクセス管理ユーティリティから、リモート アクセス サービスを開始します。

コンピュータを起動した直後にかかってきた呼び出しを受け入れるには

1.	Windows NT のコントロール パネルの [サービス] アイコンをダブルクリックします。

2.	[Remote Access Server] を選択します。

3.	[スタートアップ] をクリックします。

4.	[スタートアップの種類] で、[自動] を選択します。

5.	[OK] をクリックします。


ダイヤルアップ ネットワークの概要

ダイヤルアップ ネットワークは、Windows NT リモート アクセス サービス (RAS) のクライアント バージョンです。

ダイヤルアップ ネットワークを使うと、Windows NT、MS-DOS Version 3.1 以降 (RAS Version 1.1a)、および MS OS/2 Version 3.1 (RAS Version 1.1) のリモート ユーザーは、ネットワークに直接接続しているときと同じように作業できます。Microsoft のダイヤルアップ ネットワークでは、Macintosh のネットワークおよび AppleTalk プリンタへのダイヤルイン回線を介したアクセスは、サポートされていません。

Windows NT RAS には、次のような構成要素が含まれます。

ダイヤルアップ ネットワーク クライアント     Windows NT、MS-DOS (ただし、Microsoft Network Client がインストール済みであること)、および LAN Manager の RAS クライアントは、すべて Windows NT RAS サーバーに接続できます。また、クライアントは、Microsoft製品以外の任意の PPP クライアントでもかまいません。

RAS サーバー     Windows NT Server の RAS では、最大 256 のリモート クライアントが RAS サーバーにダイヤルインできます。Windows NT Workstation を RAS サーバーとして使う場合は、ダイヤルインできるクライアントは 1 つです。RAS サーバーは、クライアントがネットワーク全体にアクセスできるように構成することも、その RAS サーバーにしかアクセスできないように制限することもできます。

LAN プロトコル     LAN プロトコルは、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を介してパケットを伝送します。Windows NT では、TCP/IP、IPX、NetBEUI などの LAN プロトコルをサポートしているため、インターネット、NetWare サーバー、および UNIX サーバーにアクセスできます。TCP/IP または IPX を使った Windows Sockets アプリケーション、名前付きパイプ、リモート プロシージャ コール (RPC)、および LAN Manager API がサポートされています。

リモート アクセス プロトコル     リモート アクセス プロトコルは、WAN (ワイド エリア ネットワーク) を介してデータの伝送を制御します。Windows NT では、PPP、RAS クライアント上の SLIP、Microsoft RAS プロトコルなどのリモート アクセス プロトコルがサポートされています。

WAN オプション     クライアントは、通常の電話回線と、モデムまたはモデム プールを使ってダイヤルインできます。ISDN を使うと、より高速なリンクを実現できます。また、X.25、RS-232C Null モデム、または最新の PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol： ポイント ツー ポイント トネリング プロトコル) を使って RAS クライアントを RAS サーバーに接続することもできます。

セキュリティ機能     Windows NT の提供するログオンとドメインのセキュリティ、セキュリティ ホストのサポート、データの暗号化、およびコールバック機能により、リモート クライアントは安全にネットワークにアクセスできます。

インターネット サポート     Windows NT では、RAS を使ってインターネットのあらゆるサービスを利用できます。たとえば、Windows NT Server コンピュータをインターネット サービス プロバイダとして構成すると、PPP クライアントからダイヤルアップして、そのインターネット サーバーに接続できるようになります。また、Windows NT Workstation コンピュータから、インターネットに接続している Windows NT Server (Version 3.5 以降) コンピュータや、業界標準の PPP または SLIP ベースの任意のインターネット サーバーにダイヤルインすることもできます。詳細については、『Windows NT リソース キット』の『インターネット ガイド』を参照してください。


ダイヤルアップ ネットワーク クライアント

Windows NT RAS サーバーに接続するクライアントは、Windows NT、Windows 95、MS-DOS (ただし、Microsoft ネットワークのクライアント ソフトウェアがインストール済みであること)、LAN Manager、または任意の PPP クライアントのいずれでもかまいません。クライアントには、モデム (十分なパフォーマンスを得るには、9600bps 以上のモデムをお勧めします) とアナログ式電話回線、またはほかの形態の WAN 接続が必要です。また、リモート アクセス ソフトウェアがインストールされていなければなりません。

RAS の オートダイヤル機能を使うと、接続が自動化されます。この機能により、RAS リンクを介したすべての接続が記憶されるので、2 回目以降に資源にアクセスするときは、自動的に再接続されます。

また、Microsoft クライアントから簡単なバッチ ファイルと rasdial コマンド、または RAS のアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を使った専用の RAS 用アプリケーションを実行して、接続を自動化できます。さらに、RAS と at コマンドを使って、リモート コンピュータと RAS サーバーの間で自動バックアップをスケジュールすることもできます。

Windows NT 3.5、3.51 および Windows 95 クライアント

Windows NT Version 3.5x および Windows 95 のクライアントは、マルチリンク機能を除いて、Windows NT Version 4.0 の RAS の機能を最大限に利用できます。Windows NT Version 3.5x および Windows 95 のクライアントは、Microsoft 製品以外の任意のリモート アクセス PPP サーバーまたは SLIP サーバーにも接続できます。

Windows NT Version 3.5x および Windows 95 のクライアントは、Microsoft RAS サーバー、PPP サーバー、またはSLIP サーバーのいずれのサーバーに対しても、ログオンと認証のネゴシエーションを行います。また、RAS の電話帳エントリを構成し、スクリプトを使ってログオンを完全に自動化することもできます。

Windows NT 3.1 クライアント

Windows NT Version 3.1 クライアントは、Microsoft RAS プロトコルを使っています。また、すべてのバージョンの Microsoft RAS と完全な互換性があります。

Windows NT Version 3.1 クライアントは、Windows NT Version 3.5 で導入された PPP プロトコルをサポートしていません。TCP/IP または IPX を使って LAN 上のサーバーと直接通信するクライアント アプリケーションを実行できるのは、Windows NT Version 3.5x またはほかの PPP クライアントだけです。

MS-DOS および LAN Manager クライアント

Windows NT Server の提供する Microsoft Network Client Version 3.0 for MS-DOS でも、リモート アクセス機能を使用できます。また、別売の LAN Manager RAS クライアントでも、Windows NT Version 3.5x の RAS サーバーに接続できます。これらのクライアントは、すべてのバージョンの Microsoft RAS プロトコルと完全な (3.5x) 互換性があります。

Microsoft Network Client Version 3.0 for MS-DOS は、フル リダイレクタを使うように設定しなければなりません (これは、既定の設定です)。基本リダイレクタを使うように設定すると、リモート アクセス プログラムの rasphone が起動しません。

MS-DOS、および LAN Manager クライアントは、RAS の NetBIOS ゲートウェイを使って、TCP/IP、IPX、または NetBEUI を実行する NetBIOS サーバーにアクセスできます。ただし、これらのクライアントでは、クライアント上で TCP/IP または IPX を使わなければならないアプリケーションを実行できません。

また、これらのクライアントは、Windows NT Version 3.5 で導入された PPP プロトコルをサポートしていません。

PPP クライアント

Microsoft 製品以外でも、TCP/IP、IPX、または NetBEUI を使う PPP クライアントであれば、Windows NT Version 3.5 以降の RAS サーバーにアクセスできます。RAS サーバーは、自動的に PPP クライアントと認証のネゴシエーションを行います。Windows NT の RAS ソフトウェアでは、Microsoft 製品以外の PPP クライアントに対しても、特別な構成は必要ありません。

PPP クライアントの詳細については、PPP クライアントのソフトウェアのマニュアルを参照してください。


リモート アクセス プロトコル

リモート アクセス プロトコルは、WAN (ワイド エリア ネットワーク) を介したデータの伝送を制御します。リモート アクセス クライアントとリモート アクセス サーバーで使うオペレーティング システムと LAN プロトコルによって、クライアントで使うリモート アクセス プロトコルが決まります。リモート アクセス プロトコルには、PPP (Point-to-Point Protocol： ポイント ツー ポイント プロトコル)、SLIP (Serial Line Internet Protocol： シリアル回線インターネット プロトコル)、Microsoft RAS プロトコル、および NetBIOS ゲートウェイの 4 種類があります。

PPP (Point-to-Point Protocol： ポイント ツー ポイント プロトコル)

Windows NT RAS では、PPP をサポートしています。PPP は、業界標準のフレーミングと認証プロトコルのセットで、異種のネットワークを相互に運用している環境でも、リモート アクセスを可能にします。Microsoft では、PPP の柔軟性、業界標準としての役割、およびクライアント用とサーバー用のハードウェアとソフトウェアに関する将来的な柔軟性を考慮し、PPP を使うことをお勧めします。

PPP のサポートにより、Windows NT を実行するコンピュータは、PPP 規格に準拠している任意のサーバーを介してリモート ネットワークにダイヤルインできます。また、Windows NT Server コンピュータは、ほかのメーカーのリモート アクセス ソフトウェアから呼び出しを受け取り、そのソフトウェアにネットワーク アクセスを許可することもできます。

PPP アーキテクチャでは、クライアントは、IPX、TCP/IP、および NetBEUI を任意に組み合わせて使うことができます。このため、Windows Sockets、NetBIOS、または IPX インターフェイス用に作成されたアプリケーションをリモートの Windows NT Workstation コンピュータで実行できます。

PPP は、リモート アクセスの標準規格になっています。

リモート アクセス プロトコルの規格は、IETF (Internet Engineering Task Force) などが公布する "RFC" (Request for Comments) に定義されています。現在のバージョンの Windows NT RAS がサポートしている RFC は、次のとおりです。

RFC 1549    HDLC フレーム内の PPP

RFC 1552    PPP IPXCP (Internetwork Packet Exchange Control Protocol： インターネットワーク パケット交換制御プロトコル)

RFC 1334    PPP 認証プロトコル

RFC 1332    PPP IPCP (Internet Protocol Control Protocol： インターネット プロトコル制御プロトコル)

RFC 1661    LCP (Link Control Protocol： リンク制御プロトコル)

RFC 1717    PPP マルチリンク プロトコル

リモート クライアントがサード パーティの PPP サーバーに接続する場合、ログオンするには、ダイヤル後にターミナル スクリプトを起動しなければならないことがあります。サーバーがリモート クライアントに、PPP フレーム モードに切り替えることを通知してきたら、ユーザーはターミナルを起動し、ログオンを完了しなければなりません。

SLIP (Serial Line Internet Protocol： シリアル回線インターネット プロトコル)

SLIP (Serial Line Internet Protocol： シリアル回線インターネット プロトコル) は、通常は UNIX リモート アクセス サーバーで使われている旧式のリモート アクセス規格です。Windows NT ダイヤルアップ ネットワーク クライアントは、SLIP をサポートしているため、SLIP 規格を使っているリモート アクセス サーバーにも接続できます。これにより、Windows NT Version 3.5 クライアントは、大規模なインストール ベースの UNIX サーバーに接続できます。ただし、Windows NT リモート アクセス サーバーは、SLIP クライアントをサポートしていません。

このバージョンの Windows NT RAS がサポートしている RFC は、次のとおりです。

RFC 1144    低速シリアル リンク用の TCP/IP ヘッダーの圧縮

RFC 1055    シリアル回線上の IP データグラムの伝送： SLIP

Microsoft RAS プロトコル

Microsoft RAS プロトコルは、Microsoft 独自のリモート アクセス プロトコルで、NetBIOS 規格をサポートしています。Microsoft RAS プロトコルは、以前のすべてのバージョンの Microsoft RAS に使われています。また、Windows NT Version 3.1、MS-DOS、および LAN Manager クライアントでも使われています。

Windows NT Version 3.1 のサーバーにダイヤルインする場合、RAS クライアントは、NetBEUI プロトコルを使わなければなりません。この場合、RAS サーバーは、リモート クライアントに対して "ゲートウェイ" として機能し、NetBEUI、TCP/IP、または IPX プロトコルを使うサーバーにリモート クライアントがアクセスできるようにします。

NetBIOS ゲートウェイ

NetBIOS ゲートウェイは、以前のバージョンの Windows NT と LAN Manager で使われていたアーキテクチャです。Windows NT は、NetBIOS ゲートウェイを引き続きサポートしています。リモート ユーザーは NetBEUI を使って接続しますが、RAS サーバーは必要に応じて、パケットを IPX または TCP/IP に変換します。この機能により、ユーザーは、複数のプロトコルが混在する LAN でネットワーク資源を共有できます。ただし、IPX または TCP/IP を使うアプリケーションをクライアント側で実行することはできません。リモート クライアントが NetBEUI を使う場合は、特に指定しないかぎり NetBIOS ゲートウェイが使われます。

NetBIOS ゲートウェイの機能の一例として、Lotus Notes ユーザーのリモート ネットワーク アクセスが挙げられます。Lotus Notes は、ダイヤルアップ接続の機能を提供していますが、ダイヤルアップの接続先は、Notes アプリケーションに限定されています。RAS は、このような接続機能を補足し、低いコストで高いパフォーマンスを実現できるリモート ネットワーク機能を Notes ユーザーに提供します。RAS では、Notes に接続できるだけでなく、ファイル サービスと印刷サービスや、ほかのネットワーク資源へのアクセスも提供されます。


WAN オプション

クライアントをサーバーに接続するには、電話回線とモデム、ISDN、X.25、RS-232C Null モデム、および PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) を利用できます。ここでは、これらのオプションについて説明します。

電話回線とモデム

最も一般的に使われている WAN 接続は、通常のアナログ式電話回線とモデムを使った接続です。通常のアナログ式電話回線は、世界中で利用できるので、常時移動しているユーザーの RAS に対するニーズにも応えることができます。通常のアナログ式電話回線は、PSTN (Public Switched Telephone Network： 公衆交換電話網) または POTS (Plain-old Telephone Service： 通常電話サービス) と呼ばれることもあります。

Windows NT と互換性のあるモデムは、およそ 200 種類あります。また、工業規格に準拠しているほとんどのモデムは、相互に運用できます。ただし、互換性のないモデムを使うと、予期しない問題が多発することがあります。このような問題を防ぐには、クライアントとサーバーで同じ種類のモデムを使ってください。

モデムの検出は、自動的に行われます。モデムの自動検出機能は、インストールされているモデムが不明な場合に (たとえば、内蔵モデムの場合など)、特に便利です。

サード パーティのモデム プールも、クライアント側またはサーバー側で使用できます。モデム プールを RAS で使用できるようにするには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使って設定します。モデム プールの詳細については、モデム プールのマニュアルを参照してください。

Windows NT では、モデムのデータ圧縮機能とエラー制御機能を利用できます。ただし、RAS のソフトウェア圧縮機能を使うと、モデムによるデータ圧縮より高いパフォーマンスを得ることができます。

ISDN

RAS を使う常設のリモート サイトで WAN 接続を高速化するには、ISDN (Integrated Service Digital Network： 総合デジタル サービス網) 回線を使います。通常の電話回線では、一般的な通信速度は毎秒 9600 ビット (bps) ですが、ISDN 回線の通信速度は、64kbps または 128kbps です。

ISDN 回線は、電話会社に依頼してサーバー側とリモート側の両方のサイトに敷設しなければなりません。また、ISDN を利用するには、サーバーとリモート クライアントの両方に、モデムの代わりに ISDN カードがインストールされている必要があります。ISDN の機器と回線に要する費用は、モデムと電話回線を使う場合より高くなりますが、接続時間が短時間で済むので、利用料金を節約できることもあります。

1 本の ISDN 回線には、64Kbps でデータを伝送する B チャネルが 2 つと、16Kbps でデータを伝送する信号送受信用の D チャネルが 1 つ付いています。各 B チャネルは、単独のポートとして機能するように構成できます。また、ISDN ドライバの種類によっては、複数のチャネルを統合して使用できる場合もあります。つまり、2 つの B チャネルで単一のポートとして機能するように構成して、より広い帯域幅を固定的に割り当てることができます。このように構成すると、回線速度は 128 KBps まで向上します。チャネルの統合にはドライバごとに固有の方式が採られているため、クライアントとサーバーの両方で同じドライバと同じ機器を使わなければなりません。

X.25

X.25 は、WAN 接続用に設計された標準のパケット交換通信プロトコル (またはトランスポート) です。

Windows NT RAS は、PAD (Packet Assemblers/Disassemblers) と X.25 スマート カードを使って、X.25 規格に基づく接続をサポートします。また、PAD やスマート カードの代わりに、ダイヤルアップ接続を提供する X.25 通信事業者 (Sprintnet や Infonet など) とモデムを利用することもできます。

RS-232C Null モデム

同じ場所に複数のネットワークがあり、それらが物理的に接続されていないとします。このような場合に、1 台のコンピュータからそれらのネットワーク上の資源にアクセスするには、RS-232C Null モデムを使います。クライアントは、RS-232C ケーブルを使ってクライアントの COM ポートと RAS サーバーの COM ポートを接続し、RAS を使ってネットワークにアクセスします。

また、RAS サーバーから物理的に近くにコンピュータが位置している場合 (ケーブルの長さが 50 フィート (約 15 m) 未満の場合)、RS-232C Null モデムは、ネットワーク カードの代わりとしても使用できます。

PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol： ポイント ツー ポイント トネリング プロトコル)

通常、RAS サーバーは、アナログ式電話回線、ISDN、または X.25 ネットワークに接続されており、リモート ユーザーは、これらのネットワークを介してサーバーにアクセスします。Windows NT Version 4.0 の RAS では、最新の PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol： ポイント ツー ポイント トネリング プロトコル) を使うことにより、インターネットを介したリモート アクセスが可能になりました。

PPTP は、マルチプロトコルの VPN (Virtual Private Network： 仮想プライベート ネットワーク) をサポートする最新のネットワーク テクノロジです。リモート ユーザーは、PPTP を使うことにより、ISP (Internet Service Provider： インターネット サービス プロバイダ) にダイヤルインするか、またはインターネットに直接接続し、インターネットを介して企業ネットワークに安全にアクセスできます。PPTP には、次のような利点があります。

伝送に要する費用の削減

ハードウェアに要する費用の削減

管理上の負担の軽減

セキュリティの向上


セキュリティ機能

Windows NT は、安全な動作環境を提供するために、C-2 レベル (米国国防総省) のセキュリティに関する要件を満たすように設計されています。Windows NT のセキュリティ機能には、次のような特徴があります。

システム リソースへのアクセスを個別に制御できます。

すべてのシステム アクセスを記録し、監査できます。

システムにアクセスするには、パスワードが必要です。また、監査記録が残ります。

Windows NT Server では、ドメインの信頼関係と、単一ネットワーク ログオン モデルを採用しています。このモデルでは、あるドメインのユーザーとグループに、そのドメインを信頼している別のドメインの資源へのアクセスを許可できます。認証されると、ユーザーにはネットワーク上の資源にアクセスする場合に必要なアカウント情報が与えられます。ネットワーク上の資源へのアクセス権が必要になったときは、常にこのアカウント情報が使われます。Windows NT Server コンピュータは、物理的に安全であれば、ソフトウェアを使って外部から完全に遮断できます。

このような単一ネットワーク ログオン モデルは、RAS ユーザーにも適用されます。RAS アクセスは、Windows NT の各ユーザー アカウントに対して個別に許可できます。ネットワークにダイヤルインする許可を管理者が与えると、ユーザーは、各自のドメイン ログオンを使い、RAS を介してネットワークに接続できるようになります。RAS によって認証されると、ユーザーは、ログオンしたドメインの資源と、そのドメインを信頼しているドメインの資源を使用できるようになります。

さらに、Windows NT には、監査用のイベント ビューアが用意されています。システム、アプリケーション、およびセキュリティに関するすべてのイベントは、安全に管理されている中央のデータベースに記録されます。適切な権限があれば、ネットワーク上のどこからでもそのデータベースを参照できます。システム セキュリティを侵害しようとしたり、権限を持たずにサービスを開始または停止しようとしたり、保護されている資源にアクセスしようとすると、その操作がイベント ログに記録されます。管理者は、その記録を参照できます。


RAS サーバー

Windows NT Server の管理者は、リモート アクセス管理ユーティリティを使って、リモート アクセス サーバーの制御、ユーザーの表示、アクセスの許可、およびリモート アクセス トラフィックの監視を行うことができます。リモート アクセス管理ユーティリティの使い方については、Rasadmin.hlp を参照してください。

RAS サーバーには、マルチポート アダプタまたはモデム (十分なパフォーマンスを得るには、9600bps 以上のモデムをお勧めします)、アナログ式電話回線、またはほかの形態の WAN 接続が必要です。また、RAS サーバーには、RAS ソフトウェアがインストールされていなければなりません。RAS サーバーを使ってネットワークにアクセスできるようにする場合は、ネットワークごとに個別のネットワーク アダプタ カードをインストールし、各ネットワークに接続しなければなりません。

RAS サーバーは、最初に RAS をセットアップするときに構成されます。このときに、クライアントがネットワーク全体にアクセスできるようにするか、または RAS サーバーにだけアクセスできるようにするかを指定しなければなりません。また、LAN で使うプロトコル (IPX、TCP/IP、または NetBEUI) と、認証暗号化のオプションを選択しなければなりません。リモート アクセス プロトコルと LAN プロトコルの詳細については、このヘルプのそれぞれに該当する部分を参照してください。

RAS サーバーのポートは、個別に構成します。それぞれのポートは、[ダイヤルアウトのみ]、[着信のみ]、または [ダイヤルアウトと着信] に設定できます。これらの設定が適用されるのは、すべてのポートではなく、指定したポートにだけです。たとえば、クライアントがネットワーク全体にアクセスできるように、RAS サーバーの COM1 を着信用に、COM2 をダイヤルアウト用と着信用に構成できます。この場合、リモート ユーザーはどちらの COM ポートにもコールインできますが、ローカル ユーザーが発信用の RAS コールに使用できるのは、COM2 だけです。

イベントとエラーは、Windows NT RAS クライアント上およびサーバー上のイベント ビューアに記録されます。イベント ビューアのログを調べることにより、問題の原因を特定できます。

RAS をインストールし、構成するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。また、サービスのスタートアップ オプションを指定するには、コントロール パネルの [サービス] を使います。

Windows NT Server の RAS では、最大 256 のリモート クライアントが RAS サーバーにダイヤルインできます。RAS サーバーは、クライアントがネットワーク全体にアクセスできるように構成することも、その RAS サーバー上の資源にしかアクセスできないように制限することもできます。

RAS のインストールと構成の詳細については、「ダイヤルアップ ネットワーク (RAS) をインストールする」を参照してください。


LAN プロトコル

Windows NT では、TCP/IP、IPX、NetBEUI などの LAN プロトコルと、PPP、SLIP、Microsoft RAS プロトコルなどのリモート アクセス プロトコルをサポートしています。LAN プロトコルは、LAN (ローカル エリア ネットワーク) を介してパケットを伝送します。一方、リモート アクセス プロトコルは、WAN (ワイド エリア ネットワーク) を介してデータの伝送を制御します。詳細については、「リモート アクセス プロトコル」を参照してください。

RAS を構成し、既存のネットワークと統合する場合、既存のネットワークで使われているプロトコルは、計画上の重要な要素になります。

Windows NT RAS は、TCP/IP、IPX、および NetBEUI をサポートしています。ここでいうサポートとは、PPP リモート アクセス規格に従っている既存の Microsoft、UNIX、または NetWare ネットワークに、Windows NT RAS を統合できることを意味します。また、Windows NT RAS クライアントは、既存の SLIP ベースのリモート アクセス サーバー (主に UNIX サーバー) にも接続できます。

RAS をインストールし、構成すると、既にコンピュータにインストールされているプロトコル (TCP/IP、IPX、および NetBEUI) のいずれでも、RAS の送信呼び出しと着信呼び出しに対して自動的に有効になります。

また、RAS をインストールするときに、クライアントを LAN 全体にアクセスできるようにするかどうかを指定しなければなりません。指定しない場合、ユーザーは RAS サーバーにしかアクセスできなくなります。TCP/IP または IPX を使って LAN 全体にアクセスできるようにする場合は、IP アドレスまたは IPX ネット番号をサーバーから提供する方法も構成しなければなりません。NetBEUI を使ってアクセスできるようにする場合は、このような構成は必要ありません。

関連項目

IPX と RAS

TCP/IP と RAS

NetBEUI と RAS


IPX と RAS

IPX は、多くの Novell ネットワークで使われている NetWare 独自のプロトコルです。IPX は、ルーティング可能なプロトコルなので、企業内ネットワークに適しています。ここでは、Windows NT RAS クライアントおよびサーバーを NetWare IPX ネットワークに統合する方法について説明します。詳細については、『ネットワーク ガイド』を参照してください。

Windows NT による NetWare サポート

Windows NT RAS コンピュータで Novell NetWare ネットワークを参照しなけばならない場合は、クライアント コンピュータで NetWare リダイレクタを実行しなければなりません。このリダイレクタは、Windows NT Workstation コンピュータでは、"Client Service for NetWare" と呼ばれており、Windows NT Server コンピュータでは、"Gateway Service for NetWare" と呼ばれています。

また、Windows NT RAS サーバーは、IPX ルーター、および RAS クライアント専用の SAP (Service Advertising Protocol) エージェントとしても機能します。RAS サーバーと RAS クライアントは、RFC 1552 で定義されている PPP IPXCP (Internetwork Packet Exchange Control Protocol： インターネットワーク パケット交換制御プロトコル) を使って、IPX 用のリモート アクセス回線を構成します。構成すると、RAS サーバーでは、RAS クライアントから NetWare ネットワーク上の IPX を介して、ファイル サービス、印刷サービス、および Windows Sockets アプリケーションを利用できるようになります。

RAS サーバーにより、クライアントは、IPX ネット番号を使って IPX ネットワークに接続できるようになります。また、RAS サーバーは SAP エージェントとしても機能します。次に、IPX プロトコルを使う場合に Windows NT RAS で利用できるアドレス指定のオプションについて説明します。

リモート クライアントの IPX アドレス指定

RAS クライアントの IPX アドレスは、必ず RAS サーバーから提供されます。IPX ネットワーク番号は、RAS サーバーによって自動的に生成されるか、または RAS サーバーに設定されている静的なネットワーク番号のプールから、RAS クライアントに割り当てられます。

IPX ネットワーク番号を自動的に生成する場合、Windows NT RAS サーバーは、NetWare RIP (Routing Information Protocol： ルーティング情報プロトコル) を使って、IPX ネットワークで使われていない IPX ネットワーク番号を決定します。RAS サーバーは、その番号をリモート クライアントに割り当てます。

ネットワーク番号の自動割り当ては、無効にすることもできます。セキュリティまたは監視のためにネットワーク番号の割り当てを管理者自身が制御したい場合は、ネットワーク番号を手動で割り当てることもできます。IPX ネットワーク番号を RAS クライアントに割り当てるときは、重複するネットワーク番号を割り当てていないことと、ほかの NetWare サービスが RAS 用の IPX アドレスを割り当てることがないことを確認してください。また、すべてのクライアントに同じネットワーク番号を割り当てて、RAS サーバーからの RIP 通知を最小限にすることもできます。


TCP/IP と RAS

TCP/IP は、最も広く使われているプロトコルの 1 つです。そのルーティング能力は、企業内ネットワークで最大限の柔軟性を提供します。

TCP/IP ネットワークでは、クライアントに IP アドレスを設定しなければなりません。また、クライアントには、名前付けサービスまたは名前解決の手段が必要になる場合もあります。ここでは、TCP/IP ネットワーク上の Windows NT RAS サーバーおよびクライアントによる、IP アドレスの割り当てと名前解決について説明します。

Microsoft TCP/IP プロトコルをネットワークに実装する方法については、『ネットワーク ガイド』の「第 1 章　Microsoft TCP/IP for Windows NT および関連サービス」を参照してください。

RAS クライアントへの IP アドレスの割り当て

Windows NT では、Microsoft TCP/IP ネットワーク上で PPP を介して RAS サーバーに接続する各リモート コンピュータに対して、セットアップ時に管理者が RAS サーバーに割り当てた静的な IP アドレスの範囲から、自動的に IP アドレスが提供されます。

また、Windows NT RAS クライアントは、電話帳に指定されているあらかじめ割り当てられた IP アドレスを使うこともできます。この場合は、Windows NT RAS サーバーは、ユーザーが特定のアドレスを要求できるように構成しなければなりません。

RAS サーバーと RAS クライアントの名前解決

TCP/IP ネットワーク上の RAS サーバーと RAS クライアントには、IP アドレスに加えて、コンピュータ名を IP アドレスにマッピングする機構が必要になる場合があります。Windows NT ネットワークでは、WINS (Windows Internet Name Service： Windows インターネット ネーム サービス)、ブロードキャストによる名前解決、DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム)、および HOSTS ファイルと LMHOSTS ファイルという、名前解決のための 4 つのオプションを利用できます。

RAS サーバーでは、サーバー上で実行する操作に、これらすべての名前解決の手段を使用できます。

RAS クライアントには、RAS サーバーに割り当てられている WINS サーバーおよび DNS サーバーと同じ WINS サーバーと DNS サーバーが割り当てられます。この自動割り当てを無効にするには、レジストリを変更します。

IP アドレスが変更されることのない小規模なネットワークでは、RAS クライアントの名前解決に HOSTS ファイルまたは LMHOSTS ファイルを使用できます。ローカル ドライブ上のこれらのファイルを使うと、モデムを介して WINS サーバーに名前解決要求を伝送したり、応答を待ったりする必要がありません。

Microsoft TCP/IP ネットワークの名前解決については、『ネットワーク ガイド』の「第 3 章　TCP/IP の構成と名前解決サービス」を参照してください。

IP によるサード パーティ製リモート アクセス サーバーへの接続

Windows NT RAS サーバーでは、リモート クライアントが LAN 上のコンピュータとサブネット アドレスを共有することにより、IP アドレスを節約できます。

ほかのメーカーのリモート アクセス サーバーでは、リモート クライアントが LAN 上のクライアントと異なるサブネット アドレスを持たなければならないことがあります。リモート クライアントがほかのメーカーのリモート アクセス サーバーにダイヤルインできても、LAN 上の資源に接続できない場合は、リモート アクセス サーバーの構成について、次の点を調べてください。

サード パーティのリモート アクセス サーバーが、プロキシ (代理) ARP (Address Resolution Protocol： アドレス解決プロトコル) をサポートしていない場合、リモート クライアントには、LAN クライアントと異なるサブネット アドレスを割り当てなければなりません。LAN 上で一意のサブネット アドレスをリモート クライアントに割り当てるようにサーバーが構成されているかどうかを確認します。

リモート アクセス クライアントからターゲット ホストに対して、そして反対にターゲット ホストからリモート アクセス クライアントに対して、ping を使用できるようにネットワーク ルーターが構成されているかどうかを確認します。その後、次のような順序で ping を実行します。

1	リモート クライアントからターゲット サーバー、リモート クライアントからリモート アクセス サーバー、次に、リモート アクセス サーバーからターゲット サーバー

2	ターゲット サーバーからリモート クライアント、ターゲット サーバーからリモート アクセス サーバー、次に、リモート アクセス サーバーからリモート クライアント

TCP/IP ネットワーク上の SLIP

SLIP (Serial Line Internet Protocol： シリアル回線インターネット プロトコル) のサポートにより、Windows NT RAS クライアントは、SLIP リモート通信規格を使っているサード パーティのリモート アクセス サーバーに接続できます。クライアントが SLIP を使用できるのは、電話帳のエントリに設定されているポートがシリアル COM ポートの場合だけです。

ユーザーが SLIP サーバーに接続すると、UNIX SLIP サーバーに対話的にログオンするためのターミナル ダイアログが表示されます。UNIX ログオンが優先され、RAS ログオンが表示されないようになります。一度接続が確立されると、リモート ネットワーク アクセスはユーザーから透過的になります。


NetBEUI と RAS

NetBEUI は、小規模なワークグループや LAN に適したプロトコルです。NetBIOS ゲートウェイと NetBEUI クライアント プロトコルは、すべての Windows NT RAS サーバーと大部分の Windows ネットワーク クライアントに既定の設定でインストールされます。以前のバージョンの Windows NT、LAN Manager、および MS-DOS の 各RAS クライアントには、NetBEUIが必要です。


ダイヤルアップ ネットワーク (RAS) をインストールする

RAS をインストールする手順は、既にインストールされているネットワーク プロトコルによって多少異なります。TCP/IP または IPX プロトコルを RAS と組み合わせて使う場合は、RAS をインストールする前に、そのプロトコルをインストールしてください。RAS をインストールするときに、RAS で使うプロトコルがあらかじめインストールされていない場合、RAS のセットアップの終了後に、そのプロトコルのインストールを求めるメッセージが表示されます。各プロトコルのインストール方法については、『Windows NT Server ファースト ステップ ガイド』を参照してください。

RAS をインストールし、構成するには、Administrators グループのメンバーとしてログオンしなければなりません。

リモート アクセス ソフトウェアを追加するには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブの [追加] をクリックします。

3	[ネットワーク サービス] ボックスから [リモート アクセス サービス] を選択し、次に [OK] をクリックします。

4	配布ファイルのパスを入力するように求めるダイアログ ボックスが表示されたら、パスを入力し、次に [続行] をクリックします。

RAS のファイルがコンピュータにコピーされます。

5	画面に表示される指示に従い、選択したポートに接続されているモデムを自動検出させるか、またはサポートされているモデムの一覧からモデムを選択します。

6	[RAS デバイスの追加] ダイアログ ボックスで、リモート アクセス サービスに使うポートを選択し、[OK] をクリックします。マルチポート アダプタ、ISDN カード、X.25 カード、またはその他のデバイスが正しくインストールされている場合は、それらのデバイスが一覧に表示されます。

7	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [構成] をクリックします。

8	[ポート使用の構成] ボックスで次のいずれかを選択し、[OK] をクリックします。

コンピュータを RAS クライアント専用に使う場合は、[ダイヤルアウトのみ] をクリックします。

コンピュータを RAS サーバー専用に使う場合は、[着信のみ] をクリックします。

コンピュータをクライアントとしてもサーバーとしても使用できるようにする場合は、[ダイヤルアウトと着信] をクリックします。ただし、クライアントとサーバーの両方の機能を同時に使うことはできません。

9	RAS ネットワーク全体の設定を構成するには、[ネットワーク] をクリックします。詳細については、「LAN プロトコルを使うように RAS を構成する」を参照してください。

注	リモート アクセスのインストールと構成を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。

リモート アクセス ソフトウェアには、次のアプリケーションが含まれています。

ダイヤルアップ ネットワーク。RAS のクライアント バージョンです。ダイヤルアップ サーバーに接続するために使います。[ダイヤルアップ ネットワーク] アイコンは、[マイ コンピュータ] ウィンドウと、[スタート] メニューの [プログラム] メニューの [アクセサリ] フォルダにあります。

ダイヤルアップ ネットワーク モニタ。接続とデバイスの状態を監視するために使います。コントロール パネルにあります。

リモート アクセス管理。RAS サーバーに接続しているリモート ユーザーを監視するために使います。[スタート] メニューの [プログラム] メニューの [管理ツール (共有)] フォルダにあります。


RAS のハードウェアの要件

RAS をインストールする前に、すべてのハードウェアがインストールされ、正常に動作していることを確認しなければなりません。使用するネットワークと要件に応じて、次のハードウェアが必要になることがあります。

ネットワーク アダプタ カードと NDIS (Network Driver Interface Specification： ネットワーク ドライバ インターフェイス規約) 準拠のドライバ

１ 台以上の互換性のあるモデム (『ハードウェア互換性リスト』またはリモート アクセス のセットアップ プログラムを参照)、および利用可能な COM ポート

マルチポート アダプタ カード (複数のリモート接続を確立した場合に必要なパフォーマンスを実現するため)

X.25 スマート カード (X.25 ネットワークを使う場合)

ISDN カードまたはモデム (ISDN 回線を使う場合)

Windows NT コンピュータのすべてのハードウェアの互換性を確認するには、『ハードウェア互換性リスト』を参照してください。


LAN プロトコルを使うように RAS を構成する

RAS は、LAN へのアクセスを提供します。このため、LAN で使うプロトコルを選択し、構成しなければなりません。Windows NT Workstation コンピュータと Windows NT Server コンピュータは、RAS クライアントと RAS サーバーのいずれにも構成できるので、RAS クライアントと RAS サーバーで使う LAN プロトコルをそれぞれ構成しなければなりません。RAS に使うポートの使用法の指定によって、RAS コンピュータをクライアントにするか、サーバーにするかが決まります。

LAN プロトコルの設定は、RAS に使用可能なすべてのポートに対する RAS のすべての操作に適用されます。たとえば、特定の RAS エントリで TCP/IP を使うように設定するには、あらかじめ RAS コンピュータでTCP/IP を使用できるようにしておかなければなりません。

LAN プロトコルを使うように RAS を構成するには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [ダイヤル アウト プロトコル] で、RAS クライアントとしてほかのコンピュータにダイヤルアウトするときに使うプロトコルを選択します。[ダイヤル アウト プロトコル] でプロトコルを選択しない場合は、後でダイヤルアウト用に電話帳エントリを構成するときに、そのプロトコルを選択できません。

ダイヤルアウト用に構成されているポートがない場合、[ダイヤル アウト プロトコル] は淡色表示され、利用できません。

5	[サーバーの設定] で、RAS コンピュータがリモート クライアントからの着信コールに使う LAN プロトコルを選択します。

着信用に構成されているポートがない場合は、[サーバーの設定] は利用できません。

6	暗号化のオプションを選択します。各オプションの意味は次のとおりです。

[クリア テキストを含む任意の認証を許可する] を選択すると、クライアントから要求されたいずれの認証 (MS-CHAP、SPAP、PAP) を使った接続でも許可します。このオプションは、RAS クライアントの種類が多様な場合に便利です。

[暗号化された認証が必要] を選択すると、PAP を除いて、クライアントから要求されたいずれの認証を使った接続でも許可します。

[Microsoft 暗号化認証が必要] を選択すると、MS-CHAP の認証を使った接続のみを許可します。

[データの暗号化が必要] チェック ボックスをオンにすると、回線を介して送信されるすべてのデータが暗号化されます。

7	物理的な複数のリンクを論理的な 1 つの "束" に結合するには、[マルチリンクを使う] チェック ボックスをオンにします。この複合リンクにより、帯域幅を広くすることができます。マルチリンクが最も一般的に使われるのは、ISDN チャネルの結合ですが、複数のモデムを結合させたり、モデムと ISDN 回線を結合させたりできます。

このチェック ボックスは、Windows NT Server コンピュータにのみ適用されます。

8	プロトコルの選択を終了したら、[OK] をクリックします。

9	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [続行] をクリックし、リモート アクセス セットアップを終了します。

注	変更内容を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。

関連項目

TCP/IP を使うように RAS サーバーを構成する

IPX を使うように RAS サーバーを構成する

NetBEUI を使うように RAS サーバーを構成する

RAS クライアントが使う名前解決を構成する

RAS エントリに使うプロトコルを選ぶ


NetBEUI を使うように RAS サーバーを構成する

NetBEUI は、小規模な LAN で NetBIOS アプリケーションを実行する場合に、最も優れたパフォーマンスを発揮します。また、NetBEUI を削除しても、TCP/IP または IPX と共に RAS を使用できます。セットアップのときには、NetBEUI クライアントがネットワーク全体にアクセスできるようにするか、または RAS コンピュータにしかアクセスできないようにするかを指定できます。

NetBEUI をネットワーク接続に使うように RAS サーバーを構成するには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	[サーバーの設定] の [NetBEUI] チェック ボックスをオンにし、[構成] をクリックします。

5	[RAS サーバー NetBEUI の構成] ダイアログ ボックスで、NetBEUI クライアントにネットワーク全体へのアクセスを許可するか、または RAS コンピュータへのアクセスのみを許可するかを選択し、次に [OK] をクリックします。

6	[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

7	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスで、ポートのその他のオプションを構成し、次に [続行] をクリックします。

注	変更内容を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。


TCP/IP を使うように RAS サーバーを構成する

RAS 接続で使うように TCP/IP の設定を構成または再構成するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。

RAS サーバーでは、TCP/IP に関して 2 つの構成作業があります。

LAN 上のサーバーとして機能するための基本構成と IP アドレスの設定。構成方法については、TCP/IP のオンライン ヘルプを参照してください。

RAS クライアントに IP アドレスを提供するための構成。ここでは、RAS クライアントに IP アドレスを提供するための RAS の構成方法を説明します。

TCP/IP をネットワーク接続に使うように RAS サーバーを構成するには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	[サーバーの設定] の [TCP/IP] チェック ボックスをオンにし、次に [構成] をクリックします。

5	[RAS サーバー TCP/IP の構成] ダイアログ ボックスで、TCP/IP クライアントにネットワーク全体へのアクセスを許可するか、または RAS コンピュータへのアクセスのみを許可するかを選択し、次に [OK] をクリックします。

6	リモート クライアントに与える IP アドレスを動的ホスト構成プロトコル (DHCP) サーバーから取得する場合は、[リモート TCP/IP クライアントのアドレス割り当てに DHCP を使う] をクリックします。

DHCP サーバーが利用できない場合は、[静的アドレス プールを使う] をクリックし、次に、RAS サーバーがクライアントに割り当てる IP アドレスの範囲を指定します。IP アドレスの範囲は、RAS サーバーが属するサブネットで有効な範囲でなければなりません。

7	RAS クライアント用に割り当てられている範囲の IP アドレスを [開始アドレス] ボックスと [終了アドレス] ボックスに入力します。少なくとも 2 つの IP アドレスを割り当てなければなりません (リモート クライアントに 1 つと RAS サーバーのネットワーク アダプタに 1 つ)。

IP アドレスは、半角ピリオドで区切られた 10 進数の数字で入力してください (例: 110.11.0.0)。ここに指定する値は、ネットワーク管理者が割り当てます。

8	IP アドレスの範囲内から除外するアドレスを定義するには、次のように [割り当て除外範囲] ボックスとその左のコントロールを使います。

除外範囲の最初の IP アドレスを [除外開始] ボックスに入力し、最後のアドレスを [除外終了] ボックスに入力します。次に、[追加] をクリックします。ほかにも除外する範囲があれば、同じ操作を繰り返します。

単一の IP アドレスを除外するには、[除外開始] ボックスと [除外終了] ボックスに同じアドレスを入力し、次に [追加] をクリックします。

除外範囲から一部の IP アドレス範囲を削除するには、[割り当て除外範囲] ボックスでその範囲を選択し、次に [削除] をクリックします。

9	必要に応じて、[リモート クライアントに事前に定めた IP アドレスでの要求を許可する] チェック ボックスをオンにします。

10	[OK] をクリックします。

11	[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

12	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスで、ポートのその他のオプションも構成し、次に [続行] をクリックします。

注	変更内容を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。


RAS クライアントの名前解決を構成する

RAS クライアントの名前解決は、利用可能なネットワーク サービスと RAS サーバーの構成に基づいて行われます。

RAS サーバーがネットワーク上の WINS サーバーと DNS サーバーを使うように構成されている場合は、RAS クライアントも同じ WINS サーバーと DNS サーバーを使います。

RAS サーバーに複数のネットワーク アダプタ カードが取り付けられている場合、クライアントは、WINS と DNS が構成されている最初のネットワーク上の WINS サーバーを使います。

クライアントでは、[電話帳のエントリの編集] ダイアログ ボックスの [サーバー] タブで [TCP/IP の設定] をクリックして構成することにより、エントリごとに WINS サーバーと DNS サーバーのアドレスを指定することもできます。

IP アドレスが変更されることのない小規模なネットワークでは、RAS クライアントの名前解決に HOST ファイルと LMHOSTS ファイルを使用できます。ローカル ドライブ上のこれらのファイルを使うと、WINS サーバーに名前解決要求を伝送する時間や、モデムを介した応答を待つための時間を節約できます。

注	標準のブロードキャスト名前解決は、RAS を介しては動作しません。ユーザーは、WINS や LMHOSTS ファイルなどの手段で名前解決を行うか、または IP アドレスを使わなければなりません。


RAS エントリに使うプロトコルを選ぶ

ダイヤルアップ ネットワークのクライアントでは、リモート ネットワークの名前と電話番号を入力し、その設定を保守できます。クライアントは、ダイヤルアップ ネットワークを使ってリモート ネットワークと接続したり、切断したりできます。ユーザーは、ダイヤル先のサーバーの種類 (PPP、SLIP、または Microsoft RAS) に応じて、特定の電話帳エントリに使うネットワーク プロトコルを選択できます。

RAS の電話帳エントリに使うプロトコルを選ぶには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを選択し、次に [その他] をクリックします。

2	[エントリとモデムのプロパティの編集] または [エントリとモデムのプロパティの複製] をクリックします。

3	[サーバー] タブで、ダイヤルアップ サーバーの種類を選択します。サーバーの種類がわからない場合は、[PPP] を選択します。

4	使用するネットワーク プロトコルを選択します。SLIP サーバーまたは PPP サーバーにダイヤルする場合は、[TCP/IP] チェック ボックスをオンにし、次に [TCP/IP の設定] をクリックして、TCP/IP の設定を構成することができます。


IPX を使うように RAS サーバーを構成する

RAS 接続で使うように IPX の設定を構成または再構成するには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。

IPX をネットワーク接続に使うように RAS サーバーを構成するには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	[サーバーの設定] の [IPX] チェック ボックスをオンにし (IPX がインストールされている場合はオンになっています)、次に [構成] をクリックします。

5	[RAS サーバー IPX の構成] ダイアログ ボックスで、IPX クライアントにネットワーク全体へのアクセスを許可するか、または RAS コンピュータへのアクセスのみを許可するかを選択し、次に、IPX ネットワーク番号を割り当てる方法を選びます。割り当て方法の指定には、次のオプション ボタンとチェック ボックスを使います。

[自動的にネットワーク番号を割り当てる]。Windows NT RAS ソフトウェアは、NetWare RIP (Router Information Protocol： ルーティング情報プロトコル) を使って、IPX ネットワーク内で使用されていない IPX ネットワーク番号を調べます。RAS サーバーは、そのネットワーク番号をリモート クライアントに割り当てます。

[ネットワーク番号の割り当て] (手動割り当て)。手動で割り当てる方法は、セキュリティや監視のために、ネットワーク番号の割り当てを細かく制御する場合に便利です。

ネットワーク番号を手動で割り当てる方法を選んだ場合は、[開始番号] ボックスに最初のネットワーク番号を入力します。RAS によって、自動的に利用可能なポートの番号が調べられ、[終了番号] にネットワーク番号が挿入されます。

[すべての IPX クライアントに同じネットワーク番号を割り当てる]。このチェック ボックスをオンにすると、自動割り当て方法と手動割り当て方法のどちらを使っている場合でも、すべての IPX クライアントに同じネットワーク番号を割り当てることができます。

6	RAS サーバーが与えるノード番号ではなく、自分で決めた IPX ノード番号を要求することをリモート クライアントに許可するには、[リモート クライアントに IPX ノード番号での接続を許可する] チェック ボックスをオンにします。

7	[OK] をクリックします。

8	[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

9	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスで、ポートのその他のオプションを構成し、次に [続行] をクリックします。

注	変更内容を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。

リモート クライアントが自分でノード番号を選択できるようにすると、ネットワークにセキュリティ上の問題の発生する可能性が高くなります。自分でノード番号を選ぶことができると、クライアントが、以前サーバーに接続していた別のクライアントになりすまし、そのクライアントがアクセスしていたネットワーク資源にアクセスすることもできるからです。


ローカル ネットワークのブラウザに表示されるようにスタンドアロンのリモート サーバーを構成する

たとえば、RAS サーバーを自宅に置き、職場のコンピュータから自宅のサーバーにダイヤルインする場合は、リモート クライアントのブラウザ リストに自宅のサーバーの名前が表示されるように構成しなければなりません。

ローカル ネットワークのブラウザに表示されるようにリモートの RAS サーバーを構成するには

1	自宅の RAS サーバーで、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[識別] タブの [変更] をクリックします。

3	[識別の変更] ダイアログ ボックスで、新しいドメイン名またはワークグループ名を入力します。ここに入力する名前は、ダイヤルインするクライアントのドメイン名またはワークグループ名と一致していなければなりません。次に [OK] をクリックします。

4	[アダプタ] タブの [追加] をクリックします。

5	[ネットワーク アダプタ] ボックスで、[MS Loopback アダプタ] を選択し、次に [OK] をクリックします。

6	[MS Loopback アダプタ カード セットアップ] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし、Windows NT の配布ディスクのパスを入力し、次に [続行] をクリックします。

既定のフレーム タイプを変更しないでください。RAS は既定の設定で正常に機能します。

7	[ネットワーク] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックし、コンピュータを再起動します。

注	再起動したら、たとえコンピュータがネットワークに接続されていない場合でも、ネットワーク全体へのアクセスを許可するようにリモート RAS サーバーを構成してください。詳細については、「LAN プロトコルを使うように RAS を構成する」を参照してください。


NetBIOS IP と IPX 用にほかのメーカーのダイヤルアップ サーバーを構成する

ほかのメーカーのダイヤルアップ サーバーにダイヤルインする Windows NT クライアントが、IP または IPX を使って NetBIOS の資源にアクセスしなければならないことがあります。このような場合、ダイヤルアップ サーバーは、NetBIOS のブロードキャストを転送できるように構成されていなければなりません。ただし、LAN 上で NetBIOS のトラフィックが多い場合に、ブロードキャストが発生すると、RAS 接続を介したネットワーク アクセスのパフォーマンスが低下することがあります。NetBIOS のブロードキャストを転送できるようにサーバーを構成する方法については、「NwlnkRip パラメータ」を参照してください。

TCP/IP ネットワークのパフォーマンスを向上させるには、Windows NT クライアントからほかのメーカーのサーバーにダイヤルインするときに、WINS サーバーまたはプロキシ (代理) エージェントを使います。ただし、サーバーが LAN 上で Windows NT Server の WINS サーバーまたはプロキシ エージェントにアクセスできるように構成されている場合に限ります。


リモート アクセスの許可を付与する

RAS をサーバーにインストールした後で、ユーザーにリモート アクセスの許可を与えなければなりません。リモート アクセスの許可がなければ、ダイヤルアップ ネットワークのクライアント ソフトウェアがコンピュータにインストールされていても、ユーザーは RAS サーバーに接続できません。

リモート アクセスの許可をユーザーに付与するには

1	[スタート] メニューから [管理ツール (共通)] フォルダの [リモート アクセス管理] をクリックして、管理ユーティリティを起動します。

2	リモート アクセスの許可を設定するサーバーまたはドメインを選択します。

3	[ユーザー] メニューの [リモート アクセスの許可] をクリックします。

[リモート アクセスの許可] ダイアログ ボックスが表示されます。

4	以降の操作方法については、[ヘルプ] をクリックして、ヘルプの説明を参照してください。

注	Guest アカウントにリモート アクセスの許可を与えると、不正なアクセスが行われる可能性があるので注意してください。これを行う場合は、Guest アカウントに必ずパスワードを割り当ててください。


ISDN ワイド エリア ネットワークのインストール

ISDN を使うと、電話回線と比べて高速な通信を行うことができます。通常の電話回線では、一般的な通信速度は毎秒 9600 ビット (bps) ですが、ISDN 回線の通信速度は、64kbps または 128kbps です。ISDN 機器と回線に必要な費用は、モデムと電話回線を使う場合より高くなりますが、接続時間が短時間で済むので、利用料金を節約できることもあります。実務でこのような高速通信が必要となる例としては、多くの在宅社員を抱えている企業や、大量の通信を伴う管理作業をリモートから行う必要がある場合 (たとえば、離れた場所に設置されているワークステーションにソフトウェアをインストールする場合など) が考えられます。

1 本の ISDN 回線には、64Kbps でデータを伝送する B チャネルが 2 つと、16Kbps でデータを伝送する信号送受信用の D チャネルが 1 つ付いています。ISDN カードは、サーバーおよび各クライアントにインストールしてください (インストールの操作手順については、カードのマニュアルを参照してください)。

各 B チャネルは、単独のポートとして機能するように構成できます。また、ISDN ドライバの種類によっては、複数のチャネルを統合して使用できる場合もあります。つまり、2 つの B チャネルで単一のポートとして機能するように構成して静的により広い帯域幅を割り当てることができます。このように構成すると、回線速度は 128 KBps まで向上します。チャネルの統合にはドライバごとに固有の方式が採られているため、クライアントとサーバーの両方で同じドライバと同じ機器を使わなければなりません。


rasdial

リモート アクセス サービスを開始し、指定したエントリに接続します。

rasdial エントリ名 [ユーザー名 [パスワード | *]] [/domain: ドメイン] [/phone: 電話番号] [/callback: コールバック番号] [/phonebook: 電話帳パス] [/prefixsuffix]

rasdial [エントリ名] /disconnect

パラメータ

なし

パラメータを指定せずに実行すると、現在の RAS 接続の状態が表示されます。

エントリ名

\systemroot\SYSTEM32\RAS ディレクトリにある現在の .PBK ファイルのエントリを指定します。エントリ名に空白文字や特殊文字が含まれている場合は、エントリ名を二重引用符 (") で囲みます。

[個人用の電話帳] オプションが選択されていない場合は、RASPHONE.PBK ファイルが使われます。[個人用の電話帳] オプションが選択されている場合は、username.pbk という名前のファイルが使われ、そのファイル名が、[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウのタイトルバーに表示されます。名前の競合が発生した場合は、名前に番号が付けられます。

次のレジストリ エントリを変更することにより、.PBK ファイルの場所を変更できます。

   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Network\RemoteAccess\PersonalPhonebookPath

ユーザー名 [パスワード | *]

接続に使うユーザー名とパスワードを指定します。アスタリスクを指定した場合は、接続時にパスワードの入力を求められます。このとき、入力した文字は、画面には表示されません。

/domain: ドメイン

ユーザー アカウントがあるドメインを指定します。

この指定を省略すると、[－への接続] ダイアログ ボックスの [ドメイン] ボックスに最後に入力したドメインが使われます。

/phone: 電話番号

電話帳のエントリの電話番号ではなく、指定した電話番号が使われます。

/callback: コールバック番号

電話帳のエントリのコールバック番号ではなく、指定したコールバック番号が使われます。

/disconnect

指定したエントリの接続を切断します。

/phonebook: 電話帳パス

電話帳ファイルのパスを指定します。既定では、\systemroot\SYSTEM32\RAS\username.PBK です。ファイルのフル パスを指定できます。

/prefixsuffix

現在の接頭番号/接尾番号の設定 (または、エントリが接頭番号/接尾番号の設定の代わりに TAPI 所在地ダイヤルのプロパティの設定を使うように構成されている場合は、TAPI 所在地ダイヤルのプロパティの設定) を電話番号に適用します。これらの設定はダイヤルアップ ネットワークで構成されています。既定の設定では、このパラメータはオフです。

rasdial の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasdial -- 注

 rasdial -- 例


rasdial -- 注

rasdial は、リモート アクセス プログラム (RASPHONE.EXE) の [ダイヤル] ボタンおよび [切断] ボタンに相当するコマンド ライン コマンドで、通常は、バッチ ファイルから接続を確立する場合に使われます。RASPHONE.EXE の機能のうち次の機能は、rasdial ではサポートされていません。

ダイヤル シーケンス中、ターミナル モード ユーザー エントリが必要となるエントリへの接続。

接続に失敗したときの自動リダイヤル。ただし、RASPHONE を実行している場合は、rasdial でダイヤルされたエントリも、RASPHONE によってリダイヤルされます。

オペレータまたは手動によるダイヤル。

rasdial の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasdial -- 例

 rasdial


rasdial -- 例

RASPHONE.PBK の OFFICE というエントリに接続するには、次のように入力します。

rasdial office

RASPHONE.PBK の OFFICE 2 というエントリに接続し、コールバック番号を指定するには、次のように入力します。

rasdial "office 2" /callback:555-8086

EAST OFFICE というエントリとの接続を解除するには、次のように入力します。

rasdial "EAST OFFICE" /d

rasdial の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasdial

 rasdial -- 注


rasadmin

指定したパラメータを使って、リモート アクセス管理プログラムを起動します。

rasadmin [ドメイン名 | サーバー名] [/l] [/h]

パラメータ

ドメイン名

管理するドメインを指定します。指定したドメインの RAS サーバーが表示されます。

サーバー名

管理するサーバーを指定します。ログオンしたユーザーは Administrators グループのメンバーでなければなりません。

/l

管理者ユーティリティを、低速回線接続モードで実行するように設定します。このパラメータを指定すると、電話回線を介すると時間のかかるドメイン名とユーザー名の参照が使用できなくなります。サーバーやユーザーを参照する必要がない場合は、パフォーマンスを向上させるために、このパラメータを指定してください。(小文字の L です)

/h

管理者ユーティリティを、既定のモードである高速回線接続モードで実行するように設定します。このパラメータを指定すると、ドメイン名とユーザー名を参照できます。

rasadmin の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasadmin -- 注

 rasadmin -- 例


rasadmin -- 注

rasadmin にはドメイン名とサーバー名のどちらか一方を指定できますが、両方を指定することはできません。

以前に選択した各ドメインおよびサーバーの回線接続モード (低速、高速のいずれか) は、レジストリに保存されています。このため、低速回線接続から高速回線接続へと、以前の設定を変える必要がある場合は、rasadmin に /h パラメータを指定しなければなりません。

rasadmin の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasadmin -- 例

 rasadmin


rasadmin -- 例

低速回線接続で、NT_SERVER01 という名前のサーバーを管理するには、次のように入力します。

rasadmin \\nt_server01 /l

rasadmin の詳細については、次のいずれかのボタンをクリックしてください。

 rasadmin -- 注

 rasadmin


セキュリティ機能の概要

Windows NT のユーザー アカウントとドメインは、認証の暗号化によるセキュリティを提供します。さらに、RAS は、コールバックやデータの暗号化などのセキュリティを提供します。また、サード パーティ製のセキュリティ ホストをインストールし、権限のないユーザーによる LAN へのアクセスを防ぐこともできます。

ここでは、次のような RAS セキュリティ機能について説明します。

ドメインでの RAS のセットアップ

ユーザー アカウントに対するリモート アクセスの許可の付与

ユーザー アカウントに対する RAS セキュリティの設定

データの暗号化

コールバック セキュリティ

セキュリティ ホストのサポート

監査


ドメイン内で RAS をセットアップする

RAS セキュリティをクライアントに適用するには、次の 3 つの手順が必要です。まず、Windows NT ドメインに RAS をセットアップします。次に、Windows NT のユーザー アカウントにリモート アクセスの許可を与えます。最後に、これらのアカウントに RAS セキュリティを設定します。

ここでは、Windows NT のユーザー アカウントと、RAS のドメイン ベースのセキュリティを実装する方法について説明します。ここでは、ドメインが既に確立されていることを前提とし、既存のドメイン構造に RAS を統合する方法について説明します。Windows NT Server のドメイン ベースのセキュリティを使う RAS サーバーは、単一のドメインに集中させることも、信頼関係が確立されている複数のドメインに分散させることもできます。

サーバーの集中化

管理を容易にする場合は、単一のドメインにすべてのリモート アクセス サーバーを集中させます。この場合は、1 つのユーザー アカウント データベースだけを保守すればよく、システム管理者はすべての RAS サーバーと RAS ユーザーを一度に監視できます。(各部門でユーザー アカウントを保守する場合は、信頼関係を使います。)

注	ドメインは、物理的な単位ではなく、論理的な単位です。集中化されたサーバーは、さまざまな場所に配置しても、そのドメインの一部にすることができます。

ドメインの信頼関係を確立した場合は、各ユーザーのユーザー アカウントを単一のドメインにセットアップすることが最善の方法です。特に、Version 1.1 以前の RAS を使ってダイヤルインするユーザーがいる場合に当てはまります。RAS サーバーは、そのサーバーのドメインでユーザーのアカウントが見つからなかった場合、信頼される側のドメインを同時に確認し、最初の応答を受け入れます。最初に応答したドメインのユーザーが別のパスワードを持っているか、またはリモート アクセスの許可を持っていない場合は、2 番目に応答した別のドメインにリモート アクセスの許可を持つ同じユーザー アカウントがあっても、認証は失敗します。

サーバーの分散化

柔軟性やローカルで制御できることを重視する中規模の企業、またはセキュリティを集中的に管理する必要が特にない企業では、"分散サーバー システム" の方が適している場合があります。分散サーバー システムでは、部門またはワークグループごとに、それぞれのリモート アクセス ドメインをセットアップし、保守します。この場合、信頼関係を使ってドメイン間のアクセスを許可できます。

注	Windows NT Server を使っている場合、ユーザー アカウントとドメインの詳細については、『Windows NT Server コンセプト アンド プランニング ガイド』を参照してください。


RAS へのアクセスを許可し、リモート アクセスの許可を付与する

RAS サーバーをインストールした後で、ダイヤルインできるユーザーを指定しなければなりません。リモート アクセス管理ユーティリティまたはユーザー マネージャを使って、コンピュータまたはドメインのユーザー アカウントを選択します。次に、後で説明する方法で、ユーザー アカウントにリモート アクセスの許可を与えます。リモート ユーザーは、リモート アクセスの認証を通過して LAN に接続した後、アクセス権を持つアプリケーション サーバーの資源にアクセスできます。リモート アクセスの許可は、ユーザーごとに有効または無効に設定することに注意してください。RAS が Windows NT Server 上で動作している場合も、ネットワークへのアクセスは、アクセスが必要なユーザーごとに明示的に許可しなければなりません。

注	リモート ユーザーは、事務所にいる場合と同じように Windows NT Server のセキュリティの対象になります。権限のない操作や、アクセス権のない資源へのアクセスはできません。

RAS ユーザー専用のユーザー アカウントを作成する必要はありません。RAS サーバーは、Windows NT ネットワーク上の信頼される側のドメインまたはコンピュータのユーザー アカウントを使います。

リモート クライアントをドメインに追加する方法については、コントロール パネルのヘルプを参照してください。


アカウントに RAS セキュリティを設定する

リモート ユーザーは、ネットワークにアクセスする前に、またはトラフィックを生成する前に、リモート アクセス サーバーから認証を受けなければなりません。この認証は、Windows NT へのログオンとは異なる個別の手順です。ユーザー パスワードと認証の手順は、回線を介して伝送されるときに暗号化されます。

リモート ユーザーがアクセスできる範囲は、ネットワーク全体に設定することも、リモート アクセス サーバーだけに制限することもできます。このため、管理者は、リモート ユーザーが利用できる情報を確実に制御し、セキュリティの侵害があった場合は、アクセスを制限できます。

リモート アクセスの許可をユーザーに与える方法については、「リモート アクセスの許可を設定する」を参照してください。

ネットワーク アクセスを許可したり禁止したりする

リモート ユーザーのネットワーク アクセスは、"バインド" と呼ばれる、プロトコルとアダプタの組み合わせを有効または無効にすることによって制御します。

ユーザーによる資源へのアクセスを許可するには、バインドを有効にします。

ユーザーによる資源へのアクセスを禁止するには、バインドを無効にします。

バインドの詳細については、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコン、およびコントロール パネルのオンライン ヘルプを参照してください。

リモート ユーザーのアクセス範囲をダイヤルイン サーバーに制限する

リモート アクセス サーバーがネットワークに接続されている場合でも、リモート ユーザーがアクセスできる範囲をダイヤルイン サーバーに制限し、リモート ユーザーがネットワークを利用できないようにすることができます。RAS のセットアップでは、ユーザーにネットワーク全体へのアクセスを許可するか、またはサーバーへのアクセスのみを許可するかを指定します。詳細については、「LAN プロトコルを使うように RAS を構成する」を参照してください。


接続時のセキュリティのしくみ

次の手順は、クライアントから RAS サーバーを呼び出す過程を示します。

1	クライアントは、ダイヤルアップ ネットワークを使ってリモート アクセス サーバーにダイヤルします。

2	サーバーは、認証のための入力をクライアントに求めます。

3	クライアントは、応答を暗号化してサーバーに送信します。

4	サーバーは、ユーザー データベースに基づいて応答を確認します。

5	アカウントが有効であれば、サーバーは、ユーザーのリモート アクセスの許可を確認します。

6	リモート アクセスの許可が与えられていれば、サーバーは、クライアントに接続します。

コールバックが有効になっている場合、サーバーは、クライアントにコールバックして手順 2 から 6 を繰り返します。

注	ドメイン環境で RAS を使う場合は、リモート アクセスの許可を変更しても、その変更がすべてのサーバーで直ちに有効になることはありません。ドメイン内のほかのサーバーに変更内容を複製するために、最大で約 15 分かかることがあります。必要であれば、ドメインを再同期化することにより、変更内容が各サーバーに自動的に複製されるまでのあいだ、許可を取り消されたユーザーがネットワークにアクセスすることを防止できます。


コールバックを構成する

セキュリティをさらに高めるために、RAS にはコールバック機能が用意されています。コールバック機能を使うと、RAS サーバーにアクセスできるのは、特定の場所から接続しようとしているユーザーだけになります。また、ユーザーの電話料金を節約することもできます。

コールバックを使う場合は、最初にユーザーが RAS サーバーを呼び出し、RAS サーバーに接続します。RAS サーバーは、次に接続を切断し、あらかじめ設定されているコールバック番号を使って直ちにユーザーにコールバックします。コールバック機能を使うと、他のユーザーを装ってネットワークにアクセスしようとする侵入者の大部分を阻止することができます。

各ユーザーのコールバックの許可は、リモート アクセスの許可を与えるときに構成します (リモート アクセスの許可の付与については、「リモート アクセスの許可を付与する」を参照してください)。

リモート アクセス管理の [リモート アクセスの許可] ダイアログ ボックスでは、次の 3 つのコールバック オプションのいずれかを選択できます。

[事前設定]

[発信者による設定]

[コールバックしない] (既定の設定)

注	ユーザーが認証されてコールバックされるまで (コールバックが設定されている場合)、リモート クライアントまたはリモート アクセス サーバーからデータの転送は行われません。

ユーザーのコールバック オプションを変更するには

1	リモート アクセス管理を起動します。

2	[ユーザー] メニューの [リモート アクセスの許可] をクリックします。

3	ユーザーを選択します。

4	コールバック オプションに必要な変更を加えます。

[事前設定]

最も安全性の高い設定を選ぶには、[事前設定] を選択し、ユーザーのモデムに接続されている回線の電話番号を入力します。この場合、ユーザーからの呼び出しがリモート アクセス サーバーに届くと、サーバーは次の手順でコールバックします。

1	サーバーはユーザー名とパスワードが正しいかどうかを判別します。

2	正しければ、そのユーザーにコールバックすることを示すメッセージを返します。

3	接続を切断し、あらかじめ設定されている番号を使ってユーザーにコールバックします。

このオプションは、自宅にあるコンピュータなど、常設のリモート コンピュータに役立ちます。

[発信者による設定]

[発信者による設定] は、実際にはセキュリティ機能ではありませんが、さまざまな場所から異なる電話番号で呼び出すクライアントに役立ちます。また、このようなユーザーの電話料金を節約することもできます。ユーザーからの呼び出しがリモート アクセス サーバーに届くと、サーバーは次の手順でコールバックします。

1	サーバーは、最初にユーザー名とパスワードが正しいかどうかを判別します。

2	正しければ、ユーザーのコンピュータに [コールバック] ダイアログ ボックスが表示されます。

3	ユーザーは、ダイアログ ボックスにコールバックの番号を入力し、サーバーからコールバックされるのを待ちます。

[コールバックなし]

ユーザー アカウントがコールバック用に構成されていない場合は、そのユーザーの名前とパスワードが認証されると、直ちに RAS 接続が確立されます。


仲介装置を介して接続する

RAS は、リモート アクセス クライアントとリモート アクセス サーバーの間で、各種の "仲介装置" (セキュリティ ホストとスイッチ) をサポートしています。仲介装置には、次のような装置があります。

モデム プール スイッチ

セキュリティ ホスト

X.25 ネットワーク

クライアントは、仲介装置を介してリモート アクセス サーバーに接続する前に、次の 2 種類のダイアログ (ユーザーの入力画面とコンピュータの応答画面) のいずれかを実行し、各仲介装置と通信します。

静的ダイアログ (常に同じ内容で、ユーザーからの入力を必要としないダイアログ)

相互ダイアログ (常に異なる内容で、ユーザーからの入力を必要とするダイアログ)

各仲介装置が正しく動作するように、クライアントを構成しなければなりません。

静的ダイアログと相互ダイアログの両方が必要な場合は、次の 2 つの手順を実行します。

1	静的ダイアログのためのスクリプトを記述します (「仲介装置用のスクリプトを記述する」を参照してください)。

2	相互ダイアログのためにターミナル モードをアクティブにします (「クライアントでターミナル モードをアクティブにする」を参照してください)。

1 種類のダイアログしか必要ない場合は、次のように、上記の一方の手順だけを実行します。

クライアントが、静的ダイアログを使う仲介装置 (X.25 ネットワークなど) を 1 つだけ介して接続する場合は、手順 1 だけを実行します。

クライアントが、相互ダイアログを使うセキュリティ ホストを介して接続する場合は、手順 2 だけを実行します。


仲介装置用のスクリプトを記述する

静的ダイアログのスクリプトは、SWITCH.INF ファイルで、各ダイアログごとに 1 つのセクションに記述されます。仲介装置用のスクリプトは、すべて SWITCH.INF ファイルに追加してください (PAD.INF ファイルに X.25 ネットワーク スクリプトの例があるので、参照してください)。

モデム プールまたはセキュリティ ホストを介して接続する場合は、その装置との間でダイアログを持たなければなりません。ダイアログは、ダイヤルの前かダイヤルの後のどちらかに発生します。ダイヤル前ダイアログとダイヤル後ダイアログには、静的ダイアログと相互ダイアログのいずれでも使用できますが、一般に、ダイヤル前ダイアログは静的ダイアログであり、ダイヤル後ダイアログは相互ダイアログです。

Windows NT で提供される SWITCH.INF ファイルには、汎用のスクリプトが記述されています。PPP サーバーに接続する多くの場合は、このスクリプトをほとんどまたはまったく変更せずに使用できます。まず、汎用のスクリプトを使って接続してください。汎用のスクリプトで正しく接続できない場合は、このスクリプトをコピーし、接続先のリモート コンピュータのログオン手順に合わせて修正します。

関連項目

SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する


セキュリティ ホスト

"セキュリティ ホスト" とは、リモート クライアントからダイヤルインしたユーザーに、リモート アクセス サーバーに接続する権限が与えられているかどうかを検査するためのサード パーティ製の認証デバイスです。この検査は、RAS と Windows NT Server で既に提供されているセキュリティを補足します。

セキュリティ ホストは、リモート ユーザーと RAS サーバーの間に置かれます。通常、セキュリティ ホストは、ある種のハードウェア キーなどを要求することによって認証を行い、リモート アクセスにセキュリティの層を追加します。リモート ユーザーは、RAS サーバーへのアクセスが許可される前に、物理的にキーを所有しているかどうかを検査されます。セキュリティ ホストは、オープン アーキテクチャの製品なので、RAS セキュリティの向上のためにユーザーに必要な機能をさまざまなシステムから選ぶことができます。

たとえば、ある種のセキュリティ システムは、セキュリティ ホストとセキュリティ カードという 2 つのハードウェア デバイスで構成されています。"セキュリティ ホスト" は、リモート アクセス サーバーとモデムの間に組み込まれます。"セキュリティ カード" は、クレジット カード程度のサイズの小型のデバイスで、ボタンのないカード型の電卓に似ています。セキュリティ カードには、1 分ごとに異なるアクセス番号が表示されます。この番号は、セキュリティ ホストで 1 分ごとに計算される同じ番号と同期しています。リモート アクセス サーバーに接続するときに、リモート ユーザーは、セキュリティ カードに表示される番号をホストに送信します。番号が正しければ、セキュリティ ホストは、リモート ユーザーをサーバーに接続します。

別の種類のセキュリティ ホストでは、リモート ユーザーに、ユーザー名 (リモート アクセス サーバーに登録されているユーザー名と同じ名前でも、異なる名前でもかまいません) とパスワード (リモート アクセス サーバーに登録されているパスワードとは異なります) の入力を求めます。

セキュリティ ホストは、セキュリティ機能が有効になる前に、RAS サーバーがモデムを初期化できるように構成されていなければなりません。また、RAS サーバーは、セキュリティ ホストからのセキュリティ チェックを受けることなく、セキュリティ ホストに接続されているモデムを直接初期化できなければなりません。セキュリティ ホストは、RAS サーバーがモデムを初期化しようとすると、この処理をダイヤルアウトとして解釈することがあります。

また、ホストの通信速度は、自動設定ではなく、固定速度 (bps) でセットアップしてください。固定値の bps は、このデバイスに対応する MODEM.INF ファイルのエントリの MAXCONNECTBPS パラメータの値と同じにします。

サード パーティ製のセキュリティ デバイスをリモート アクセス サービスで利用するには

1	リモート アクセス サーバーのモデムが、MODEM.INF ファイルのセキュリティ ホストのセクションに記述されているモデムと異なる場合は、リモート アクセス サーバーの MODEM.INF ファイルをカスタマイズし、セキュリティ ホストをサーバーのモデムに合わせる必要があります。「リモート アクセス サーバーの MODEM.INF をカスタマイズする」および「セキュリティ ホストをインストールする」を参照してください。

2	リモート ユーザーは、ターミナル モードをアクティブにしてセキュリティ ホストと対話しなければなりません。「クライアントでターミナル モードをアクティブにする」を参照してください。

注	Security Dynamics のセキュリティ ホストを使うには、RAS に使うモデムを初期化するために、Security Dynamics のプロバイダを通じてコネクタを 2 つお求めいただく必要があります。その際は、ダイヤルアウト オプションが必要な旨をお伝えください。プロバイダから、AND ゲートとジャンパ ボックスが送付されます。ACM/400 のセキュリティ ホストの場合は、別のソフトウェアが送付されます。


リモート アクセス サーバーの MODEM.INF をカスタマイズする

リモート アクセス サーバーとモデムの間にセキュリティ ホストを組み込むと、サーバーのモデムとセキュリティ ホストは、新しい種類のモデムとして共に機能します。MODEM.INF ファイルは、特定のモデムと対になっているサポート対象のセキュリティ ホストの設定をテンプレートとして提供します (たとえば、ACM/400 は、AT&Tｮ Comsphere 3820 モデムと対になっています)。

セキュリティ ホストを別のモデムと共に使うには、MODEM.INF ファイルを修正しなければなりません。MODEM.INF ファイルの詳細については、「MODEM.INF を修正する」を参照してください。

MODEM.INF をカスタマイズするには

1	MODEM.INF ファイルのバックアップ コピーを作成します。

2	セキュリティ ホストのセクションで、_on マクロおよび _off マクロのすべての値 (speaker_on=M1 など) を、使用するモデムのセクションで設定されている値に置き換えます。

3	セキュリティ ホストのセクションで、すべての COMMAND_INIT= 行を、使用するモデムのセクションに設定されている COMMAND_INIT= 行に置き換えます。

セキュリティ ホストのセクションには、使用するモデムのセクションと同じ数の COMMAND_INIT 行がなければなりません。セキュリティ ホストのセクションで、その他の行を変更しないでください。

注	LOOP= 行は、どのモデムにも必要な行というわけではありません。ただし、不要であると確信できない場合は、残しておいてください。


セキュリティ ホストをインストールする

MODEM.INF のセキュリティ ホストのセクションをカスタマイズしたら、コントロール パネルの [ネットワーク] を使って、セキュリティ ホストとモデムを RAS サーバーにインストールします。

セキュリティ デバイスをインストールするには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスで、リモート アクセス サーバーとモデムの間に接続されているセキュリティ デバイスを選択し、[続行] をクリックします。

ハードウェア フロー 制御が既定の設定 (ハードウェア フロー 制御が有効) から変更されていないことを確認してください。

4	[ネットワーク] ダイアログ ボックスの [OK] をクリックします。

5	[はい] をクリックしてコンピュータを再起動します。


クライアントでターミナル モードをアクティブにする

リモート アクセス ターミナルを使うと、リモート ユーザーは、セキュリティ デバイスに正しいアクセス番号などのアクセス情報を送信できます。アクセス情報が正しければ、そのユーザーはリモート アクセス サーバーに接続されます。

ターミナル モードに合わせてクライアントを準備するには

1	ダイヤルアップ ネットワークの電話帳で、接続先エントリを選択します。

2	[その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

3	[スクリプト] タブで、[ターミナル ウィンドウを開く] を選択します。

4	[OK] をクリックします。

リモート アクセス サーバーに接続するには

1	ダイヤルアップ ネットワークの電話帳で、ターミナル モード用に準備したエントリを選択します。

2	[ダイヤル] をクリックします。

画面に表示される指示に従って、ユーザー名とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

3	[ターミナル] が表示されたら、セキュリティ ホストに要求されるアクセス情報を入力します。たとえば、個人識別番号とセキュリティ カードに表示された番号を入力するように要求されたり、ユーザー名とパスワードを入力するように要求されたりします。

4	セキュリティ ホストが認証に成功したことを通知してきたら、すぐに [完了] をクリックします。セキュリティ ホストからの通知方法は、セキュリティ ホストごとに異なります。たとえば、"OK" と表示される場合もあれば、カーソルが次の行に進むだけの場合もあります。

リモート アクセス サーバーでの認証が開始されます。


レジストリを修正する

リモート アクセス サービスをサーバーにインストールすると、セットアップ プログラムにより、Remote Access キーが Windows NT のレジストリに追加されます。Remote Access キーとそのサブキーには、リモート アクセスに特有のパラメータが含まれます。

リモート アクセスのセットアップ プログラムは Windows NT のレジストリに Remote Access キーを追加します。

一般に、リモート アクセスは RAS のパラメータに適切な既定値を設定するので、通常は修正する必要がありません。システムによっては、特定のニーズに合わせて、パラメータを個別に調整できます。

いくつかのパラメータの集合を修正または追加できます。これらの既定の設定を変更するには、レジストリの該当するキーを修正または追加してください。これらのキーを含むレジストリ パスは、各パラメータを説明する前に指示します。

レジストリを編集するには

1	[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] をクリックします。

2	[名前] ボックスに「regedt32」と入力します。

このコマンドは、コマンド プロンプトから実行することもできます。

レジストリでキーにパラメータを追加する方法の詳細については、Windows NT レジストリ エディタのオンライン ヘルプを参照してください。


RemoteAccess パラメータ

これらのパラメータの既定値は、すべての Windows NT の操作で十分に機能します。

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters

AuthenticateRetries	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 10

認証時の最初の試行が失敗した場合に、失敗が許される最大再試行回数を設定します。

既定値： 2.

AuthenticateTime	REG_DWORD

範囲： 20 ～ 600 秒

ユーザーが正常に認証を受けなければならない時間の上限を、秒単位で設定します。クライアントがこの時間内に認証プロセスを完了しなければ、そのユーザーは切断されます。

既定値： 120 秒

AutoDisconnect	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1000 分

アクティブでない接続が切断されるまでの時間を設定します。アクティブでない時間は、ファイルのコピー、ネットワーク資源へのアクセス、および電子メールの送受信など、NetBIOS セッションのデータ転送が行われていない時間によって計測されます。クライアントが NetBIOS データグラム アプリケーションを実行中の場合は、このパラメータを 0 分に設定できます。このパラメータを 0 に設定すると、AutoDisconnect がオフになります。

既定値： 20 分

CallbackTime	REG_DWORD

範囲： 2 ～ 12 秒

コールバック機能が設定されている場合、クライアントがコールバックする前にサーバーが待機する時間を設定します。各クライアントは、リモート アクセス サーバーに接続するときに、独自のコールバック時間の値を通信します。この値は、クライアント用の Modem.inf ファイルに入っています。この値が通信されない場合 (つまり、クライアントがコールバック時間の値を通信しない場合。リモート アクセス Version 1.0 および 1.1 のクライアントがこれに該当します) は、CallbackTime パラメータの値が使われます。

既定値： 2 秒

EnableAudit	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

リモート アクセスの監査機能がオンになっているかオフになっているかを判別します。この機能が有効になっていると、すべての監査は Windows NT のイベント ログに記録されます。これらの監査は、Windows NT のイベント ビューアで表示できます。

既定値： 1 (有効)

NetbiosGatewayEnabled	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

サーバーを NetBIOS ゲートウェイと同じように機能させて、クライアントが LAN にアクセスできるようにします。無効になっていると、リモート クライアントは、リモート アクセス サーバー上の資源にしかアクセスできません。ダイヤルイン ユーザーは、ネットワークを見ることができず、ネットワーク資源にアクセスできません。このパラメータを直接修正することはできません。このパラメータを修正するときは、RAS セットアップを使ってください。これは、RAS セットアップが、このパラメータの変更時にバインドも修正するからです。

既定値： 1 (有効)


NetbiosGateway パラメータ

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters\NetbiosGateway

DisableMcastFwdWhenSessionTraffic	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

NetBIOS セッションのトラフィック (たとえば、Windows NT ベースのアプリケーション) を、マルチキャスト データグラム (サーバー メッセージなど) よりも優先されるようにします。つまり、マルチキャスト データグラムは、セッション トラフィックがない場合にだけ転送されます。マルチキャスト データグラムに依存するアプリケーションを使わない場合は、このパラメータを有効にしておいてください。

既定値： 1 (有効)

EnableBroadcast	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

ブロードキャスト データグラムがリモート コンピュータに転送されるかどうかを判別します。多くの場合、ブロードキャスト データグラムは有効ではなく、低速リンク上では帯域幅を消費しすぎます。ブロードキャスト データグラムに依存するアプリケーションを使わない場合は、このパラメータを無効にしておいてください。

既定値： 0 (無効)

MultiCastForwardRate の項も参照してください。

EnableNetbiosSessionsAuditing	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

リモート クライアントと Windows NT サーバー間で行われる NetBIOS セッションの確立に関して、リモート アクセスの監査機能を有効または無効にします。このパラメータを有効にすると、管理者は LAN 上でアクセスされる NetBIOS 資源を追跡しやすくなります。

既定値： 0 (無効)

MaxBcastDgBuffered	REG_DWORD

範囲： 16 ～ 255

クライアントのゲートウェイによりバッファされるブロードキャスト データグラムの数を設定します。マルチキャスト データグラムまたはブロードキャスト データグラムを通して広範囲に通信を行うアプリケーションを使う場合は、リモート アクセス サーバーがすべてのデータグラムを確実に配信できるように、このパラメータの値を大きくしてください。

既定値： 32.

MaxDgBufferedPerGroupName	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 255

グループ名ごとにバッファされるデータグラムの数を設定します。この値を大きくすると、グループ名ごとにバッファされるデータグラムの数が増えますが、より多くの仮想メモリを消費することになります。

既定値： 10

MaxDynMem	REG_DWORD

範囲： 131072 ～ 4294967295

各リモート クライアントの NetBIOS セッション データのバッファに使われる仮想メモリの全容量を設定します。

注	リモート アクセス サーバーは、低速回線と LAN との間のゲートウェイなので、高速回線 (LAN) から着信したデータは、低速回線 (非同期回線) に転送される前に、そのメモリに格納されます (バッファに入れられます)。

リモート アクセス サーバーは、システムの物理メモリの使用量を最小に抑えるため、ページの最小集合 (クライアントごとに約 64K) だけをロックし、データの残りの部分を仮想メモリ (MaxDynMem 以内) にバッファします。

したがって、ハード ディスク上に Pagefile.Sys を拡張できるだけの容量があれば、このパラメータの値を必要に応じて大きくできます。

アプリケーションが LAN (高速) の送信側と非同期 (低速) の受信側を兼ねる場合、および送信側が送信するデータが多すぎてリモート アクセス サーバーが MaxDynMem でバッファに入れられない場合は、問題が生じることがあります。リモート アクセス サーバーは、着信データを入れられる程度のバッファ容量が得られるまで、セッション上で Ncb.Receive を発信せずに、NetBIOS のフロー制御を適用しようとします。したがって、この種のアプリケーションを使う場合は、リモート クライアントに低速でリンクするような時間がかかる場合でもすべてのデータが伝送されるのを待つように、そのアプリケーション サーバー上の NetBIOS SEND/RECEIVE のタイムアウトを大きくしなければなりません。

既定値： 655350.

MaxNames	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 255

各クライアントが使用できる一意の NetBIOS 名の数を設定します。NetBIOS 名は、クライアント全体で合計 255 個までです。

既定値： 255

注	Windows NT を実行しているリモート クライアントでは、それぞれ 7 個または 8 個の NetBIOS 名が必要な場合があります。これらのコンピュータに対応するには、MaxNames が 8 以上に設定されていることを確認してください。Windows NT クライアントからバージョン 1.1 以前のリモート アクセスを実行するサーバーにダイヤルインする場合は、このパラメータを 8 以上に設定してください。

MaxSessions	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 255

各クライアントが同時に起動できる NetBIOS セッションの最大数を設定します。NetBIOS セッションは、クライアント全体で合計 255 まで同時に起動できます。複数のクライアントを同時に接続し、それぞれ 4 つまたは 5 つのセッションを実行させる場合は、合計セッション数が 255 を超えないように、このパラメータの値を小さくします。

既定値： 255.

MultiCastForwardRate	REG_DWORD

範囲： -1 (無効)、0 ～ 32,767 秒

すべてのリモート コンピュータへのグループ名データグラムのマルチキャスト化を制御します。グループ名に関して送信されるデータグラムは、このパラメータで指定した間隔で転送されることにより、フィルタがかけられます。

既定値： 5

値を - 1 に設定すると、転送機能が無効になります。値を 0 に設定すると、グループ名データグラムの配信が保証されます。値を n に設定すると、データグラムは n 秒ごとに転送されます。この場合、1 ≦ n ≦32,767 です。

EnableBroadcast パラメータを 0 に設定すると、MultiCastForwardRate パラメータが正の数値に設定されていても、ブロードキャストは転送されません (この場合、マルチキャスト データグラムだけが転送されます)。MultiCastForwardRate を - 1 に設定すると、EnableBroadcast が 1 に設定されていても、ブロードキャストは転送されません。EnableBroadcast の項も参照してください。

セッション トラフィック用の帯域幅を節約するには、データグラムにフィルタをかけなければなりません。ただし、マルチキャスト データグラムに依存するアプリケーションを使う場合は、このパラメータを 0 に設定してください。0 に設定すると、グループ名で送信されるすべてのデータグラムが、LAN からリモート クライアントに配信されることが保証されます。

NumRecvQueryIndications	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 32

リモート アクセス クライアントが同時に複数のネットワーク接続を開始できるようにします。リモート クライアントが、同時に複数の NCB.CALL コマンドを実行する NetBIOS アプリケーションを実行する場合は、このパラメータを大きくしてパフォーマンスを向上させてください。

既定値： 3

関連項目

Nbf パラメータ

RcvDgSubmittedPerGroupName	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 32

LAN スタック上でグループ名ごとに同時に発信できる、受信データグラム型の NetBIOS コマンドの数を設定します。システム リソースにより消費されるメモリの全容量を最小限度に抑えるために、この設定はできるだけ小さくしてください。受信した各データグラム コマンドは、システムで約 1.5K の物理メモリをロックします。

既定値： 3

RemoteListen	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 2

LAN クライアントがリモート クライアントの資源に対して持つアクセスのレベルを設定します。そのためには、クライアントの NetBIOS 名に NCB.LISTEN コマンドを通知します。

既定値： 1 (メッセージ)

設定	内容	注釈
0	アクセスできないようにします。	通知されるすべての RemoteListen は、それぞれ 1 つずつセッションを消費するので、このパラメータを 0 に設定するとセッション数の節約になります。
1	クライアント上で Server および Messenger サービスを利用できるようにします。	Server サービスを実行するリモート クライアントは、その資源 (ディスクとプリンタなど) を LAN ユーザーに対して利用可能にできます。Messenger サービスを実行するリモート クライアントは、LAN ユーザー、プリンタなどからメッセージを受信できます。
2	すべてのリモート クライアントの NetBIOS 名について、NCB.LISTEN を有効にします。	この設定により、クライアント上で実行中の NetBIOS アプリケーションは、LAN アプリケーションにより実行された NCB.CALL コマンドに応答できるようになります。
注	RemoteListen パラメータは、既定値の 1 (メッセージ) に設定するのが最善の方法です。

リモート クライアント上で NCB.LISTEN 機能を有効にすると、システム リソースが大幅に消費されることがあるので、この機能を有効にするのはお勧めできません。RemoteListen パラメータを 2 に設定すると、リモート アクセスはリモート アクセス クライアントのすべての NetBIOS 名に NCB.LISTEN を通知します。平均的な Windows NT クライアントにはおよそ 7 個または 8 個の NetBIOS 名が割り当てられていることを考えると、NCB.LISTEN について通知される NetBIOS 名の合計数は 7 または 8 × 256 (リモート アクセス サーバー当たりの最大クライアント数) となります。

SizWorkBufs	REG_DWORD

範囲： 1024 ～ 65536

作業バッファのサイズを設定します。既定値は、サーバー メッセージ ブロック (SMB) プロトコルに合わせて最適化されています。SMB プロトコルは、クライアントと Windows NT Server を実行するサーバーの間のプロトコルです。

既定値： 4500


IP パラメータ

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RemoteAccess\Parameters\IP

WINSNameServer	REG_SZ

値： IP アドレス

RAS サーバーが属する WINS サーバーによる RAS クライアントへの IP アドレスの自動的な割り当てを無効にするには、RAS サーバーのレジストリで、このパラメータを変更します。

このパラメータがレジストリに表示されるのは、RAS サーバーへの接続がアクティブなときだけです。

WINSNameServerBackup	REG_SZ

値： IP アドレス

RAS サーバーが属するバックアップ WINS サーバーによる RAS クライアントへの IP アドレスの自動的な割り当てを無効にするには、このパラメータを RAS サーバーのレジストリに追加します。

このパラメータがレジストリに表示されるのは、RAS サーバーへの接続がアクティブなときだけです。

DNSNameServers	REG_MULTI_SZ

値： IP アドレス

RAS サーバーが属する DNS サーバーによる RAS クライアントへの IP アドレスの自動的な割り当てを無効にするには、このパラメータを RAS サーバーのレジストリに追加します。

このパラメータがレジストリに表示されるのは、RAS サーバーへの接続がアクティブなときだけです。


AsyncMac パラメータ

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\AsyncMacn\Parameters

MaxFrameSize	REG_DWORD

範囲： 576 ～ 1514

最大フレーム サイズを決定します。ノイズを伴うリンクには小さいフレームを使ってください。設定を小さくすると、フレームごとに送信されるデータ数が少なくなり、パフォーマンスが低下します。以前のバージョンのリモート アクセス サービスについては、このパラメータを変更しないでください。この値は、サーバーと Windows NT のクライアントとの間でネゴシエーションが行われます。

既定値： 1514.

TimeoutBase	REG_DWORD

範囲： 500 ～ 1000

接続が切断される前に、NetBIOS ゲートウェイ上で経過する時間を決定します。NetBIOS ゲートウェイの使用で異常に多くのタイムアウト エラーが生じる場合に (100KB の受信で 10 回以上のタイムアウト)、使用しているコンピュータにセキュリティ デバイスがあるか、またはモデムのハードウェア圧縮またはエラー制御機能が有効になっているときは、TimeoutBase の値を 500 から 1000 に増やします。

TimeoutBase を 1000 に増やすと、ごくまれにネットワークの機能が異常な動作をすることがあります。たとえば、1 回入力したネットワークのコマンドを、さらにもう 1 回以上入力しなければならなかったり、または機能が周期的に遅くなることがあります。

既定値： 500


NdisWan パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NdisWan\Parameters

NetworkAddress="xxxxxx"	REG_SZ

値： ネットワーク アドレス

6 バイトの IEEE アドレスの最初の 4 バイトを再割り当てするには、このパラメータを追加します。たとえば、アドレスを "03-1F-2C-81-92-34" に設定すると、最初の 4 バイトだけが設定されます。最後の 2 バイトは、ポートを一意に識別するために予約されています。このパラメータは、データ型が REG_SZ の NdisWanParameters キーに設定してください。


NwlnkRip パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NwlnkRip\Parameters

NetbiosRouting	REG_DWORD

範囲： 0、2、4、または 6

LAN との間の IPX NetBIOS ブロードキャスト パケットの転送を制御します。RAS サーバーは、RAS クライアントとローカル ネットワークの間で NetBIOS ブロードキャスト パケット (IPX タイプ 20) を転送できます。

このパラメータを 2 に設定すると、リモート クライアントから LAN への NetBIOS ブロードキャスト パケットの転送が有効になります。

4 に設定すると、LAN からリモート クライアントへの NetBIOS ブロードキャスト パケットの転送が有効になります。

6 に設定すると、リモート クライアントと LAN の間で両方向の NetBIOS パケットの転送が有効になります。

IPX NetBJIOS アプリケーションの構成によっては、DisableDialinNetbios レジストリ エントリを設定する必要がある場合もあります。詳細については、「NwlnkIpx パラメータ」を参照してください。

既定値： 2


NwlnkIpx パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\NwlnkIpx\Parameters

DisableDialinNetbios	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 3

リモート RAS クライアントおよび LAN (RAS IPX ルーターを使って) と、IPX NetBIOS アプリケーション (内部のネット) を実行する RAS サーバーとの間の IPX タイプ 20 パケットの転送を制御します。このパラメータは、RAS サーバー上のダイヤルイン回線だけを制御します。

このパラメータを 0 に設定すると、IPX タイプ 20 パケットは、RAS サーバーからリモート クライアントに、およびリモート クライアントから RAS サーバーにブロードキャストされます。この場合、IPX タイプ 20 パケットは、LAN 上でブロードキャストするための IPX ルーター (このルーターは、IPX NetBIOS パケットを転送するように構成されている場合) を介してブロードキャストされます。

1 (既定値) に設定すると、IPX タイプ 20 パケットは、リモート クライアントから内部のネットおよび RAS IPX ルーターにブロードキャストされるだけです。この設定は、内部のネットからリモート クライアントへのブロードキャストを無効にします。

2 に設定すると、IPX タイプ 20 パケットは、内部のネットからリモート クライアントにブロードキャストされます。

3 に設定すると、IPX タイプ 20 パケットのブロードキャストは、無効になります。

使用している IPX NetBIOS アプリケーションの構成によっては、NetbiosRouting レジストリ エントリを設定する必要がある場合もあります。詳細については、「NwlnkRip パラメータ 」を参照してください。

既定値： 1


RasMan パラメータ

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasMan\Parameters

NumberOfRings	REG_DWORD

範囲： 1 ～ 20 (この範囲外の値を指定すると、既定値が使われます)

RAS が呼び出しに応答するまでに聞くモデムからの RING メッセージの回数を指定します。このパラメータは、UNIMODEM デバイスでのみ機能します。

既定値： 1

Logging	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

コマンド モードで行われるシリアル ポートからシリアル ポートに接続したデバイスへのすべての通信についてのログを収集するよう設定します。このパラメータは、シリアル デバイスに関する問題の解決と Modem.Inf ファイルまたは Pad.Inf ファイルに追加した新しいエントリをテストするのに便利です。

いくつかの情報は印刷可能な文字ではないので、文字出力と 16 進出力の両方を表示することができるテキスト エディタで、Device.log ファイルを表示することをお勧めします。Device.log ファイルには、各行末にキャリッジ リターンおよびライン フィードもあります。キャリッジ リターンおよびライン フィードは、Device.log ファイルを作成するプログラムが追加したものであり、デバイスとの間で行われた通信の情報を表しているわけではありません。

このパラメータを 1 に設定すると、シリアル ポートからシリアル ポートに接続したデバイスへの通信のログが、systemrootsystem32rasdevice.log ファイルに収集されます。

ログの収集は、リモート デバイスへの接続が成功し、データの伝送が終了して接続が切断された後、一時停止されます。ログの収集は新しい接続が確立されるときに再開され、ファイル サイズがおよそ 100K を超えるまで Device.log ファイルに追加されます。ログのファイル サイズが 100K を超えると、Device.log ファイルのログが消去された後、ログの収集が再開されます。Device.log ファイルのログは、すべての RAS の構成要素の停止後、停止した RAS の構成要素のいずれかが起動するときにも消去されます。

既定値： 0


PPP パラメータ

これらのパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasMan\PPP

MaxTerminate	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

ピアが応答することができないと仮定する前に、Terminate-Ack の受信なしに送信される Terminate-Request パケットの数を設定します。

既定値： 2

MaxConfigure	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

ピアが応答することができないと仮定する前に、有効な Configure-Ack、Configure-Nak、または Configure-Reject の受信なしに送信される Configure-Request パケットの数を設定します。

既定値： 10

MaxFailure	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

構成が収束していないと仮定する前に、Configure-Ack の送信なしに送信される Configure-Nak パケットの数を設定します。

既定値： 10

MaxReject	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

PPP ネゴシエーションが収束しないと仮定する前に送信される Config-Rejects の数を設定します。

既定値： 5

RestartTimer	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

Configure-Request パケットおよび Terminate-Request パケットの伝送に有効な時間 (秒) を設定します。Restart タイマの有効時間が切れると、タイムアウト イベント、および対応する Configure-Request パケットまたは Terminate-Request パケットの再伝送の原因になります。

既定値： 3

NegotiateTime	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

回線が切断される前に PPP ネゴシエーションが収束を成功するために認められた時間 (秒) を設定します。0 に設定すると回線は切断されません。

既定値： 150

ForceEncryptedData	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

RAS サーバー上でだけ使います。リモート クライアントにデータの暗号化を使うことを要求します。クライアントは、MS-CHAP プロトコル (Windows NT Version 3.5 より導入) をサポートしていなければなりません。クライアントが MS-CHAP プロトコルをサポートしていない場合は、接続は自動的に切断されます。このパラメータを 1 に設定すると、サーバーはデータの暗号化を要求し、0 に設定するとデータの暗号化を要求しません。

既定値： 0

ForceEncryptedPassword	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 2

RAS サーバー上でだけ使います。クライアントの認証を行うときに CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol： Challenge ハンドシェイク認証プロトコル) を使うことを設定します。このパラメータを 0 に設定すると、サーバーは、クリア テキストを含めてどのデータの暗号化方式でも許可します。1 に設定すると、サーバーは、クリア テキスト以外のどのデータの暗号化方式でも許可します。2 に設定すると、サーバーは、MS-CHAP を要求します。

既定値： 2

Logging	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

PPP イベントのログの収集を設定します。1 を設定すると、すべての PPP イベントは systemrootsystem32rasppp.log ファイルにログが収集されます。このパラメータは PPP 接続に関する問題の解決に便利です。

既定値： 0

DisableSoftwareCompression	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

ソフトウェア圧縮を有効または無効にします。1 を設定すると、ソフトウェア圧縮が無効になります。0 を設定すると、ソフトウェア圧縮が有効になります。

既定値： 0

DefaultCallbackDelay	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 255

RAS クライアント上で使って、RAS サーバーのモデムにコールバックするまでに待つ秒数を指定します。

既定値： 12 (パラメータがレジストリに存在しない場合)

PPP サブキー

これらのパラメータは、PPP キーのサブキーです。

CBCP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

CBCP (Callback Control Protocol： コールバック制御プロトコル) DLL の場所を指定します。CBCP はリモート クライアントとコールバック情報のネゴシエーションを行います。常に表示されます。

CHAP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

CHAP (Crypto-Handshake Authentication Protocol： Crypto ハンドシェイク認証プロトコル) DLL の場所を指定します。常に表示されます。

COMPCP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

CCP (Compression Control Protocol： 圧縮制御プロトコル) DLL の場所を指定します。CCP はリモート クライアントと圧縮のネゴシエーションを行います。常に表示されます。

IPCP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

IPCP (Internet Protocol Control Protocol： インターネット プロトコル制御プロトコル) DLL の場所を指定します。RAS が TCP/IP を使うように構成され、TCP/IP がインストールされている場合に表示されます。

これらのパラメータを IPCP サブキーに追加できます。

AcceptVJCompression	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

IPCP が IPCP 標準オプション 0x02 (Van Jacobson ヘッダー圧縮) を受け付けないようにするには、このパラメータを追加します。このパラメータが追加されていない場合、または 1 に設定されている場合、RAS クライアントは Van Jacobson 圧縮を受け付けます。

既定値： レジストリにはない

PriorityBasedOnSubNetwork	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

コンピュータは、ネットワーク カードと RAS 接続を使って、LAN に接続できます。RAS 接続と LAN ネットワーク アダプタ カードに同じネットワーク番号でアドレスが割り当てられ、[リモート ネットワーク上のデフォルト ゲートウェイを使う] チェックボックスがオンの場合、この 2 つのアドレスが同じネットワーク内の異なるサブネットワークにあっても、すべてのパケットは RAS 接続を介して送信されます。

このパラメータを 1 に設定すると、ネットワーク カードを経由してパケットを送信します。

たとえば、ネットワーク アダプタ カードの IP アドレスが 10.1.1.1 (サブネット マスクが 255.255.0.0) で、RAS 接続に割り当てられているアドレスが 10.2.1.1 の場合、RAS は、RAS 接続を使ってすべての 10.x.x.x パケットを送信します。このパラメータを 1 に設定すると、RAS は 10.2.x.x パケットを RAS 接続に、10.1.x.x パケットをネットワーク アダプタ カードに送信します。

既定値： レジストリにはない

RequestNameServerAddresses	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

IPCP が、WINS サーバーおよび DNS サーバーのアドレスのネゴシエーションのための Microsoft 拡張オプション (IPCP オプション 0x81、0x82、0x83、および 0x84) を要求しないようにするには、RAS クライアントでこのパラメータを追加します。このパラメータが追加されていない場合、または 1 に設定されている場合、クライアント側はアドレスを要求します。

既定値： レジストリにはない

RequestVJCompression	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

IPCP が IPCP 標準オプション 0x02 (Van Jacobson ヘッダー圧縮) を要求しないようにするには、RAS クライアントでこのパラメータを追加します。このパラメータが追加されていない場合、または 1 に設定されている場合、RAS クライアントは Van Jacobson 圧縮を要求します。

既定値： レジストリにはない

IPXCP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

IPXCP (Internetwork Packet Exchange Control Protocol： インターネット パケット交換制御プロトコル) DLL の場所を指定します。RAS が IPX を使うように構成され、NetWare クライアント サービスまたは NetWare ゲートウェイ サービスがインストールされている場合に表示されます。

NBFCP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

NBFCP (NetBEUI Framing Control Protocol： NetBEUI フレーム制御プロトコル) DLL の場所を指定します。RAS が NetBEUI を使うように構成され、NetBEUIがインストールされている場合に表示されます。

PAP	REG_EXPAND_SZ

値： DLL パス

PAP (Password Authentication Protocol： パスワード認証プロトコル) DLL の場所を指定します。常に表示されます。


Rdr パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\Rdr\Parameters

RawIoTimeLimit	REG_DWORD

範囲： 下記参照

このパラメータは NetBIOS ゲートウェイを使う際の構成にだけ使います。

データを 64KB のブロック単位で送信するようにリダイレクタを設定します。RawIoTimeLimit をオンにすると、スループットは 10 から 15 ％増します。同時に存在しているほかのすべてのデータ転送は、この速度で通信するとブロックされます。

このパラメータは、既定の設定では、低速リンクではオフになり、高速リンクではオンになります。たとえば、14,400bps またはそれ以下の速度で通信している場合、この機能はオフになります。ISDN 回線のような高速通信の場合は、この機能はオンになります。

次の一覧は ISDN 接続に対して Raw I/O がオンまたはオフするのがどのような値かを示します。

RawIoTimeLimit を 9 に設定

Raw I/O は 64K のチャネル 1 つを経由して接続したときにオンになります。
Raw I/O は 64K のチャネル 2 つを経由して接続したときにオンになります。

RawIoTimeLimit を 5 に設定 (既定値)

Raw I/O は 64K のチャネル 1 つを経由して接続したときにオフになります。
Raw I/O は 64K のチャネル 2 つを経由して接続したときにオンになります。

RawIoTimeLimit を 0 に設定

Raw I/O は 64K のチャネル 1 つを経由して接続したときにオフになります。
Raw I/O は 64K のチャネル 2 つを経由して接続したときにオフになります。


RasArp パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\RasArp\Parameters

FilterBroadcasts	REG_DWORD

範囲： 0 ～ 1

RAS にブロードキャスト パケット (たとえば、あて先アドレスが 255.255.255.255) およびサブネット マルチキャスト (たとえば、あて先アドレスが 11.101.255.255) を伝送させるには、このパラメータを追加します。コンピュータが、ブロードキャスト/マルチキャスト転送をサポートするサード パーティ製のリモート アクセス ルーター (Windows NT リモート アクセス サーバーは、ブロードキャストまたはマルチキャストを転送しません) を呼び出す場合は、クライアントでこのパラメータを 0 に設定します。

既定値： 1.


Nbf パラメータ

このパラメータは、次に示すレジストリ パスにあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
\Nbf\Parameters

InitUIFrames	REG_DWORD

範囲： 0 ～無制限

RAS クライアントからネットワークに同時に追加できる NetBIOS 名の数を設定するには、このパラメータを追加します。

既定値： 5.


インターネット セッションの例

Windows NT ダイヤルアップ ネットワークを、TCP/IP、モデムまたはその他の WAN 接続、および一般に入手できるインターネット ブラウザやインターネット ツールと合わせて使うと、インターネット サーバーに接続してインターネット上のさまざまな情報やサービスをブラウズできます。

また、Windows NT Server を実行するコンピュータは、インターネット サービス プロバイダを利用することにより、最大 256 のリモート クライアントにインターネットへのアクセスを提供できます。

インターネットには、ダイヤルアップ ネットワークを使ってインターネット サービス プロバイダを介して接続します。接続されたら、インターネット ブラウザを使って情報を検索できます。ここでは、Windows NT、TCP/IP、ダイヤルアップ ネットワーク、および任意のインターネット ブラウザをインストールし、構成してあることを前提としています。

セッションを開始するには、マイ コンピュータからダイヤルアップ ネットワークを起動します。使用するインターネット サービス プロバイダの電話帳エントリを選択し、[ダイヤル] をクリックします。

ダイヤルアップ ネットワークによって、インターネット サービス プロバイダにダイヤルされ、プロバイダのシステムにログオンされます。実際のログオン手順は、接続先のサービス プロバイダの要件によって異なります。通常、PPP 接続は完全に自動的に行われます。SLIP 接続ではターミナル ログオンが必要になる場合もあります。ターミナル ログオンは、SWITCH.INF ファイルのスクリプトにより自動化できる場合と自動化できない場合があります。インターネット サービス プロバイダへの接続およびログオンが正常に完了したら、ダイヤルアップ ネットワークのウィンドウを最小化できます。

インターネットに接続されると、任意のインターネット ツールを使用できます。インターネットの利用を終了したら、不要な利用料金がかからないように、すぐにインターネット サービス プロバイダとの接続を切断してください。


インターネット クライアントとして Windows NT を使う

ダイヤルアップ ネットワークを使うと、簡単にインターネットに接続できます。インターネットへアクセスするために必要な構成要素は次のとおりです。

ダイヤルアップ ネットワークのインターネット用電話帳エントリで使用できるようにインストールされた TCP/IP プロトコル。

コンピュータにインストールされたダイヤルアップ ネットワーク。企業内のドメインに属している場合は、リモート アクセスの許可を持つユーザー アカウントも必要です。

モデムまたはその他の WAN によるインターネット サービス プロバイダへの接続。

インターネット サービス プロバイダから取得したアカウント。

ブラウザ、FTP、Telnet などのインターネット ツール。

TCP/IP とダイヤルアップ ネットワーク

TCP/IP は、インターネットのすべてのトラフィックで使われるプロトコル群です。Windows NT の TCP/IP は、インターネットで使うための互換性を完全に備えています。ダイヤルアップ ネットワーク クライアントは、PPP プロトコルと SLIP プロトコルの両方をサポートしています。これらのプロトコルは、ほとんどのインターネット サービス プロバイダによって使われており、Windows NT クライアントは、実質的にすべてのインターネット プロバイダと接続できます。

モデムと WAN 接続

インターネット サービス プロバイダとの接続には、モデムと電話回線、ISDN カードと ISDN 回線、X.25 ネットワーク、または PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol： ポイント ツー ポイント トネリング プロトコル) のいずれかが使われます。

モデムを使う場合は、ダウンロードの時間を短縮するために、できるだけ高い通信速度を選択してください。9600bps 以上のモデムを使うことをお勧めします。モデムやその他の WAN 接続の詳細については、「WAN オプション」を参照してください。

サービス プロバイダからインターネット アカウントを取得する

インターネット サービス プロバイダは、世界中に存在します。ほかのオンライン サービスや掲示板の場合と同じように、サービス番号にダイヤルし、リモート システムにログインします。接続されたら、インターネットおよびその他のサービス (サービス プロバイダが提供する電子メールなど) にアクセスできるようになります。通常は、どの商用インターネット サービス プロバイダも利用料金がかかります。

インターネット ツール

インターネット上の情報やサービスへのアクセスに利用できるツールは多数あります。使用するツールは、必要とする情報の種類や、その情報のインターネット上での保存方法によって異なります。

Windows NT の TCP/IP には、インターネット サーバーへアクセスするための標準ツールとして、FTP と TELNET の 2 つが付属しています。FTP は、FTP サーバーに接続してファイルを転送できるコマンドライン ユーティリティです。TELNET は、リモート コンピュータにログインし、そのコンピュータのキーボードから入力するのと同じようにコマンドを入力できるグラフィカル アプリケーションです。

このほかにも、インターネット ツールには、インターネットから入手できるツールや通常のルートで購入できる市販ツールが多数くあります。FTP や TELNET の規格が作成された後も、インターネットの技術は進歩しています。インターネットをくまなく探索し、最新の機能を利用するには、新しく別のインターネット ブラウザを入手する必要があります。パブリック ドメインのインターネット ブラウザ (およびその他の Windows Sockets アプリケーション) を入手できる FTP サイトとしては、sunsite.unc.edu と ftp.cica.indiana.edu の 2 つが有名です。


インターネット アクセス用の Windows NT ソフトウェアをインストールする

ここでは、インターネットにアクセスするための TCP/IP とダイヤルアップ ネットワーク (RAS) のインストール方法および構成方法について説明します。インターネットにアクセスするには、TCP/IP は必ずインストールしなければなりません。インターネットへのアクセスを提供するコンピュータがローカル エリア ネットワーク上にない場合は、ダイヤルアップ ネットワークもインストールしなければなりません (このヘルプはダイヤルアップ ネットワークをインストールしなければインストールされないので、このコンピュータには既にダイヤルアップ ネットワークはインストールされているはずです)。

TCP/IP とダイヤルアップ ネットワークのインストールおよび構成が完了したら、Windows NT エクスプローラを使ってコンピュータ上のどのディレクトリが共有ディレクトリになっているかを調べます。インターネット サービス プロバイダによっては、インターネットと接続したときに、コンピュータ上の共有資源がほかのリモート コンピュータから利用できる場合もあります。リモート コンピュータから使われては困る資源は、共有を中止するか、共有の構成を変更してください。

TCP/IP

TCP/IP は、インターネットを使うすべてのコンピュータ上で使われるプロトコル セットです。TCP/IP をインストールには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。[プロトコル] タブの [追加] をクリックし、次に [TCP/IP プロトコル] を選択します。画面に表示される指示に従って、TCP/IP をインストールしてください。

TCP/IP のインストール完了後、インターネットでの操作を正常に行うには、次のパラメータの構成が必要となる場合があります。

IP アドレス

ネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol： 動的ホスト構成プロトコル) が使われている場合は、ローカル ネットワーク以外で使うための有効な IP アドレスとサブネット マスクを、ネットワークの DHCP サーバーから取得するかどうかを指定しなければなりません。DHCP サーバーから取得しない場合は、DHCP を使う構成を無効にし、特定の IP アドレスとサブネット マスクを使わなければなりません。

デフォルト ゲートウェイ

RAS を介してインターネット サーバーに接続している場合は、RAS を介して構成されたデフォルト ゲートウェイが使われます。

DNS

使用しているコンピュータでの DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム) の構成が、ローカル ネットワークに対してのみ有効になっている場合があります。効率よくインターネットにアクセスするには、DNS アドレスの追加が必要な場合もあります。

HOSTS ファイルまたは LMHOSTS ファイル

HOST ファイルまたは LMHOST ファイルにエントリを追加することにより、インターネット上の頻繁にアクセスするサーバーとの接続の効率を上げることができます。Windows NT の名前解決では、インターネット上の DNS サーバーに問い合わせる前に、これらのローカル ファイルが調べられます。

ダイヤルアップ ネットワーク (RAS)

ダイヤルアップ ネットワークは、リモートのインターネット サービス プロバイダを利用するためのソフトウェアです。ダイヤルアップ ネットワークをインストールするには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。[サービス] タブの [追加] をクリックし、次に [リモート アクセス サービス] を選択します。画面に表示される指示に従って、ダイヤルアップ ネットワークをインストールしてください。ダイヤルアップ ネットワークをインストールする手順の詳細については、「ダイヤルアップ ネットワーク (RAS) をインストールする」を参照してください。

コントロール パネルの [ネットワーク] を使って、ダイヤルアップ ネットワークをインストールするとき、またはインストール完了後に、次のパラメータの構成が必要となる場合があります。また、「インターネット アクセスに使うリモート アクセス エントリを構成する」の説明に従って、ダイヤルアップ ネットワークの個別のエントリを構成しなければなりません。

ポートの構成

インターネット サービス プロバイダとの接続に使うポートは、[ダイヤルアウトのみ] または [ダイヤルアウトと着信] に構成されていなければなりません。

ネットワークの構成

[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [ダイヤル アウト プロトコル] の [TCP/IP] チェック ボックスは、オンにしておかなければなりません。


インターネット ツールをインストールする

インターネットは、膨大な量の情報が集まったネットワークで、さまざまな方法でその情報にアクセスできます。ここでは、いくつかのインターネット ツールについて簡単に説明し、それらのツールを Windows NT にインストールする手順を説明します。インターネット ツールに関するもっと一般的な情報については、インターネットで調べたり、図書館や書店などで参考図書に当たったりしてください。

インターネット ツールの歴史

インターネットは、1970 年代初頭から発展しはじめました。初期のインターネット上のサーバーは、FTP (File Transfer Protocol： ファイル転送プロトコル)、VTP (Virtual terminal protocol： 仮想端末プロトコル、現在の TELNET) などのインターネット独自のプロトコルに準拠していました。一般に、これらのプロトコルでは、文字ベースのインターフェイス、または、最近ではグラフィカル ユーザー インターフェイス (Windows、Xwindows など) を介して、ファイルのコピーや、コマンドの発行、またはプログラムの起動を行うことができます。

インターネット上の情報量が増加するにつれて、複数のサーバー上の情報を検索できるツールも開発されました。archie は、インターネット サーバー上の情報のインデックスをコンパイルするインターネット共通規格です。これにより、ユーザーは、複数のインターフェイスのいずれかを使って archie データベースに情報を照会することができます。インターネットでは、その他のインデックス ツールも使われています。

最近では、インターネット技術は、文字ベースの FTP サーバーや TELNET サーバーによる単純なファイル転送から大きく進歩しています。現在のインターネット上の新しいサーバーは、グラフィカル インターフェイスを備えており、ハイパーテキスト文書を使ってインターネット ユーザーに情報やサービスを提供しています。Gopher サーバーおよび World Wide Web (WWW) サーバーは、書式付きテキスト、サウンド、動画などをインターネット ユーザーに提供します。これらのインターネット サーバーを利用するには、適切なブラウザ (Cello、Mosaic など) を使わなければなりません。通常、これらのブラウザは FTP などの古い規格もサポートしているため、このような新しいブラウザを使えば、さまざまな種類のサーバーやデータにアクセスすることができます。

インターネット ツールを検索する

Windows NT の TCP/IP では、FTP と TELNET が提供されています。FTP は、FTP サーバーと接続してファイルを転送できる文字ベースのユーティリティです。TELNET は、リモート コンピュータにログインし、そのコンピュータのキーボードから行うのと同じようにコマンドを発行できるグラフィカル アプリケーションです。このほかに、別バージョンの FTP や TELNET、および古いインターネット規格に基づいたその他のプログラムも数多くあり、インターネット上から入手したり、市販ツールとして購入したりできます。

新しいインターネット サーバー上のハイパーテキスト文書にアクセスするには、1 つ以上のインターネット ブラウザを入手する必要があります。これらのブラウザは、一般に大学や教育機関で開発され、パブリック ドメイン ソフトウェアとして無料配布されています。パブリック ドメインのインターネット ブラウザ (およびその他の Windows Sockets アプリケーション) を入手できる FTP サイトとしては、sunsite.unc.edu と ftp.cica.indiana.edu があります。

インターネット ツールをインストールする

インターネット サービス プロバイダに接続したら、Windows NT の TCP/IP と共に提供された ftp プログラムを使って FTP サーバーに接続し、インターネット ツールなどのファイルをダウンロードすることができます。同じツールでも、対象オペレーティング システムや対象プロセッサごとに、異なるバージョンが用意されている場合もあります。必ず正しいバージョンのツールを入手してください。

ファイルは、pkzip というシェアウェア プログラムを使って圧縮されている場合があります。.ZIP ファイルは、ローカル ハード ドライブ上で pkunzip というシェアウェア プログラムを使って圧縮解除してください。シェアウェアの圧縮ツールは、たいていの場合、ローカルの掲示板や FTP サーバーから圧縮されていない形式で入手できます。

入手したプログラムのファイルを圧縮解除したら、readme ファイルを開いて、プログラムのインストールや構成に関する情報を読み、その指示に従ってください。Windows 3.1 用に設計されたパブリック ドメイン ソフトウェアのほとんどは、何も変更を加えなくても Windows NT 上で正常に実行できます。

インストールと構成を終えたら、Windows NT のデスクトップからインターネット ツールを起動できるようになります。

Windows NT でのインターネット ツールの使用例については、「インターネット セッションの例」を参照してください。


インターネット アクセスに使うリモート アクセス エントリを構成する

インターネット サービス プロバイダにダイヤルするには、ダイヤルアップ ネットワークでエントリを作成しなければなりません。ここでは、個別のダイヤルアップ ネットワーク エントリを、インターネット サービス プロバイダとの接続に使用できるように構成する方法について説明します。インターネット サービス プロバイダとの接続に使うエントリは、作成後に [サーバー] タブと [セキュリティ] タブの設定を構成しなければなりません。

インターネットへ接続するためのエントリを作成する

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [新規] をクリックします。

2	画面に表示される指示に従って操作します。または、電話帳を直接編集する場合は、最初に表示されるダイアログ ボックスのチェック ボックスをオンにして [完了] をクリックし、その後、次の手順に従います。

3	[基本] タブで、エントリの名前 (例： Internet) を入力してインターネット サービス プロバイダの電話番号を入力します。次に、使用するモデムを選択します。

4	[サーバー] タブで、サーバーの種類として、[PPP] または [SLIP] を選択します。

5	[ネットワーク プロトコル] の [TCP/IP] チェック ボックスをオンにします。

PPP を選択した場合は、[NetBEUI] チェック ボックスと [IPX] チェック ボックスがオフになっていることを確認します。

SLIP を選択した場合は、自動的に TCP/IP が使われます。

6	[PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。このチェック ボックスをオンにしておくと、PPP の新機能を利用できます。このチェック ボックスをオフにするのは、オンにするとうまく接続を確立できない場合にだけにしてください。

7	[TCP/IP の設定] をクリックします。

8	インターネット サービス プロバイダから IP アドレスが割り当てられている場合は、そのアドレスを [IP アドレスを指定する] の [IP アドレス] ボックスに入力します。アドレスを取得していない場合、およびサーバーによって IP アドレスを割り当てられることがわかっている場合は、[サーバーが割り当てた IP アドレス] をクリックします。

9	インターネット サービス プロバイダから、DNS サーバーの IP アドレスや WINS サーバーの IP アドレスが割り当てられている場合は、そのアドレスを [ネーム サーバー アドレスを指定する] の各ボックスに入力します。アドレスが割り当てられていない場合、およびサーバーによってネーム サーバーのアドレスを割り当てられることがわかっている場合は、[サーバーが割り当てたネーム サーバー アドレス] をクリックします。

10	[リモート ネットワーク上のデフォルト ゲートウェイを使う] チェック ボックスがオンになっていることを確認します。

11	契約しているインターネット サービス プロバイダでヘッダー圧縮が使われている場合は、[IP ヘッダー圧縮を使う] チェック ボックスをオンにします。

12	[OK] をクリックし、次に [ダイヤル] をクリックします。

注	インターネット サービス プロバイダによっては、セキュリティ設定に変更を加える必要がある場合もあります。インターネット サービス プロバイダに接続すると、何らかの形でログオンまたは認証が行われます。サーバーへのログオンの手続きは、契約したインターネット サービス プロバイダから伝えられているはずです。インターネット アクセス プロバイダにログインするために RAS を構成するには、[セキュリティ] タブを使います。

リモート サーバーでの認証のためにエントリを構成するには

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウの [その他] をクリックします。

2	[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

3	[セキュリティ] タブで、インターネット サービス プロバイダに指定された認証方法を選択します。

インターネット サービス プロバイダの多くでは、クリア テキストを使わなければなりません。認証方法がわからない場合は、[クリア テキストを含む任意の認証を受け付ける] を選択してください。

4	セキュリティの設定を選択したら、[OK] をクリックします。

注	[クリア テキストを含む任意の認証を受け付ける] をクリックする場合は、サービス プロバイダへのログオン手順および必要なコマンドもわかっていなければなりません。

インターネット サービス プロバイダのログオン手順が適切に定義されたものであれば、必要なコマンドをログオン時に自動的に実行するスクリプトを Switch.inf ファイルに作成できます。\systemroot\System32\RAS\Switch.inf ファイルにスクリプト セクションを作成すると、作成したスクリプトを [スクリプト] タブで選択できます。ログオン スクリプトの作成方法の詳細については、「その他のデバイス コマンド ファイル (.INF) を使う」を参照してください。


Windows NT Server をインターネット アクセスの提供に使う

ルーターとインターネット サービス プロバイダを組み合わせて利用すると、Windows NT Server は、リモート クライアントにとってインターネットへのゲートウェイとして機能します。最大 256 のクライアントが、一般の電話回線、ISDN 回線、X.25、PPTP のいずれかを使って RAS サーバーにダイヤルインできます。クライアントは、PPP に準拠した任意のソフトウェアまたは Windows NT コンピュータを、インターネット ブラウザといっしょに使って、インターネットにアクセスします。

インターネット接続

通常は、ユーザーのサイトとインターネットとの接続は、ネットワーク上のルーターへの専用回線を介して接続されます。データは、インターネット、ルーターへの専用回線、ルーター、ローカル ネットワーク、および RAS サーバーを介して、最後にリモート クライアントに転送されます。

インターネット アクセスを行うための標準的な要件

Windows NT Server を使ってインターネット アクセスを提供するシステムの標準的な要件は次のとおりです。

インターネット サービス プロバイダとローカル ネットワーク上のルーターを接続する専用回線 (通信事業者により提供されます)。

ローカル ネットワーク上のルーター。

ローカル エリア ネットワーク。セキュリティを確保するため、このローカル エリア ネットワークは、メインのネットワークから分離されていたり、または一般に "ファイアウォール" と呼ばれる特別なセキュリティ対策が行われている場合があります。

TCP/IP および RAS がインストールされた Windows NT Server を実行するコンピュータ。

複数のリモート クライアントとの接続をサポートするための RAS サーバー上のマルチポート シリアル アダプタ。

専用通信ハードウェア (ISDN アダプタまたは X.25 アダプタ)。

ローカル エリア ネットワーク上の DHCP サーバーを介して割り当てられたか、または RAS サーバーを介して静的に割り当てられた有効なインターネット IP アドレス。

DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム) サーバーの IP アドレス。DNS サーバーは、ローカル エリア ネットワーク上にある場合と、インターネット上にある場合があります。

詳細については、「インターネット アクセスを提供するための Windows NT ソフトウェアをインストールし構成する」を参照してください。


インターネット アクセスを提供するための Windows NT ソフトウェアをインストールし構成する

インターネット アクセスを提供するには、TCP/IP と RAS をインストールしなければなりません (このヘルプは RAS とともにインストールされるので、このコンピュータには既に RAS はインストールされているはずです)。

TCP/IP

TCP/IP は、インターネットにアクセスするすべてのコンピュータで使われるプロトコル群です。TCP/IP をインストールするには、コントロール パネルの [ネットワーク] を使います。TCP/IP の詳細については、Windows NT の『ネットワーク ガイド』を参照してください。

TCP/IP のインストール完了後、インターネットへのアクセスを提供するには、次のパラメータの構成が必要となる場合があります。

IP アドレス

ネットワークで DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol： 動的ホスト構成プロトコル) を使っている場合は、ローカル ネットワーク以外で使うための有効な IP アドレスとサブネット マスクを、ネットワークの DHCP サーバーから取得するかどうかを指定しなければなりません。IP アドレスとサブネット マスクをネットワークの DHCP サーバーから取得しない場合は、DHCP を使う構成を無効にし、有効な IP アドレスの静的プールで RAS を構成しなければなりません。

デフォルト ゲートウェイ

ネットワーク上の、インターネットへのアクセスに使うルーターの IP アドレスを指定しなければなりません。

DNS

ローカル ネットワークの DNS (Domain Name System： ドメイン ネーム システム) サーバーを使うように TCP/IP を構成することも、インターネット上の DNS サーバーを使うこともできます。ローカル ネットワークの DNS サーバーを使うと、より高速な名前の解決処理を RAS クライアントに提供できます。

HOSTS ファイルまたは LMHOSTS ファイル

RAS サーバーと RAS クライアント両方の HOST ファイルまたは LMHOST ファイルにエントリを追加することにより、インターネット上の頻繁にアクセスするサーバーとの接続の効率を上げることができます。Windows NT では、DNS サーバーに問い合わせる前に、これらのローカル ファイルを検索して名前を解決します。

ダイヤルアップ ネットワーク (RAS)

ダイヤルアップ ネットワークは、リモート クライアントが RAS サーバーをインターネット サービス プロバイダとして利用できるようにするソフトウェアです。ダイヤルアップ ネットワークをインストールするには、マイ コンピュータの [ダイヤルアップ ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。画面に表示される指示に従って、ダイヤルアップ ネットワークをインストールしてください。ダイヤルアップ ネットワークのインストール方法の詳細については、「ダイヤルアップ ネットワーク (RAS) をインストールする」を参照してください。

コントロール パネルの [ネットワーク] を使ってダイヤルアップ ネットワークをインストールするとき、またはインストール完了後に、次のパラメータの構成が必要となる場合があります。また、リモート クライアントでも、「インターネット アクセスに使うリモート アクセス エントリを構成する」の説明に従ってダイヤルアップ ネットワークの個別のエントリを構成しなければなりません。

ポートの構成

インターネット サービスの提供に使うポートは、[着信のみ] または [ダイヤルアウトと着信] に構成されていなければなりません。通常は Windows NT Server を使って複数のリモート クライアントに同時にアクセスを提供するため、ほとんどの場合、マルチポート アダプタ上の複数の COM ポートを構成することになります。1 つのポートについて設定を構成すれば、残りのポートについてはすべて、[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [複製] ボタンを使うことにより、まったく同じ設定を複製することができます。

RAS ネットワークの構成

[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスの [サーバーの設定] の [TCP/IP] チェック ボックスは、オンにしておかなければなりません。また、セキュリティの要件を満たすと同時にリモート クライアントの持つ機能も反映するような暗号化の設定を選択しなければなりません。各暗号化の設定については、[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスのヘルプを参照してください。

RAS 用の TCP/IP の構成

インターネットと接続されたルーターはネットワーク上に置かれているはずなので、TCP/IP クライアントはネットワーク全体にアクセスできるようにしなければなりません。セキュリティ上の理由で、このネットワークは、メインのネットワークから分離されている場合があることに注意してください。TCP/IP ネットワークが DHCP を使っている場合は、DHCP サーバーがインターネット上でも有効な IP アドレスを提供できることを確認しなければなりません。できない場合は、インターネット上で有効な IP アドレスを持つ静的なアドレス プールを提供しなければなりません。また、リモート クライアントが独自の IP アドレスを持つようにすることもできます。この方法は、ユーザーが特定のアドレスを持つことを想定しているアプリケーションを、RAS 接続を介してクライアント側から実行する場合などに便利です。


PPP とリモート アクセス

PPP (Point-to-Point Protocol： ポイント ツー ポイント プロトコル) は、異なるベンダーが提供するリモート アクセス ソフトウェアの相互運用を可能にする標準のプロトコル セットです。Windows NT のダイヤルアップ ネットワークは、業界標準の PPP サーバーを介してリモート ネットワークにダイヤルインできます。また、PPP により、Windows NT Server RAS を実行するコンピュータも、PPP 規格に準拠したほかのベンダーのリモート アクセス ソフトウェアからの呼び出しを受信し、これらにネットワーク アクセスを提供できます。

また、PPP 規格によって、以前の規格 (SLIP など) では使用できない最新の機能も使用できます。PPP では、認証の暗号化がサポートされており、ほとんどの PPP の実装ではログオン手順をすべて自動化することができます。以前の規格では、セキュリティ機能はほとんどなく、ログオンはターミナル モードで行わなければなりません。

また、PPP は複数の LAN プロトコルをサポートしています。ダイヤルアップ ネットワークでは、リモート クライアントと RAS サーバーのどちらにも、ネットワーク プロトコルとして TCP/IP、IPX、NetBEUI のいずれも使用できます。

PPP は、ほとんどのリモート アクセス コンピューティングの主要な規格になっていくと予想されています。

関連項目

PPP の操作とプロトコル

PPP でサポートされている RFC

インターネット接続に PPP を使う


インターネット接続に PPP を使う

PPP 接続は、Windows NT の既定の接続方法です。

Windows NT のダイヤルアップ ネットワークでは、リモートからの PPP 呼び出しをサポートするために、特に必要となる構成作業はありません。ダイヤルアップ ネットワークが正しく構成されていれば、PPP 接続のネゴシエーションは自動的に行われます。

リモートの PPP サーバーへのダイヤルに Windows NT を使う場合は、通常は、既定の設定が最適な設定であり、構成を行う必要はありません。ただし、PPP サーバーにダイヤルする各ダイヤルアップ ネットワーク エントリに使う LAN プロトコルを個別に構成することができます。

ダイヤルアウト接続用に PPP を構成するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを選択し、次に [その他] をクリックします。

2	[エントリとモデムのプロパティの編集] または [エントリとモデムのプロパティの複製] をクリックします。

3	[サーバー] タブで、サーバーの種類として [PPP] を選択します。

4	[ネットワーク プロトコル] の [TCP/IP] チェック ボックスをオンにします。

5	TCP/IP の設定を構成するには、[TCP/IP の設定] をクリックします。

6	[サーバー] タブの [PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオンにします。PPP 接続で継続して問題が発生する場合にだけ、トラブルシューティングの手段として設定を変えてください。

7	PPP に使う LAN プロトコルを選択したら、[OK] をクリックします。

これで、このエントリを使って PPP サーバーにダイヤルする準備ができました。


PPP の操作とプロトコル

PPP 接続は、PPP でサポートされている RFC で定められた規格に準拠していなければなりません。ここでは、PPP の操作方法と、PPP 接続で使われるプロトコルの概要を説明します。

PPP のダイヤルアップ手順

リモート PPP サーバーとの初期接続が確立されたら、PPP 接続を確立するために次のようなネゴシエーションが行われます。

LCP (Link Control Protocols： リンク制御プロトコル) のネゴシエーション。LCP は、リンク パラメータおよびフレーミング パラメータ (最大フレーム サイズなど) の確立と構成に使われます。

認証プロトコルのネゴシエーション。認証プロトコルは、リモート アクセス サーバーが処理できるセキュリティ検査のレベル、およびサーバーが必要とするレベルの決定に使われます。ネゴシエーションが可能なセキュリティ レベルは、クリア テキスト パスワードによる認証から暗号化された認証やコールバック セキュリティまで、多岐に渡ります。

NCP (Network Control Protocols： ネットワーク制御プロトコル) のネゴシエーション。NCP は、IP、IPX、および NetBEUI に対して、それぞれ異なるネットワーク プロトコルパラメータを確立し構成するために使われます。このネゴシエーションには、プロトコル ヘッダー圧縮のネゴシエーション、および圧縮制御プロトコルのネゴシエーションが含まれます。

ネゴシエーションが完了した接続は、ユーザーによる回線の切断、アイドル時間のタイムアウトによる回線の切断、管理者による回線の切断、修復不可能なリンク エラーの発生などの理由で回線の接続が解除されるまでは、アクティブなまま保持されます。

PPP フレーミング

PPP のフレーミングは、データがワイド エリア ネットワーク上を伝送される前のデータのカプセル化の方法を定義します。PPP 標準のフレーミング形式を使うと、どのメーカーのリモート アクセス ソフトウェアも、PPP 規格に準拠した他のあらゆるリモート アクセス ソフトウェアと通信して、データ パケットを認識することができます。

PPP では、シリアル回線、ISDN 回線、および X.25 には HDLC フレーミングが使われます。Windows NT では、シリアル回線、ISDN 回線、および X.25 のデータ転送には HDLC フレーミングが使われます。

ネットワーク制御プロトコル

ネットワーク制御プロトコルは、IP、IPX、および NetBEUI に対して、それぞれ異なるネットワーク プロトコル パラメータを確立し構成します。

IPCP (Internet Protocol Control Protocol： インターネット プロトコル制御プロトコル)	IPCP は、リンクの両端で IP プロトコルの構成、有効化、および無効化を行うために使われます。
IPXCP (Internet Packet Exchange Control Protocol： インターネット パケット交換制御プロトコル)	IPXCP は、接続の両端で IPX プロトコル モジュールの構成、有効化、および無効化を行うために使われます。IPXCP は、PPP の各メーカーにより広く実装されています。 IPX WAN プロトコルは、Novell の IPXCP 代替プロトコルです。IPX WAN は、IPXCP とは互換性がありません。いずれ、IPX WAN と IPXCP が互いに歩み寄って、ワイド エリア ネットワークでの IPX ネットワーク構成の 1 つの規格を提供する可能性もあります。 Windows NT は、現在のリモート アクセス ソフトウェアの大部分に実装されている IPXCP をサポートしています。IPX WAN はサポートしていません。
NBF CP (NetBIOS Frames Control Protocol： NetBIOS フレーム制御プロトコル)	NBF CP は、接続の両端で NetBEUI プロトコル モジュールの構成、有効化、および無効化を行うために使われます。NBF CP は、Microsoft が提唱する NetBEUI 構成用プロトコルです。NBF CP は、IETF (Internet Engineering Task Force) によってドラフトが作成されています。
認証プロトコル

認証プロトコルのネゴシエーションは、リンクの品質が決定された直後、ネットワーク層のネゴシエーションの前に行われます。

PAP (Password Authentication Protocol： パスワード認証プロトコル)	PAP は、クリア テキスト パスワードを使う最も単純な認証プロトコルです。通常、このプロトコルのネゴシエーションは、リモート ワークステーションとサーバーが、より安全な形式での確認のネゴシエーションを行うことができない場合に行われます。Windows NT RAS サーバーは、クリア テキスト パスワードを使わず、高レベルのセキュリティを有効にするように設定できます。
CHAP (Challenge-Handshake Authentication Protocol： 入力要求ハンドシェイク認証プロトコル)	CHAP は、暗号化された応答とともに、入力要求応答を使います。 CHAP を使うと、異なる種類の暗号化アルゴリズムを使用できます。Microsoft RAS では、クライアントとサーバーの両方が Windows NT RAS を使っている場合は、DES 暗号化が使われます。RAS クライアントは、他のメーカーのリモート アクセス サーバーに接続するときには MD5 暗号化をネゴシエーションすることもできます。Windows NT RAS サーバーは、DES 暗号化だけを提供し、他のメーカーのリモート アクセス クライアント ソフトウェアと MD5 のネゴシエーションは行いません。MD5 は、各種 PPP メーカーが暗号化認証に使っている暗号化方式です。 Windows NT は、ほかの Windows NT コンピュータと通信するときには必ず暗号化認証のネゴシエーションを行います。サード パーティ製のリモート アクセス サーバー ソフトウェアまたはリモート アクセス クライアント ソフトウェアと接続する場合、サード パーティの製品が暗号化認証をサポートしていなければ、RAS は、クリア テキストの認証のネゴシエーションを行う場合があります。


PPP でサポートされている RFC

リモート アクセス プロトコルの規格は、IETF およびその他のワーキング グループが公布している RFC (Requests For Comments) で定義されています。Windows NT RAS の現在のバージョンでは、次の RFC をサポートしています。

RFC 1549  HDLC フレーム内の PPP

RFC 1552  PPP IPXCP (Internetwork Packet Exchange Control Protocol： インターネットワーク パケット交換制御プロトコル)

RFC 1334  PPP 認証プロトコル

RFC 1332  PPP IPCP (Internet Protocol Control Protocol： インターネット プロトコル制御プロトコル)

RFC 1661  LCP (Link Control Protocol： リンク制御プロトコル)

RFC 1717  PPP マルチリンク プロトコル


PPP 接続のトラブルシューティング

PPP サーバーに接続できません。

PPP を使ってサーバーに接続できない場合、またはリモート コンピュータが接続を切断する場合は、接続先のサーバーが LCP の拡張機能をサポートしていない可能性があります。[PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオフにしてください。

LCP 拡張機能の要求を中止するには

1	リモートの PPP サーバーとの接続を切断します。

2	ダイヤルアップ ネットワークで、[その他] をクリックし、次に [エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

3	[サーバー] タブの [PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオフにします。

4	[OK] をクリックします。

TCP/IP ユーティリティが動作しません。

リモートの PPP サーバーに正常に接続できるのに、TCP/IP ユーティリティが動作しない場合は、IP ヘッダー圧縮が問題となっている可能性があります。IP ヘッダー圧縮をオフにしてから、もう一度接続してみてください。

IP ヘッダー圧縮をオフにするには

1	リモートの PPP サーバーとの接続を切断します。

2	ダイヤルアップ ネットワークで、[その他] をクリックし、次に [エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

3	[サーバー] タブの [TCP/IP の設定] をクリックします。

4	[PPP TCP/IP の設定] ダイアログ ボックスの [IP ヘッダー圧縮を使う] チェック ボックスをオフにします。

5	[OK] をクリックします。


その他のデバイス コマンド ファイル (.INF) を使う

RAS は、SWITCH.INF、MODEM.INF、および PAD.INF を使って、サーバーへの対話型のログインを自動化したり、モデムと X.25 PAD を初期化したりします。これらのファイルはすべて、デバイスやコンピュータとの自動通信に、同じコマンドと構文を使います。

これらのファイルには、一般的な装置やサポートされている装置の例と一連のコマンド (スクリプト) が含まれています。使用する装置用の記述がファイル内にない場合は、ほかのスクリプトを例として使ったり、特定の装置に適切なコマンドを追加したりして、このファイルに独自のスクリプトを作成することができます。

どのファイルでも同じ構文と共通コマンドが使われるので、次の MODEM.INF に関するヘルプ トピックは、その他の .INF ファイルにも適用できます。

モデムのスクリプト ファイルの概要

MODEM.INF を修正する

MODEM.INF の構文

次のファイルは、\systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。

MODEM.INF

このファイルに記述されたコマンドは、自動的にモデムに送信されます。モデムが動作しない場合や、一覧にない場合以外は、このファイルを修正する必要はありません。詳細については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

SWITCH.INF

このファイルに記述されたコマンドは、セキュリティ ホスト、または対話型のログインを必要とするリモート サーバー (UNIX サーバーなど) を介して接続する場合に使われます。スクリプトの作成では、装置名を角かっこで囲んで入力し、装置名に続けて 1 つまたは複数のコマンドを入力します。スクリプトを作成したら、そのスクリプトを使う各リモート アクセス エントリでスクリプトをアクティブ化します。スクリプトはダイヤル前に使う (モデム プールなどの場合) ことも、ダイヤル後に使う (セキュリティ ホスト、リモート サーバーへの実際のログオンなどの場合) こともできます。詳細については、「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」を参照してください。

PAD.INF

このファイルに記述されたコマンドは、X.25 PAD を介して接続する場合に使われます。サポートされている PAD のほとんどについては、PAD.INF にスクリプトが記述されています。必要であれば、装置名を角かっこで囲んで入力し、装置名の後ろに 1 つまたは複数のコマンドを入力することによりスクリプトを作成します。スクリプトを作成したら、そのスクリプトを使う各リモート アクセス エントリについて、[X.25] タブからスクリプトをアクティブ化します。詳細については、『ネットワーク ガイド』を参照してください。


MSN との接続に Windows NT を使う

The Microsoft Network (MSN) をインターネット サービス プロバイダとして利用できるのは、既に Windows 95 を使って MSN アカウントを作成している場合だけです。

Windows NT から MSN を使ってインターネットに接続する場合は、メールや掲示板などの固有のオンライン サービスは利用できません。

MSN に接続するには

1	[ダイヤルアップ ネットワーク] ウィンドウで、[新規作成] をクリックします。

2	画面に表示される指示に従って操作します。または、電話帳を直接編集するようにチェック ボックスをオンにして [完了] をクリックし、次の手順に従います。

3	[基本] タブで、エントリの名前 (例： MSN) を入力します。

4	インターネットにアクセスできる近くの MSN サービス電話番号を入力します。

5	モデムを選択し、既定のモデム構成を使います。

6	[サーバー] タブの [ダイヤルアップ サーバーの種類] ボックスで、[PPP] を選択します。

[ネットワーク プロトコル] で、[TCP/IP] チェック ボックスだけをオンにします。

[PPP LCP 拡張を使う] チェック ボックスをオフにします。

7	[セキュリティ] タブの [クリア テキストを含む任意の認証を受け付ける] をクリックし、次に [OK] をクリックします。

8	[ダイヤル] をクリックします。

9	[－への接続] ダイアログ ボックスで、MSN でのユーザー名を MSN/ユーザー名 という形で入力します。

10	そのユーザー名の MSN のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。


リモート サーバーに接続する

通常、リモートで接続するサーバーには、次の 3 種類があります。

Microsoft RAS サーバー (LAN Manager Version 2.1、Windows NT Version 3.1 以降、および Windows 95)

Microsoft 製品以外の PPP サーバー

SLIP サーバー

Microsoft RAS サーバーに接続するプロセスは簡単です。このプロセスでは、Windows NT にログオンするときに指定したアカウント情報が使われます。Windows NT RAS を実行していないコンピュータに Windows NT RAS を使って接続する場合は、リモート システムにログオンするときに、ターミナル ウィンドウで特定のコマンドと応答をやりとりしなければならないことがあります。


Microsoft RAS サーバー

Microsoft RAS サーバーに接続するプロセスは簡単です。このプロセスでは、Windows NT にログオンするときに指定したアカウント情報が使われます。Windows NT RAS を実行していないコンピュータに Windows NT RAS を使って接続する場合は、リモート システムにログオンするときに、ターミナル ウィンドウで特定のコマンドと応答をやりとりしなければならないことがあります。

クライアントが Windows NT コンピュータで、リモート サーバーが Microsoft RAS サーバーの場合は、Windows NT のセキュリティを使ってログオンを完全に自動化できます。

関連項目

リモート サーバーに接続する

PPP サーバー

SLIP サーバー


PPP サーバー

PPP (Point-to-Point Protocol： ポイント ツー ポイント プロトコル) は、リモート コンピュータ間の接続のネゴシエーションに使われる比較的新しいプロトコルです。PPP の認証プロトコルをサポートするクライアント ソフトウェアとリモート サーバーは、ネットワークと認証の設定のネゴシエーションを自動的に行います。PPP サーバーに接続するには、次のような手順が必要です。

ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを編集し、[サーバー] タブをクリックします。次に、[ダイヤルアップ サーバーの種類] ボックスの [PPP] を選択します。既定の設定では、この項目が選択されています。

呼び出し先のサーバーとテキスト ベースでログオン情報を交換する必要がある場合は、[スクリプト] タブをクリックし、[ターミナル ウィンドウを開く] を選択します。これにより、接続の手続き中にターミナル ダイアログが表示され、テキスト ベースでログオン情報を交換できるようになります。

PPP 規格では、暗号化またはクリア テキストの認証プロトコルを使って認証を完全に自動化できます。しかし、一部の PPP プロバイダは、PPP の認証プロトコルを実装していません。このため、PPP を起動する前に、テキスト ベースで情報を交換する必要があります。

テキスト ベースの情報交換を自動化するには、クリア テキストのログオン ダイアログの代わりに SWITCH.INF スクリプトを使います。詳細については、「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する、「SWITCH.INF を実行する」、および「DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング」を参照してください。

関連項目

リモート サーバーに接続する

Microsoft RAS サーバー

SLIP サーバー


SLIP サーバー

SLIP (Serial Line Internet Protocol： シリアル回線インターネット プロトコル) は、認証機構をサポートしていない旧式のプロトコルです。通常、SLIP 接続では、テキスト ベースのログオン セッションが必要です。暗号化とネットワーク パラメータの自動ネゴシエーションは、サポートされていません。SLIP サーバーに接続するには、次のような手順が必要です。

ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを編集し、[サーバー] タブをクリックします。次に、[ダイヤルアップ サーバーの種類] ボックスの [SLIP] を選択します。

呼び出し先のサーバーとテキスト ベースでログオン情報を交換する必要がある場合は、[スクリプト] タブをクリックし、[ターミナル ウィンドウを開く] を選択します。接続の手続き中にターミナル ダイアログが表示され、テキスト ベースでログオン情報を交換できるようになります。

テキスト ベースの情報交換を自動化するには、クリア テキストのログオン ダイアログの代わりに SWITCH.INF スクリプトを使います。詳細については、「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」、「SWITCH.INF を実行する」、および「DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング」を参照してください。

関連項目

リモート サーバーに接続する

Microsoft RAS サーバー

PPP サーバー


リモート ログオンに RAS ターミナルを使う

PPP サーバーまたは SLIP サーバーにダイヤルインする場合、ターミナル画面を使ってリモート コンピュータにログオンする必要があるときは、その RAS エントリの [電話帳のエントリの編集] ダイアログ ボックスの [スクリプト] タブで、"RAS ターミナル ログオン" を使うように設定しなければなりません。このように設定しておくと、RAS でリモート システムに接続した後、リモート コンピュータから送られるログオン手順が文字ベースのウィンドウに表示されます。このウィンドウを使って対話的にリモート コンピュータにログオンします。また、このような手動ログオンを自動化することもできます。詳細については、「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」を参照してください。

商用ネットワークの中には、ログオンの前に、利用可能なサービスのメニューが表示されるものがあります。また、旧式の SLIP サーバーの中には、ログオン プロセスの間にコマンド シーケンスを実行することにより、ファイルの更新、必要なデータの収集、SLIP 接続の構成などを行うものもあります。新しい PPP サーバーの中には、接続の前にユーザー名とパスワードだけを問い合わせるものもあります。

注	リモート コンピュータが Microsoft RAS サーバーの場合は、ターミナル ログオンを使う必要はありません。ログオンは、完全に自動化されます。

ダイヤル後に RAS ターミナルを使うように Windows NT RAS エントリを構成するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、接続先のエントリを選択します。

2	[その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

3	[スクリプト] タブで、[ターミナルウィンドウを開く] をクリックします。

4	[OK] をクリックし、次に [ダイヤル] をクリックします。

このエントリにダイヤルし、接続すると、[ダイヤル後ターミナル] ウィンドウが表示され、リモート コンピュータのプロンプトが表示されます。この [ダイヤル後ターミナル] ウィンドウを使ってリモート コンピュータにログオンします。リモート コンピュータとの対話がすべて終了したら、[完了] をクリックします。

ログオン手順が常に同じで、変わることがない場合は、ログオン手順の実行中にリモート コンピュータに自動的に情報を渡すスクリプトを作成し、接続を完全に自動化することができます。

詳細については、「SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する」、「SWITCH.INF を実行する」、および「DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング」を参照してください。


SWITCH.INF スクリプトを使ってリモート ログオンを自動化する

ログオン プロセスを自動化するには、SWITCH.INF ファイル (X.25 ネットワークでは、PAD.INF) を使います。これにより、「リモート ログオンに RAS ターミナルを使う」で説明したように、RAS ターミナル ウィンドウを手動で操作する必要がなくなります。

スクリプトによる自動化は、リモート コンピュータに定期的に接続する必要がある場合に特に役立ちます。スクリプトを使うように RAS エントリが構成されていれば、リモート接続に失敗した場合でも、RAS は自動的にリダイヤルし、接続を再確立します。また、リモート システムに頻繁にログオンする場合は、毎回手動でログオンする必要がなくなるので、時間を節約できます。

SWITCH.INF ファイルには、汎用のスクリプトが記述されています。このスクリプトは、ほとんどまたはまったく変更せずに使用できます。まず、汎用のスクリプトを使って接続してみてください。汎用のスクリプトで正しく接続できない場合は、このスクリプトをコピーし、接続先のリモート コンピュータのログオン手順に合わせて修正します。

注	ここで説明しているスクリプト言語は、モデムを含むほかの装置とも通信できるように設計されています。モデムのスクリプトに関する知識がないと、スクリプトは理解しにくい場合があります。「RAS 用のスクリプトを作成する」では、スクリプトの作成方法を説明しますが、汎用のサンプル スクリプトのいずれかをコピーし、変更する方法が最も簡単です。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する

SWITCH.INF を実行する

DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング


RAS 用のスクリプトを作成する

SWITCH.INF ファイルは、systemroot\SYSTEM32\RAS ディレクトリにあり、いくつかの小さなバッチ ファイル (スクリプト) を組み合わせたような構成になっています。SWITCH.INF ファイルには、RAS ユーザーが呼び出す仲介装置やオンライン サービスごとに、異なるスクリプトを記述できます。

SWITCH.INF のスクリプトは、セクション ヘッダー、コメント行、コマンド、応答、応答キーワード、およびマクロの 6 つの要素から構成されています。

関連項目

SWITCH.INF を実行する

DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング

スクリプトの記述例

2 秒間のギャップを含む長い文字列のブロックを処理する

コマンドとキャリッジ リターン


セクション ヘッダー

セクション ヘッダーは、SWITCH.INF ファイルの内容を個別のスクリプトに区切り、特定のリモート コンピュータに対応するスクリプトの始まりを示します。セクション ヘッダーの文字数は、31 文字以下でなければなりません。スクリプトが実行されると、セクション ヘッダーの文字列が表示されます。セクション ヘッダーは、次のように角かっこで囲みます。

[Route 66 Logon]

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


コメント行

コメント行には、1 桁目にセミコロン ( ; ) を記述しなければなりません。コメント行は、ファイル内のどこにあってもかまいません。コメント行には、次のように、SWITCH.INF ファイルの保守のための情報を記述します。

; 作成日： 1996 年 9 月 29 日、作成者： MariaG

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


コマンド

スクリプトの各行には、ローカル コンピュータからリモート コンピュータへのコマンド、またはリモート コンピュータからローカル コンピュータへの応答を記述します。それぞれのコマンドと応答は、データまたはテキストのストリームです。たとえば、次のコマンドは、ユーザー名 (MariaG) とキャリッジ リターン (マクロ <cr>) をリモート コンピュータに送信します。

COMMAND=MariaG<cr>

コマンドと応答は、リモート デバイスが想定しているとおりの順序で記述しなければなりません。GOTO や IF などの分岐ステートメントは、サポートされていません。

特定のリモート デバイスに必要なコマンドと応答のシーケンスについては、そのデバイスのマニュアルを参照してください。また、商用サービスに接続する場合は、そのサービスのサポート スタッフに問い合わせてください。適切なシーケンスを入手できない場合は、RAS で提供されている汎用のスクリプトを実行し、リモート コンピュータのログオン手順に合わせて変更します。詳細については、「DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング 」を参照してください。

COMMAND= ステートメントには、ほかに 2 種類の使い方があります。

COMMAND=
NoResponse

これは、既定の動作で、約 2 秒間の遅延が発生します。仲介装置に遅延が必要な場合に役立ちます。

COMMAND= string

注	string の後には、キャリッジ リターン (<cr>) を付けません。これは、入力に時間を要するデバイスの場合に役立ちます。このようなデバイスには、コマンド文字列がまとめて送信されるのではなく、1 文字ずつ送信されます。

次の例は、仲介装置の処理速度が非常に遅いために、コマンド PPP を 1 文字ずつしか受信できない場合の例です。

COMMAND=P
NoResponse

COMMAND=P
NoResponse

COMMAND=P
NoResponse

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


応答

応答は、リモート デバイスまたはリモート コンピュータから送信されます。自動化のためのスクリプトを作成するには、リモート デバイスから受信する応答の内容を知っていなければなりません。受信した文字の間に 2 秒以上のギャップがある場合は、その文字列が 1 つの応答として送信されたものと見なされます。このギャップは、応答の終了を示す唯一の手掛かりです。詳細については、「2 秒間のギャップを含む長い文字列のブロックを処理する」を参照してください。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


応答キーワード

応答行のキーワードでは、リモート コンピュータから受信した応答に対して行う処理を指定します。

OK=remote computer response<macro>

指定した応答またはマクロを受信すると、スクリプトは次の行に進みます。

LOOP=remote computer response<macro>

指定した応答またはマクロを受信すると、スクリプトは前の行に戻ります。

CONNECT=remote computer response <macro>

正常なモデム スクリプトの最後で使います。一般に、SWITCH.INF ファイルでは使いません。

ERROR= remote computer response <macro>

指定した応答を受信すると、汎用のエラー メッセージを表示します。リモート コンピュータから特定のエラーが報告された場合に、RAS ユーザーに通知するために役立ちます。

ERROR_DIAGNOSTICS= remote computer response <diagnostics>

デバイスから返された特定のエラーの原因を表示します。すべてのデバイスから特定のエラーが報告されるわけではありません。Microsoft RAS では識別できない特定のエラーがデバイスから返される場合は、ERROR= を使います。

NoResponse

リモート デバイスから応答が送信されない場合に使います。

ローカル コンピュータ上の RAS は、リモート デバイスから応答があることを常に想定しています。このため、COMMAND= 行の次に NoResponse ステートメントがない限り、応答を受信するまで待ちます。応答に関するステートメントが COMMAND= 行の次にない場合は、COMMAND= 行が実行され、スクリプトはそこで停止します。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


マクロ

マクロは、不等号 (< >) で囲みます。マクロは、次のような特殊な機能を実行します。

<cr>

キャリッジ リターンを挿入します。

<lf>

ライン フィードを挿入します。

<match> "string"

引用符で囲まれた文字列がデバイスの応答の中に見つかると、一致したことを報告します。このマクロでは、大文字と小文字が区別されます。たとえば、<match> "Smith" では、Jane Smith と John Smith III は一致しますが、SMITH は一致しません。

<?>

ワイルドカード文字を挿入します。たとえば、CO<?><?>2 は、COOL2 または COAT2 とは一致しますが、COOL3 とは一致しません。

<hXX> (XX は 16 進数)

任意の16 進数を指定できます。ゼロ バイトは、<h00> になります。

<ignore>

応答のうちで、このマクロより後の部分を無視します。

<diagnostics>

特定のエラー情報をデバイスから RAS に渡します。このマクロを使うと、特定のエラーを RAS ユーザーに通知できます。特定のエラーを通知しない場合は、汎用のエラー メッセージが表示されます。

関連項目

認証マクロ

RAS 用のスクリプトを作成する


認証マクロ

次のマクロを使うと、ユーザー名とパスワードのログオン アカウント情報をリモート コンピュータに自動的に渡すことができます。

<username>

RAS の [－への接続] ウィンドウに入力されたユーザー名をリモート コンピュータに送信します。このマクロは、SLIP 接続ではサポートされていません。

<password>

RAS の [－への接続] ウィンドウに入力されたパスワードをリモート コンピュータに送信します。このマクロは、SLIP 接続ではサポートされていません。

次の両方の条件が成立する場合は、ログオン アカウント情報の認証が失敗し、[ユーザーの再認証中] ダイアログ ボックスが表示されます。

仲介のセキュリティ デバイスを介してシステムを呼び出す場合。(RAS を使ってインターネット プロバイダを呼び出す場合は、通常、この状況には当てはまりません。)

セキュリティ デバイスにログオンした後に、Windows NT RAS サーバーにログオンしようとする場合。

[ユーザーの再認証中] ダイアログ ボックスが表示されるのは、RAS の [－への接続] ダイアログ ボックスの [ユーザー名] ボックスと [パスワード] ボックスが、Windows NT RAS サーバーで使われるだけでなく、ユーザー名とパスワードに関する 2 つのマクロでも使われるためです。

たとえば、Windows NT RAS サーバーとモデムの間に仲介のセキュリティ デバイスがあるとします。セキュリティ デバイスのログオン情報では、ユーザー名が "BB318" で、パスワードが "34554377" であり、Windows NT RAS サーバーのログオン情報では、ユーザー名が "BB318" で、パスワードが "treehouse" であるとします。この場合、仲介のセキュリティ デバイスへのログオンは成功しますが、Windows NT RAS サーバーへのログオンは失敗します。

ログオンが失敗するのは、セキュリティ デバイスのパスワードの "34554377" が、Windows NT ドメインのパスワードとは異なるためです。このため、Windows NT は、[ユーザーの再認証中] ダイアログ ボックスを表示し、Windows NT の正しいログオン アカウント情報 (この場合は、パスワード) を問い合わせます。

[ユーザーの再認証中] ダイアログ ボックスを表示しないようにするには

システム管理者に依頼し、両方のシステムのユーザー名とパスワードを同じにします。(ただし、これではセキュリティ デバイスを設置した意味がなくなるので、推奨できる方法ではありません。)

仲介装置のログオン アカウント情報に共用のダイアログ ボックスを使わないでください。その代わりに、SWITCH.INF ファイルの [Generic login] スクリプトに従って、ユーザー名とパスワードをクリア テキストで SWITCH.INF ファイルに記述します。クリア テキスト パスワードの機密を保持するには、Windows NT ファイル システム (NTFS) のファイル アクセス権を設定し、ほかのユーザーがこのファイルにアクセスできないようにしなければなりません。


スクリプトの記述例

ここでは、RAS に付属する SWITCH.INF ファイルで提供される、汎用のスクリプトの各部分について説明します。

各スクリプトには、先頭にリモート コンピュータへのコマンドを記述し、次に 1 行以上の応答行を記述します。多くの場合、この先頭のコマンドは、リモート コンピュータが初期化され、ログオン プロンプトを送信するまで待つように、クライアントに指示するだけです。既定の設定では、2 秒間ログオン プロンプトを待ちます。SWITCH.INF ファイルには、次のように記述します。

COMMAND=

応答 (リモート コンピュータから送信されるログオン プロンプト) が次のような場合、

Welcome to Gibraltar Net. Please enter your login:

SWITCH.INF ファイルの対応する応答行には、次のように記述します。

OK=<match>"Please enter your login:"

"Please enter your login:" という文字列がリモート コンピュータから送信された場合は、問題ないと判断し、次の処理に進みます。ユーザー名にキャリッジ リターンを付け加えた文字列をコマンドとして送信し、リモート コンピュータに応答します。

COMMAND=MariaG<cr>

リモート コンピュータからの応答が次のような場合、

Please enter your password:

SWITCH.INF ファイルの対応する応答行には、次のように記述します。

OK=<match>"Please enter your password:"

パスワードを送信するには、次のようなコマンドを送信します。

COMMAND=mUs3naB<cr>

このようなスクリプトを使うと、多くの PPP コンピュータに自動的にログオンできます。

関連項目

SLIP コンピュータへのログオンを自動化する

RAS 用のスクリプトを作成する


SLIP コンピュータへのログオンを自動化する

呼び出し時に、SLIP プロバイダから毎回同じ IP アドレスが割り当てられる場合は、[SLIP TCP/IP の設定] ダイアログ ボックスにアドレスを入力することにより、SLIP 接続を完全に自動化できます。

呼び出し時に、毎回異なる IP アドレスが割り当てられる場合は、ログオン手順の大部分を自動化できたとしても、SLIP のターミナル ウィンドウで IP アドレスを手動で入力しなければなりません。


 2 秒間のギャップを含む長い文字列のブロックを処理する

リモート コンピュータから受信した応答のデータ ストリームの中に 2 秒間のギャップがある場合、RAS は、そのギャップを応答の終了と見なします。このようなギャップは、単語と単語の間など、どのような場所にでも生じる可能性があります。しかも、ギャップが生じたことを検出するには、DEVICE.LOG を使わなければなりません。詳細については、「DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング」を参照してください。

作成したスクリプトが特に理由もなくエラーになる場合は、DEVICE.LOG を調べ、単語の途中で応答が中断されていないかどうかを確認してください。応答が中断されている場合は、スクリプトで 2 秒間のギャップを考慮しなければなりません。そのための簡単な方法として、次のコマンドを使います。

COMMAND=<cr>

LOOP= キーワードを使って、ブロックの最後で文字列を比較することにより、複数のギャップを含む長い文字列のブロックを最後までスキップできます。たとえば、次のように指定します。

COMMAND=<cr>
OK=<match>"Enter the service to start:"
LOOP=<ignore>

この例では、まず何も行わない (2 秒間待つ) コマンドを送信します。次に、"Enter the service to start:" というメッセージを待ちます。応答が長い文字列のブロックの場合、目的の文字列が見つからないと、次の LOOP コマンドに進みます。LOOP コマンドによって前の行に戻り、2 番目の応答で "Enter the service to start:" というメッセージを待ちます。この方法で、長い文字列のブロック全体を確認し、目的の文字列を取得することができます。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


コマンドとキャリッジ リターン

通常、コマンドの最後には、キャリッジ リターンを表す <cr> を挿入します。キャリッジ リターンを使うと、そのコマンドは直ちにリモート コンピュータに処理されます。<cr> を使わないと、リモート コンピュータでコマンドが認識されないことがあります。

一方、リモート コンピュータが、キャリッジ リターンを伴わないコマンドを受け取り、コマンドを処理する時間を必要とする場合は、<cr> を使用できません。これは、主に、応答を想定せずに一連のコマンドを送信する場合などに当てはまります。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する


SWITCH.INF を実行する

SWITCH.INF にスクリプトを作成した後で、スクリプトを実行するように RAS のエントリを構成します。

Windows NT でスクリプトを実行するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、接続先のエントリを選択します。

2	[その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックます。

3	[スクリプト] タブで、[次のスクリプトを実行する] を選択し、スクリプト名を選択します。SWITCH.INF のセクション ヘッダーがスクリプト名として表示されます。

[スクリプトの編集] をクリックすると、スクリプトを編集することもできます。

4	[OK] をクリックし、次に [ダイヤル] をクリックします。

このエントリにダイヤルすると、選択したスクリプトにより、リモート ホストにダイヤルする前またはダイヤルした後に、リモート デバイスとのすべての通信が実行されます。

関連項目

RAS 用のスクリプトを作成する

DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング


DEVICE.LOG によるスクリプトのトラブルシューティング

Windows NT では、RAS、モデム、およびリモート デバイスの間で交換されているすべての通信情報のログを収集できます。ログには、リモート デバイスから報告されるエラーも含まれます。このログにより、スクリプトの動作を妨げる障害を見つけることができます。

DEVICE.LOG ファイルを作成するには、レジストリでログの収集を有効にします。ログの収集を有効にすると、systemroot\SYSTEM32\RAS ディレクトリに DEVICE.LOG ファイルが作成されます。

DEVICE.LOG ファイルを作成するには

1	すべての接続を切断し、次にダイヤルアップ ネットワークを終了します。

2	REGEDT32.EXE を実行し、レジストリ エディタを起動します。

3	レジストリで、次のキーにアクセスします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

4	次のように、Logging パラメータの値を 1 に変更します。

Logging:REG_DWORD:0x1

5	レジストリ エディタを終了します。

リモート アクセスを再度開始するか、または Remote Access Server サービスを開始すると (コンピュータが呼び出しを受ける側の場合)、ログの収集が開始されます。Windows NT をシャットダウンして再起動する必要はありません。

ダイヤルして接続すると、スクリプトが実行されます。スクリプトの実行中にエラーが発生すると、スクリプトの実行は中止されます。このような場合は、RAS を終了し、テキスト エディタを使って DEVICE.LOG を表示し、問題の箇所を探してください。「不完全な SWITCH.INF スクリプトの例」では、不完全なスクリプトと、接続が失敗したときに作成される DEVICE.LOG について説明しています。

注	RAS または Remote Access Server サービスを停止して再度開始しない限り、すべての呼び出しの記録が DEVICE.LOG に追加されます。このため、後で調査したり、問題を解決したりするための重要な情報が DEVICE.LOG ファイルに含まれる場合は、このファイルのコピーを作成し、ほかの名前を付けて保存した後で、RAS または Remote Access Server サービスを再度開始します。

関連項目

不完全な SWITCH.INF スクリプトの例

DEVICE.LOG の例

RAS 用のスクリプトを作成する

SWITCH.INF を実行する


不完全な SWITCH.INF スクリプトの例

次のスクリプトは、接続しようとしたサービスに対して正常に動作しない不完全な例です。DEVICE.LOG にログを収集するように設定してこのスクリプトを実行した結果、リモート コンピュータがスクリプトからさらにコマンドを受け取ることを想定していることがわかりました。生成されたログの全出力については、「DEVICE.LOG の例」を参照してください。

[Gibraltar Net Login for MariaG]
; リモート コンピュータを初期化する最初のコマンド。
COMMAND=

; ログオン プロンプトまでスキップする。
; つまり、ログオン プロンプトを取得するまで、
; 2 秒間のギャップで分割された文字列のブロックを繰り返し受信する。
OK=<match>"Login:"
LOOP=<ignore>

; リモート コンピュータにユーザー名を送信する。
COMMAND=MariaG<cr>

; 2 秒間のギャップがないので、直ちに "Password:" と比較する。
OK=<match>"Password:"

; リモート コンピュータにパスワードを送信する。
COMMAND=mUs3naB

関連項目

DEVICE.LOG の例


DEVICE.LOG の例

次に示すのは、不完全なスクリプトを実行したときに作成された DEVICE.LOG ファイルです。コメント行は、ファイルの内容をわかりやすくするために、ファイルの生成後に追加したコメントであることに注意してください。

Remote Access Service Device Log  08/23/1996  13:52:21
---------------------------------------------------------------
; このセクションは、RAS とモデムの間の通信内容。
Port:COM1 Command to Device:AT&F&C1&D2 W2\G0\J0\V1 S0=0 S2=128 S7=55
Port:COM1 Echo from Device :AT&F&C1&D2 W2\G0\J0\V1 S0=0 S2=128 S7=55
Port:COM1 Response from Device:
OK
Port:COM1 Command to Device:AT\Q3\N7%C0M1
Port:COM1 Echo from Device :AT\Q3\N7%C0M1
Port:COM1 Response from Device:
OK

; リモート コンピュータにダイヤルするコマンドを実行し、接続に成功する。
Port:COM1 Command to Device:ATDT1 206 555 5500
Port:COM1 Echo from Device :ATDT1 206 555 5500
Port:COM1 Response from Device:
CONNECT 14400/REL
Port:COM1 Connect BPS:19200
Port:COM1 Carrier BPS:14400

; 最初の null コマンドをデバイスに送信する。
Port:COM1 Command to Device:
Port:COM1 Response from Device:
_[2J_[H
Welcome to Gibraltar Net, a service of: Trey Computing,  Inc.

Problems logging in?  Call us at 555-5500 between 8:00am and 8:00pm Mon-Sat.

NOTE: Your software must support VT100 (or higher) terminal emulation!

Port:COM1 Response from Device:P

; 上の行は、"Please" という単語の途中に
; 2 秒間のギャップがあることを示しています。
; スクリプトが失敗し、上の行の応答後に DEVICE.LOG が終了している場合は、
; この 2 秒間のギャップをスクリプトで考慮しなければなりません。
; null の COMMAND= 行、
; または OK=response と LOOP=<match> の組み合わせを使います。OK=response AND LOOP=<match> COMBINATION.
Port:COM1 Response from Device:lease turn OFF your Caps Lock if it is on now.

Please enter your login name and password at the prompts below.
  - Log in as "guest" to take a look around the system.
  - Log in as "new" to create an account for yourself.

Login:

; ユーザー名をコマンドで送信する。
Port:COM1 Command to Device:MariaG
Port:COM1 Echo from Device :MariaG
Port:COM1 Response from Device:
Password:

; パスワードをコマンドで送信する。
Port:COM1 Command to Device: mUs3naB
Port:COM1 Echo from Device : mUs3naB

; リモート コンピュータでは、ログイン手順が継続されますが、
; スクリプトはこれ以上続行されません。
; 自動ログインは、この時点で失敗しています。
Port:COM1 Response from Device:

このスクリプトは、多くのリモート コンピュータでは正常に動作します。しかし、このリモート コンピュータの場合は、より多くの応答を送信し、サービスを開始するコマンドの受信を想定しています。このスクリプトを完成させるには、リモート コンピュータからの応答の続きを知っていなければなりません。RAS ターミナルを使って手動でログオンすると、ログオン手順の続きは、次のようになります。

Gibraltar Net offers you several network services:

Service
----------------------------------------------------------------------
SHell
UPload
DOwnload
PAssword
PPP
SLIP

Please enter a service:

したがって、次の行を追加してスクリプトを完成させます。

COMMAND=<cr>
OK=<match>"Please enter a service:"
LOOP=<ignore>

上の行をスクリプトに追加した後、RAS を再度開始してリダイヤルすると、接続が成功します。

RAS の汎用のスクリプトが正常に動作しない場合は、これらのガイドラインに沿って、接続が成功するようにスクリプトを修正してください。まず、汎用のスクリプトを SWITCH.INF の末尾にコピーし、次に接続状況に合わせてコピーを修正します。

関連項目

不完全な SWITCH.INF スクリプトの例


ほかの Microsoft RAS クライアントでスクリプトを使う

Microsoft RAS Version 1.0 (LAN Manager 上で実行されます) では、RAS ターミナルを起動したり、.INF ファイルのスクリプトを使ったりすることはできません。

Microsoft RAS Version 1.1a (LAN Manager 上で実行されます) では、PAD.INF のみをサポートしています。この PAD.INF ファイルの構文は、Microsoft RAS の後のバージョンとはわずかに異なることに注意してください。

Windows NT Version 3.1 以降の Microsoft RAS では、RAS ターミナルと、SWITCH.INF および PAD.INF のスクリプトをサポートしています。


モデムの概要
ｾモデムの概要

ここでは、リモート アクセス サービスでサポートされていないモデムに関する情報を提供し、モデムのスクリプト ファイル MODEM.INF の修正方法を説明します。このスクリプト ファイルには、リモート アクセス サービスでサポートされている各種モデムの情報が記述されています。このファイルを次の場合以外の理由で修正しないでください。

サポートされていないモデム用のセクションの追加する場合

モデムの最大通信速度を 57600bps (ビット/秒) に上げるなど、既存のエントリを拡張する場合

サポートされていないモデムを使うために MODEM.INF を修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

最大の圧縮効率を得るために推奨する事項については、「圧縮に関する指針」を参照してください。


モデムのセットアップの概要

ダイヤルアップ ネットワークでは、モデムの性能を十分に活用できるように、次のようなさまざまな機能がサポートされています。

ハードウェア フロー制御

モデムによるエラー制御

モデムによるデータ圧縮

モデム コマンドの手動入力

14,400bps、19,200bps、28,800bps、および 38,400bps (さらに、場合によっては 57,600bps も) の高速通信

使用するモデムは、『Windows NT ハードウェア互換性リスト』を参照し、できるだけ Windows NT でサポートされている機種から選ぶようにしてください。このリストに挙げられているモデムは、Microsoft 社内のテストにおいてリモート アクセス ソフトウェアで使えることが確認されています。

注	互換性を確実にするには、リモート アクセス サーバーに接続されているモデムと同じ種類のモデムを使い、同じ初期通信速度を選択し、同じ機能を有効にしてください。同じモデルを選ばない場合は、少なくともサーバーのモデムと CCITT 規格が同じモデムを選んでください。

サポートされていないモデムでダイヤルインする方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

モデムを変更したり、新しいモデムをインストールしたりするには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] をクリックし、次に [プロパティ] をクリックします。

3	詳細については、[ヘルプ] をクリックし、説明を参照してください。

関連項目

モデムをテストする

モデムの機能を設定する


ハードウェア フロー制御

ハードウェアによるハンドシェイクを有効にします。この機能により、データがいっぱいになって回線にデータを送信できなくなったときや、逆に送信可能になったときに、モデムがリモート アクセス ソフトウェアに伝えることができるようになります。これにより、リモート アクセス ソフトウェアは、必要に応じて一時的にデータの転送を中止できます。ハンドシェイクは、データの伝送を合理化し、オーバーラン エラーの発生を防ぐため、結果的にデータ転送の全体的なスループットが向上します。


モデムによるエラー制御

データ ブロックのエラーを巡回冗長検査 (CRC) によって調べます。モデムによるエラー制御を有効にすると、モデムは正しく転送されなかったデータを再転送します。したがって、モデム間でのエラーは発生しません。詳細については、「MNP4」および「V.42」を参照してください。


モデムによるデータ圧縮

モデム間で送受信されるデータを圧縮し、転送されるデータのバイト数を減らします。この結果、転送時間を短縮します。どの程度短縮されるかは、転送されるデータの冗長度によって決まります。

注	モデムよりもコンピュータの方が利用可能なパターン バッファがはるかに大きいため、ハードウェア圧縮よりもソフトウェア圧縮の方が効率的です。また、モデムの圧縮機能を使うと、モデムは、内部のパターン バッファを埋めるだけの量のデータがコンピュータからモデムへ転送されるまで最初の転送を行わず、遅延が発生します。ソフトウェア圧縮では、圧縮のためのデータ転送はコンピュータとメモリの間で行われますが、この速度はコンピュータとモデムの間での転送速度よりずっと高速です。さらに、ソフトウェア圧縮では、モデムとモデムの間のセグメントだけではなく、コンピュータ間のリンク全体を圧縮されたデータが転送されることになります。

一般に、既に圧縮されているデータを圧縮しても、圧縮率が高まることはありません。したがって、モデムの圧縮機能とソフトウェア圧縮を同時に使用すべきではありません。実際に、モデムが使うアルゴリズムによっては、両方の圧縮を行うと、転送されるデータのサイズが大きくなる場合もあります。


モデム コマンドの手動入力

ダイヤルするときに、スクリプト化されたコマンドを実行する代わりに、手動でモデムに AT コマンドを入力することができます。この機能は、モデムのスクリプト ファイル (MODEM.INF) に新しいエントリを作成するときに、スクリプトに記述する文字列をテストする場合に利用できます。また、接続処理の途中でユーザー入力が必要となるような例外的な場合にも、この機能を利用できます。

一般に、人間のオペレータが対応する交換を通じて接続するときなどのように、電話機を使ってダイヤルする場合は、この機能を使わないでください。


モデムの機能を設定する

モデムの機能を設定するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを選択し、次に [その他] をクリックします。

2	[エントリとモデムのプロパティの編集] または [エントリとモデムのプロパティの複製] をクリックします。

3	[基本] タブの [ダイヤル方法] ボックスでモデムを選択し、次に [構成] をクリックします。

4	[モデムの構成] ダイアログ ボックスで、モデムの通信速度を設定し、モデム圧縮などのハードウェア関連の機能を選択します。

注	使用しているモデムでサポートされていない機能を選択しても、モデムの性能には何も影響はありません。

モデムを変更したり、新しいモデムをインストールしたりするには

コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。[サービス] タブで、[リモート アクセス サービス] を選択し、次に [プロパティ] をクリックします。詳細については、このダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックし、説明を参照してください。


圧縮に関する指針

モデムによる圧縮

モデムの圧縮機能を有効にする場合は、ポートの通信速度を 38400bps または 57600bps に設定してください。さらに、オーバーラン エラーを発生させないで高速な割り込みを処理できるようにするには、16550 互換のシリアル ポートと 386/33 以上の CPU が必要です。最終的なスループットはデータの圧縮率で決まるので、ポートの通信速度を 57600bps に設定しても、スループットが 57600bps に近づくとは限りません。

たとえば、モデム間の転送速度を 14400bps に設定した V.32bis モデムを使って、モデムの圧縮機能をオンにしてポートの速度を 57600bpx に設定して接続したと仮定します。この場合、転送されるデータが 2 分の 1 に圧縮されたときに、実際のスループットは平均 28800bps になります。スループットをこれよりも 57600bps に近づけることができるのは、より高い比率で圧縮可能なデータ (たとえば、データが 0 ばかりのファイル、または一面黒色のビットマップ ファイルなど) を転送する場合だけです。通常、このような圧縮率が実現されることはありません。

通常のハードウェアでは、ポートの速度をあまり高く設定すると、オーバーラン エラーの発生する危険性が高まるため、MODEM.INF では、最大通信速度は 38400bps に設定してあります。高速通信に対応できるハードウェアを使っている場合は、57600bps に設定して接続してもかまいませんが、既に説明したような理由から、57600bps に変更したからといって必ずしもスループットが向上するとは限りません。また、Microsoft では、どのモデムについても 57600bps での通信はテストしていません。

ソフトウェア圧縮

リモート アクセス サービスにはソフトウェアによるデータ圧縮機能も用意されています。このため、スループットを向上させる目的でモデムの圧縮機能をオンにする必要はありません。V.32bis モデムを使っている場合は、ソフトウェア圧縮を有効にして 14400bps で通信すれば、平均 28800bps のスループットを得ることができます。テストの結果からは、モデムによる圧縮よりもソフトウェア圧縮を使った方がスループットが向上することがわかっています。また、ソフトウェア圧縮を使うと、割り込みの発生頻度が低下し、オーバーラン エラーの発生する危険性も少なくなります。

最良の結果を得るには、モデムによるエラー制御を有効にし、モデム圧縮をオフにして、ソフトウェア圧縮を有効にしてください。


工業規格について

モデムはどの機種もすべて異なる速度で信号を送信するため、モデムの製造元の大部分が CCITT 規格を採用しています。CCITT 規格の一部 (主に変調部分) には、高レベルの層 (ネゴシエーションなど) を定義する規格もいくつか含まれています。複数の通信速度をサポートするモデムには、次に挙げる規格のうち複数の規格を採用しているものもあります。

V.21

V.22

V.22bis

V.23

V.29

V.32

V.32bis

MNP4

MNP5

V.42

V.42bis

次の表に示す工業規格のいずれかに準拠したモデムを選んでください。

通信速度 (bps)	規格
1200	V.22 または Bell 212A
2400	V.22bis
9600	V.32
14400	V.32bis


エラー制御とデータ圧縮

エラー訂正プロトコルとデータ圧縮プロトコルを機能させるには、接続の両端のモデムが両方とも同じプロトコルをサポートしていなければなりません。モデム間の接続が確立されたら、その 2 台のモデムは自動的にネゴシエーションを行い、最適の相互プロトコルを決定します。

プロトコル

MNP4

MNP5

国際規格

V.42

V.42bis


DEVICE.LOG の記録を開始する

DEVICE.LOG ファイルには、モデムに関する追跡情報が記録されます。モデムに何か問題が発生し、「モデムの特性」に記述されている指示に従っても問題を解決できない場合は、DEVICE.LOG ファイルを調べてください。このファイルに記録された情報は、ユーザーやシステム管理者が問題を解決するときに利用できます。

DEVICE.LOG ファイルは、\systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。

DEVICE.LOG を作成するには

1	このヘルプの手順の内容をクリップボードにコピーし、RAS を終了した後も参照できるようにします。

2	すべての接続を切断し、RAS を終了します。

3	REGEDT32.EXE を実行してレジストリを開きます。

4	レジストリで、次のキーにアクセスします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RasMan\Parameters

5	Logging パラメータの値を 1 に変更します。変更すると、パラメータは次のようになります。

Logging:REG_DWORD:0x1

注	RAS を再起動するか、または リモート アクセス サービス (呼び出しを受信する側のコンピュータの場合) を開始すると、ログ記録が開始されます。Windows NT をシャットダウンして再起動する必要はありません。


モデムの特性

ここでは、リモート アクセス サービスでサポートされているモデムの特性について説明します。サポートされているモデムの一覧については、『Windows NT ハードウェア互換性リスト』 (HCL) を参照してください。

サポートされているモデムのトラブルシューティングを行うには

1	ケーブルが正しく接続されていることを確認します。「ケーブルの要件」を参照してください。

2	ケーブルがリモート アクセス サービスの要件を満たしているのに接続できない場合は、モデムのマニュアルを参照し、モデムが正しくインストールされているかどうかを確認します。

3	モデムが正しくインストールされている場合は、端末エミュレータ プログラム (Windows NT の ハイパーターミナルなど) を使って、モデムに正常にコマンドを送信できるかどうかを調べます。「モデムをテストする」を参照してください。

4	以上の操作を行っても、モデムがリモート アクセス サービスで機能しない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

注	モデムに何らかの問題がある場合は、システム管理者に報告してください。この報告を行うときには、\systemroot\System32\RAS ディレクトリにあるDEVICE.LOG ファイルの出力も管理者に渡してください。DEVICE.LOG ファイルを作成する方法については、「DEVICE.LOG の記録を開始する」を参照してください。

関連項目

一般的な特性

Codex 326x シリーズの特性

DataRace の特性

Datatrek の特性

Hayes の特性

MicroCom の特性

MicroGate の特性

MultiTech の特性

Octocom の特性

PDI の特性

Practical Peripherals の特性

Racal-Milgo の特性

Supra の特性

Telebit の特性

UDS Motorola の特性

US Robotics の特性

VenTel の特性

Western Datacom の特性


一般的な特性

リモート アクセスでサポートされているモデムを使っていても、『Windows NT ハードウェア互換性リスト』 (HCL) に一覧表示されているほかのモデムと、あらゆるモードで確実に通信できるとは限りません。

例

一部の V.32bis モデムは、モデム間の通信速度が 14,400bps の場合でも、速度が 14,400bps に設定されたポートでは正常に機能しません。使用している V.32bis モデムが初期速度 14,400bps で機能しない場合は、初期速度を 19,200bps に変更してください。モデムの初期速度を変更する方法については、「モデムの機能を設定する」を参照してください。

内蔵モデム

Digicom Scout Plus などの一部の内蔵モデムは、Windows NT の自動検出では検出されません。このような場合は、Windows NT のコントロール パネルからそのモデムを手動で追加しなければなりません。また、モデムで使う通信ポートが利用可能でない場合は、ポートも追加しなければならない可能性があります。ポートは、モデムを追加する前に追加しなければなりません。[COM－の設定] ダイアログ ボックスを開くには、このボタン [image] をクリックしてください。[新しいモデムのインストール] ダイアログ ボックスを開くには、このボタン [image] をクリックしてください。

コールバック

サーバー モデムとしてサポートされているモデムは、クライアント モデムとして使ったときにコールバック機能をサポートしない場合があります。

手動ダイヤル

次の表は、手動ダイヤルしたときの各モデムの特性を示しています。

モデム	特性
Bocamodem M1440	モデムのプロトコル ネゴシエーションで失敗します。
Gateway 2000 Telepath Internal	ネゴシエーション終了後、必ずサーバーから切断されます。
Intel SatisFaxtion 100	認証に失敗します。
PDI-1000	手動ダイヤルはサポートされていません。
Racal-Milgo 2412	接続後も受話器を戻すことができません。
Ven-Tel 9600 Plus II	認証に失敗します。


Codex 326x シリーズの特性

Codex 3260、3261、3262、3263、3264、または 3265 を使って次のような条件で接続する場合は、フロー制御機能をオフにしてください。

2400 bps または 9600bps で接続する場合

初期速度を 19,200bps または 38,400bps に設定していて、ネゴシエーションで通信速度が 9600bps または 2400bps に落ちる場合

Codex V.FAST (3260、3261、3262、3263、3264、または 3265) モデムを使ってリモート アクセス サーバーに接続し、サーバーの方も Codex V.FAST モデムを使っている場合は、必ずハードウェア フロー制御が有効になっていることを確認してください。ハードウェア フロー制御が無効になっていると、接続できず、"デバイスはサポートされていないボー レートに切り替わりました" というメッセージが表示されます。


DataRace の特性

RediModem V.32bis

エラー制御およびフロー制御が、強制的にオンになります。


Datatrek の特性

Elite 624D

拡張機能が無効になります。

Datatrek V.32

クライアント モデムとしてのみサポートされます。


Hayes の特性

V-Series 9600

Hayes V-Series 9600 モデムは、接続先のモデムも Hayes V-Series 9600 モデムの場合のみ 9600bps で接続できます。

このモデムをコンピュータにインストールする前に、リモート アクセス サーバーも Hayes V-Series 9600 を使っているかどうかを確認してください。別のモデムが使われている場合は、2400bps で接続される可能性があります。

Hayes Optima 14.4

US Robotics Sportster モデムから Hayes Optima 14.4 モデムに接続すると、この 2 つのモデムは接続のネゴシエーションを行うことができません。Hayes Optima 14.4 モデムから US Robotics Sportster 14.4 モデムに接続した場合は、正常に接続されます。


MicroCom の特性

QX 4232bis

拡張機能が無効になります。


MicroGate の特性

MicroGate MG96

エラー制御およびフロー制御が、強制的にオンになります。

MicroGate MG144

エラー制御およびフロー制御が、強制的にオンになります。


MultiTech の特性

MultiModem 224

フロー制御が、強制的にオンになります。


Octocom の特性

8324

エラー制御およびフロー制御が、強制的にオンになります。


PDI の特性

PDI-1000

PDI 1000 は、クライアント モデムとしてのみサポートされます。

PDI-1000/S インテリジェント データ アダプタ

PDI-1000/S は、IBX デジタル電話回線を介してダイヤルアウト用のモデムまたはモデム プールに接続するためのデジタル デバイスです。PDI はモデムではありませんが、モデム プールに接続されるとモデムと同じように機能します。

注	PDI-1000/S を介して RAS サーバーに接続すると問題が発生する場合は、次の操作を行ってください。

IBX プロバイダが、特定の番号での呼び出しを PDI からの呼び出しとして扱うようにシステムを構成していることを確認します。IBX のその回線が PDI 用に構成されていない場合は、呼び出し中に回線が切断されます。ダイヤルイン用の回線とダイヤルアウト用の回線は個別に構成されていなければなりません。

[モデムの構成] ダイアログ ボックスで、サーバーのモデムの通信速度に合わせて初期速度 (bps) を設定します。初期速度 (bps) を設定する方法については、「モデムの機能を設定する」を参照してください。サーバーのモデムの通信速度がわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。


Practical Peripherals の特性

Practical Peripherals 2400SA

クライアント モデムとしてのみサポートされます。

Practical Peripherals 2400MNP

拡張機能が無効になります。


Racal-Milgo の特性

2412/2

DCE の最高速度は、2400bps に設定されます。


Supra の特性

Supra COM Card PCMCIA 144

クライアント モデムとしてのみサポートされます。


Telebit の特性

Telebit T1500

クライアント モデムとしてのみサポートされます。

Telebit T1600

拡張機能が無効になります。


UDS Motorola の特性

UDS Motorola V.3225

拡張機能が無効になります。

UDS Motorola V.3227

DCE の最高速度は 9600bps に設定されます。

UDS Motorola FasTalk V.32/42bis

DCE の最高速度は 9600bps です。


US Robotics の特性

HST

US Robotics HST モデムは、固有のプロトコルを使っており、そのプロトコルをサポートしていないモデムとは 2400bps より大きい通信速度での接続をネゴシエーションできません。

リモート クライアントとサーバーの両方で HST 互換モデムを使っている場合でも、これらのモデムで 14,400bps の接続を確立することはお勧めできません。HST プロトコルは、全二重の 14,400bps プロトコルではありません。つまり、一方向に転送されるデータの通信速度は 14,400bps になりますが、逆方向へのデータの転送はこれよりずっと低速になります。このため、リモート アクセス サービスは両方向へのデータの転送速度が同じであることを前提にしているので、スループットが低下します。

すべての 14400bps モデム

US Robotics の 14400bps モデムはすべて、初期速度を 14,400bps ではなく 19,200bps に設定しなければなりません。これは、一部の Gateway 2000 コンピュータにインストールされている US Robotics Sportster モデムにも当てはまります。

US Robotics Sportster モデムから Hayes Optima 14.4 モデムに接続すると、この 2 つのモデムは接続のネゴシエーションを行うことができません。Hayes Optima 14.4 モデムから US Robotics Sportster 14.4 モデムに接続した場合は、正常に接続されます。


VenTel の特性

VenTel 14400

VenTel 14400 ファックス モデムは、クライアントが回線を切断してもそのことを検出できないので、タイムアウト時間が経過するまでは回線が占有されたままとなります。このため、回線が余分な時間占有されていてもかまわない場合以外は、このモデムをサーバー モデムとして使わないでください。

クライアントとしては、正常に機能します。

Ven-Tel 9600 Plus II

モデム圧縮が強制的にオンになります。


Western Datacom の特性

Worldcom V32bis

クライアント モデムとしてのみサポートされます。


ケーブルの要件

リモート アクセス サービスには、ケーブルに対して端末通信プログラムよりも厳しい要件があります。使用しているシリアル ケーブルが Windows NT ハイパー ターミナルでは正常に機能するのに RAS では機能しない場合は、ケーブルが次の表のすべての信号を通すかどうかを確認してください。

リモート アクセス サービスでは、RS-232C ケーブルの次のピンが接続されていなければなりません。

Rx	受信データ
Tx	送信データ
CTS	送信可
RTS	送信要求
DTR	端末レディ
DSR	データ セット レディ
DCD	キャリア検出
警告

上の表に示したすべてのピンが接続されていなければなりません。7 つのピンのうちどれが欠けても、リモート アクセス サービスは機能しません。ピンが足りないか、または機能しなければ、リモート アクセス サービスによりハードウェア エラーがレポートされます。

多くの ISA コンピュータおよび EISA コンピュータには、次のシリアル ポート コネクタのいずれかが付いています。

25 ピン メス型 "D-SUB" コネクタ

9 ピン オス型コネクタ

ほとんどの既製品のケーブルが使用できますが、すべてが正しく機能するわけではありません。ケーブルによっては、「25 ピン ケーブル」、「9 ピン ケーブル」、および「NULL モデムのケーブル」の表で示したピンがすべて接続されていない場合があります。ケーブルを購入するときは、目的のケーブルが得られるように、何が必要かをディーラーに正確に指示し、これらの表の情報を提供してください。

注	モデム信号を伝送しない場合があるので、マウス ハードウェアに付いている 9-to-25-pin コンバータは使わないでください。

関連項目

25 ピン ケーブル

9 ピン ケーブル

NULL モデムのケーブル


25 ピン ケーブル

次の表のように、シリアル ポート コネクタ上の 1 から 8 までのピンは、モデム コネクタ上のそれぞれの対に接続されています。一般に、リボン ケーブルの場合は 25 個のピンがすべて平行に接続されています。ただし、リボン ケーブルを使うと、テレビ、ラジオ、およびビデオ デッキに障害を及ぼすことがあります。この問題を解決するには、シールドされた RS-232C ケーブルを使います。

25 ピン シリアル ポート コネクタ	25 ピン モデム コネクタ	信号
1	1	グラウンド
2	2	送信データ
3	3	受信データ
4	4	送信要求
5	5	送信可
6	6	データ セット レディ
7	7	信号用グラウンド
8	8	キャリア検出
20	20	端末レディ


 9 ピン ケーブル

次の表は、コンピュータの 9 ピン シリアル ポート コネクタを、モデムの 25 ピン コネクタに接続する方法を示しています。また、既製品のケーブルを購入する場合は、次の表に示すすべてのピンが接続されていることを確認してください。

モデムによっては、データ セット レディ (DSR) 信号がキャリア検出 (DCD) 信号に物理的に結合されています。また、一部の 1200bps モデムや 2400bps モデムでは、ディップ スイッチにより標準でこの設定になっています。したがって、呼び出しの listen 中にモデムの電源が切断されると、ほかのモデムのように DSR が変化しないので、リモート アクセス サーバーは状態を検出できません。

9 ピン シリアル ポート コネクタ	25 ピン モデム コネクタ	信号
1	8	キャリア検出
2	3	受信データ
3	2	送信データ
4	20	端末レディ
5	7	信号用グラウンド
6	6	データ セット レディ
7	4	送信要求
8	5	送信可
9	22	リング インジケーション (オプション)


NULL モデムのケーブル

NULL モデムを使って 2 台のコンピュータの間で直接シリアル接続を行う場合は、ケーブルを次の表のように接続しなければなりません。

既製品の NULL モデム ケーブルは正しく接続されていないことがあります。NULL モデムのケーブルが 25 ピン NULL モデムのケーブルの表のように接続されていることを確認してください。

9 ピン NULL モデムのケーブル

リモート ホストのシリアル ポート コネクタ	呼び出し側のシステムのシリアル ポート コネクタ	信号
3	2	送信データ
2	3	受信データ
7	8	送信要求
8	7	送信可
6, 1	4	データ セット レディとキャリア検出
5	5	信号用グラウンド
4	6, 1	端末レディ
25 ピン NULL モデムのケーブル

リモート ホストのシリアル ポート コネクタ	呼び出し側のシステムのシリアル ポート コネクタ	信号
2	3	送信データ
3	2	受信データ
4	5	送信要求
5	4	送信可
6, 8	20	データ セット レディとキャリア検出
7	7	信号用グラウンド
20	6, 8	端末レディ


モデムのスクリプト ファイルの概要

RAS では、汎用モデム ドライバ (Unimodem) を通してモデムをサポートするようになりました。従来のシステムについても、ここで記述されるモデムを引き続きサポートします。あらかじめインストールされているサポート対象外のモデムを、リモート アクセス サービスで機能するように構成するには、そのモデム用のエントリを MODEM.INF ファイルに追加してください。

Unimodem の詳細については、ftp://ftp.microsoft.com/developr/drg/modem/modemdev.exe にあるファイル Mdk.doc と Reg.doc を参照してください。

Modemdev.exe は自己展開型の圧縮ファイルです。実行すると、Mdk.doc と Reg.doc が展開されます。

注	これらのファイルは Windows 95 用のドキュメントですが、次に示す領域以外の内容は、Windows NT にも当てはまります。

PnP (Plug and Play：プラグアンドプレイ)

音声 INF 構造

VoiceView のサポート

パラレル ポート モデム

MODEM.INF ファイル

MODEM.INF ファイルには、RAS でサポートされるすべてのモデム、および、各モデムが正常に動作するために必要なコマンド文字列と応答文字列が設定されています。リモート アクセスのインストール時にモデムを選択すると、セットアップ プログラムにより、選択したモデムが指定した通信ポートが関連付けられます。リモート アクセスの接続ユーティリティは MODEM.INF を読み取り、各通信ポートに関連付けられたモデム用のコマンド文字列を取り出します。MODEM.INF は、\systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。

基本構造

MODEM.INF ファイルは、主に次の 2 つの部分で構成されています。

グローバルな [Responses] セクション。「グローバルな応答の例」を参照してください。

このセクションには、各種モデムが返す共通の応答文字列が記述されています。

サポート対象のモデムごとのセクション (例： [AT&T Comsphere 3820].)。「モデム セクションの例」を参照してください。

モデム セクションには、次のようなコマンド文字列が記述されています。

初期化

ダイヤル

応答

サポートされていないモデムを使って接続するには、MODEM.INF ファイルを修正する必要があります。詳細については、「MODEM.INF を修正する」を参照してください。

関連項目

モデムの拡張機能を使うための要件

MODEM.INF の構文


グローバルな応答の例

次に示すのは、MODEM.INF ファイルのグローバルな応答セクションに記述される典型的なエントリの例です。

[Responses]
OK=<cr><lf>OK<cr><lf>
OK=<hFF><cr><lf>OK<cr><lf>
LOOP=<cr><lf>RING<cr><lf>
LOOP=<cr><lf>RRING<cr><lf>
LOOP=<cr><lf>RINGING<cr><lf>
LOOP=<cr><lf>DIALING<cr><lf>
ERROR=<cr><lf>ERROR<cr><lf>
ERROR=<cr><lf>ABORTED<cr><lf>
ERROR_NO_CARRIER=<cr><lf>NO CARRIER<cr><lf>
ERROR_VOICE=<cr><lf>VOICE<cr><lf>
ERROR_NO_DIALTONE=<cr><lf>NO DIALTONE<cr><lf>
ERROR_NO_DIALTONE=<cr><lf>NO DIAL TONE<cr><lf>
ERROR_BUSY=<cr><lf>BUSY<cr><lf>
ERROR_NO_ANSWER=<cr><lf>NO ANSWER<cr><lf>
ERROR_NO_PROMPTTONE=<cr><lf>NO PROMPTTONE<cr><lf>
CONNECT_EC=\
<cr><lf>CARRIER <carrierbps><cr><lf><append>\
<cr><lf>PROTOCOL: V.42/LAPM<cr><lf>\
<cr><lf>COMPRESSION: V.42BIS<cr><lf>\
<cr><lf>CONNECT <connectbps><cr><lf>


LOOP

LOOP に含まれる情報は、次にほかの応答が送られてくるということだけです。リモート アクセスは、その応答が送られてくるまでは、次の動作に入らずに待ちます。LOOP または LOOP_ で始まる応答キーワードはすべて、これと同じように機能します。


ERROR

モデムにコマンドが送信された直後に、モデムがエラーを返したことを示します。この応答は、たいていの場合、モデムに送信されたコマンド文字列が正しくないことを意味します。Windows NT ハイパーターミナルを使ってモデムをテストし、どのコマンドがエラーの原因になったかを調べて、正しいコマンド文字列を確認してください。テスト方法については、「モデムをテストする」を参照してください。

ほかのコマンドを付けずに「AT」というコマンドだけ入力してください。この結果エラーが返される場合は、モデムのハードウェアに問題があると思われます。モデムの電源を切ってから約 20 秒間待ち、電源を入れ直して問題が解決されるかどうかを調べてください。これで問題が解決されない場合は、モデムの製造元に問い合わせてください。


CONNECT

接続が確立されたことを示します。


OK

モデムがコマンドを受信し、正常に処理したことを示します。


CONNECT_EC

モデムのエラー制御機能または圧縮機能がオンになった状態で接続されたことを示します。


モデム セクションの例

次に示すのは、MODEM.INF ファイルの典型的なモデム セクションの例です。

[AT&T Comsphere 3820]
<speaker_on>=M1
<speaker_off>=M0
<hwflowcontrol_on>=\\Q3
<hwflowcontrol_off>=\\Q0
<compression_on>=%C1"H3
<compression_off>=%C0"H0
<protocol_on>=\\N5
<protocol_off>=\\N0
CALLBACKTIME=10
DEFAULTOFF=compression
MAXCARRIERBPS=14400
MAXCONNECTBPS=38400
COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 X7 S0=0 S2=128 S7=55<cr>
COMMAND_INIT=AT<hwflowcontrol><compression><protocol><speaker><cr>
COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>
COMMAND_DIAL=ATDT<phonenumber><cr>


CALLBACKTIME

サーバーがクライアントにコールバックするまでに待機する秒数を指定します。この時間は、クライアントのモデムがリセットできるようにするために設ける遅延時間です。最初は 10 秒を指定し、問題があれば値を増やしてください。


DEFAULTOFF

オンかオフに設定できるマクロのうち、既定の設定でオフにしておくマクロを列挙して指定します。ここに指定したマクロは、Rasphone.exe でオンに変更されない限り、オフのままになります。


MAXCARRIERBPS

クライアントのモデムとリモート アクセス サーバーのモデムがデータを交換するときの最大速度 (電話回線での bps 単位の通信速度) を指定します。この速度には、常に MAXCONNECTBPS に指定した値以下の値を指定してください。


MAXCONNECTBPS

モデムからコンピュータへ送信するときの最大速度 (DCE から DTE への bps 単位での通信速度) を指定します。この値には、そのモデムでサポートできる最大のシリアル ポート通信速度を設定してください。


speaker

モデムのスピーカーをオンまたはオフにします。


protocol

エラー制御機能をオンまたはオフにします。


compression

モデムの圧縮機能をオンまたはオフにします。


hwflowcontrol

COM ポートとモデムとの間でハードウェア フロー制御を使うかどうかを、モデムに指示します。


cr

キャリッジ リターンを挿入します。


lf

ライン フィードを挿入します。


match

デバイスからの応答の中に、引用符で囲んだ文字列が見つかると、一致したことを報告します。たとえば、<match>"Smith" と指定すると、"Jane Smith" や "John Smith III" などの応答を受け取ったときに、応答が一致したと見なされます。


?

ワイルドカード文字を挿入します。たとえば、CO<?><?>2 は COOL2 や COAT2 と一致しますが、COOL3 とは一致しません。


phonenumber

ダイヤルアップ ネットワークの電話帳に入力されている電話番号をダイヤルします。


carrierbps

クライアントのモデムとリモート アクセス サーバーのモデムの間のデータ転送速度 (電話回線での bps 単位の通信速度)。


connectbps

モデムからコンピュータへ送信するときの速度 (DCE から DTE への bps 単位での通信速度)。


append

情報を複数のセグメントに分割し、モデムから送られてきたセグメントは、1 度に 1 つずつ受信されます。クライアントは、セグメント間に遅延時間が発生することを想定し、すべての情報を受信するまで待ちます。


ignore

マクロからの応答の残りの部分を無視します。たとえば、<cr><lf>CONNECT<ignore> と記述すると、"crlfCONNECTV-1.1" と "crlfCONNECTV-2.3" という応答を同じものとして読み込みます。


hXX (XX は 16 進数)

文字列に 16 進数で数値を挿入できます。ヌル文字は、<h00> になります。


diagnostics

X.25 ネットワークを介した接続に失敗すると、PAD から診断情報が返されます。diagnostics マクロは、問題を識別しやすいように、この情報を収集して画面に表示します。この予約語は、PAD.INF ファイルで使われます。


facilities

通話料金を着信先が負担するように指定する /R などのパラメータを指定します。


x25address

リモート アクセス サーバーを呼び出すための X.121 アドレス (X.25 で、通常の電話番号に対応する情報) を指定します。


x25pad

使用する X.25 Packet Assembler/Disassembler (PAD) の種類を指定します。ダイヤルアップ PAD の場合は、X.25 のプロバイダ名となります。


userdata

X.25 ホスト コンピュータから要求されるその他の接続情報を指定します。


message

モデムなどのデバイスから受信した未処理情報。エラーが発生したときに、この情報が画面に表示され、問題を解決するための手がかりとなります。この予約語は、.INI ファイルでは使われません。


MODEM.INF を修正する

リモート アクセス サービスでサポートされていないモデムを使って接続するには、MODEM.INF ファイルを修正しなければなりません。

MODEM.INF を修正するには

1	既存の MODEM.INF ファイルをバックアップします。

2	既存のセクションをファイルの最後にコピーし、次に、コピーしたセクションのセクション ヘッダーをモデムの名前に変更します。

セクション ヘッダーは 31 文字以内にしてください。このコピーを編集して、新しいエントリを作成します。

3	次の文字列を入力します。

初期化文字列

ダイヤル文字列

応答文字列

初期化文字列は、次の要件を満たさなければなりません。

工場出荷時の設定をリコールします。

キャリア検出 (DCD) の応答 (キャリアを検出すると HIGH になります) を追跡します。

端末レディ (DTR) が ON (HIGH) から OFF (LOW) に変わったら、回線を切断し、自動応答機能を無効にします。

結果コードを返します。

詳細コードを返します。

コマンド モードでの文字エコーを有効にします。

約 55 秒間キャリアを待ちます。

+++ エスケープ シーケンスを無効にします。

ダイヤル文字列は、次の要件を満たさなければなりません。

回線をオフ フックにしてダイヤルします。

応答文字列は、次の要件を満たさなければなりません。

呼び出し音が 1 回なった後に応答します。

コマンド文字列の詳細については、「モデム コマンド」を参照してください。

4	モデムのマニュアルで、そのモデムの応答 (結果文字列) が既に MODEM.INF のグローバル セクションに含まれているかどうかを調べます。含まれている場合は、その応答に変更を加える必要はありません。含まれていない場合は、モデム セクションにそのモデム専用の応答を作成できます。応答の詳細については「応答」を参照してください。

注	予期しない結果を避けるために、MODEM.INF のグローバルな応答セクションに応答を追加したり、このセクションから応答を削除したりしないでください。

関連項目

モデムの拡張機能を使うための要件


モデムの拡張機能を使うための要件

サポートされていないモデム用のモデム セクションを新しく作成している場合は、次の要件を設定して、モデムの拡張機能を有効にしてください。

ハードウェア (CTS/RTS) フロー制御オン

ハードウェア (CTS/RTS) フロー制御オフ

エラー制御プロトコル オン

自動的に、ネゴシエーションに成功した最も信頼性の高いプロトコルが選択されます。まず、V.42 (LAP-M) からネゴシエーションが開始され、順に、MNP4、エラー制御なしとレベルが下げられます。使用しているモデムが V.42 をサポートしていない場合は、ネゴシエーションは、MNP4 から開始されます。

エラー制御プロトコル オフ

圧縮オン

自動的に、ネゴシエーションに成功した最も効率のよいプロトコルが選択されます。まず、V.42bis からネゴシエーションが開始され、順に、MNP5、圧縮なしとレベルが下げられます。使用しているモデムが V.42bis をサポートしていない場合は、ネゴシエーションは、MNP5 から開始されます。

圧縮オフ

関連項目

モデムの機能を設定する


MODEM.INF の構文

MODEM.INF ファイルの典型的なモデム エントリには、次の構成要素が含まれます。最初の 4 つは、ここに示すとおりの順序で記述します。コメント行はどこに入れてもかまいません。

セクション ヘッダー

構成パラメータ

代入マクロ定義

コマンド

コメント行

関連項目

応答

行の継続

エイリアスを割り当てる


セクション ヘッダー

このセクションが適用される特定のデバイスを識別します。通常、MODEM.INF のセクション ヘッダーには、モデムの製造元名と機種名が記述されます。セクション ヘッダーは、角かっこで囲まれた 32 文字以内の文字列であり、各セクションの 1 行目に置かれます。たとえば、[AT&T Comsphere] のようになります。


構成パラメータ

リモート アクセスは、構成パラメータを使ってモデムを操作します。構成パラメータの書式は、次のとおりです。

parameter_name=value_string

次に例を示します。

MAXCARRIERBPS=9600

CALLBACKTIME=8


代入マクロ定義

代入マクロとは、コマンド文字列の中で、実際の値に置換されるプレースホルダです。マクロは、次の規則に従います。

MODEM.INF ファイルで、マクロは最初のコマンドの前になければなりません。また、一般に、構成パラメータの後に記述します。

マクロ名は、不等号 (< >) で囲まなければなりません。

次に例を示します。

<reset>=&F
<speaker_on>=M1
<speaker_off>=M0

詳細については、「代入マクロ」を参照してください。


コマンド

コマンドとは、モデムに送信される文字列です。この文字列には、マクロを入れることができます。コマンド文字列の書式は次のとおりです。

command_keyword=value_string

詳細については、「モデム コマンド」を参照してください。


コメント行

コメント行はセミコロン ( ; ) で始まり、ファイル内の任意の箇所に置くことができます。コメント行には、.INF ファイルを保守するユーザーにとって重要な情報が含まれています。次に例を示します。

; Explanation of modem commands
; &F Reset modem to factory default settings
; &C1 DCD tracks presence of modem carrier
; &D2 Hangup & disable autoanswer when DTR goes from ON TO OFF


代入マクロ

次の表に示すように、代入マクロは 2 種類あります。

マクロはネストできません。連続する 2 つの左不等号は 1 つの左不等号として解釈され、連続する 2 つの右不等号は 1 つの右不等号として解釈されます。この方法で不等号を指定することにより、必要に応じてコマンド文字列に左不等号と右不等号を使用できます。

マクロの種類	書式
単項	<macro_name>=value_string
二項	<macro_name_ON>=value_string
	<macro_name_OFF>=value_string
二項マクロ

コマンド AT<reset><cr> は、AT&F<cr> として送信されます。二項マクロのプレースホルダは、ユーザーからの指示に従って置換されます。たとえば、ユーザーがスピーカーを無効にした場合、コマンド AT<speaker><cr> は ATM0<cr> として送信されます。ユーザーがスピーカーを有効にした場合、コマンド AT<speaker><cr> は ATM1<cr> として送信されます。

speaker、protocol、compression、hwflowcontrol などの二項マクロは、次のように定義します。

<speaker_on>=M1
<speaker_off>M0

値として使うときは、次の例のように使います。

COMMAND_INIT=AT<speaker><cr>

応答でのマクロ

一部の応答にもマクロを使用できます。応答文字列内のほとんどのマクロは、コマンド内のマクロと同じように動作します。ただし、carrierbps、x25address などの一部のマクロは、通信速度などの情報をデバイスの応答文字列から取得します。

リモート アクセス サービスでは、応答文字列の中で match、?、append、hXX、ignore などを使ってモデムまたはその他のデバイスからの応答を認識できます。

予約語

次の一覧のマクロは予約語です。新しいマクロを作成するときに、これらのマクロは MODEM.INF に定義できません。予約語では、大文字と小文字が区別されません。

carrierbps

connectbps

message

phonenumber

cr

lf

match

?

append

ignore

hXX

PAD.INF ファイルでは、次の予約語が使われています。

diagnostics

facilities

x25address

x25pad

userdata

注	予約語をマクロ名として定義した場合のリモート アクセス ソフトウェアの動作は予測できません。


モデム コマンド

用意されているコマンド キーワード (コマンドの種類) は、次のとおりです。

COMMAND_INIT

COMMAND_DIAL

COMMAND_LISTEN

特定の種類のコマンドは、MODEM.INF ファイルに記述されている順序に従って実行されます。次の MODEM.INF の例に示されるように、一般に 1 つの種類のモデムのコマンドは、まとめて記述されます。

COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 S0=0 S2=128 S7=55 W0 \
S95=44<speaker><protocol><compression><hwflowcontrol><cr>
COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>
COMMAND_DIAL=ATDT<phonenumber><cr>

複数のコマンド文字列

ほとんどのモデムでは 約 50 文字までの文字列しか使用できないため、リモート アクセスでは複数のコマンド文字列がサポートされています。そのため、コマンドが長すぎる場合は、コマンドを分割し、モデムで使用可能な文字列にすることができます。

複数のコマンド文字列を使うと、前出の例の最初の行を、次のように書き換えることができます。

COMMAND_INIT=AT&F&C1&D2 V1 S0=0 S2=128 S7=55 W0 S95=44<cr>
COMMAND_INIT=AT<speaker><protocol><compression><hwflowcontrol><cr>

コマンド文字列を分割する場合は、次の点に注意してください。

文字列自体が 1 つのコマンドになります。

AT で始まり、キャリッジ リターン (<cr>) で終わります。

応答を受け取ってから次の文字列に進みます。


COMMAND_INIT

モデムを初期化します。


COMMAND_DIAL

電話番号をダイヤルし、接続します。


COMMAND_LISTEN

モデムを自動応答モードに設定します。モデムを呼び出し音が鳴ったら応答するように設定するコードについては、各モデムのマニュアルを参照してください。


応答

コマンド応答セットは、1 個のコマンドと、それに続くゼロ個以上の応答から構成されます。応答は、デバイスから受信すると予想される文字列で、マクロを含めることができます。応答の書式は次のとおりです。

keyword=value_string

MODEM.INF ファイルには、次の 2 種類の応答が含まれています。

応答の種類	記述場所
グローバル	[Responses] セクション内
プライベート	応答を生成すると予想されるコマンド ラインの直後、および次のコマンド ラインの前
グローバルな応答

ほとんどのモデムに使われる応答は、MODEM.INF のグローバルな [Responses] セクションに入っています。「グローバルな応答の例」に例があるので、参照してください。

プライベートな応答

MODEM.INF の各モデム用のセクションに、プライベートな応答文字列を入れることができます。リモート アクセスは、最初にプライベートな応答を調べます。モデムから返される実際の文字列と一致する応答文字列が見つからなければ、引き続きグローバルな [Responses] セクションを調べます。ただし、例外として、<append> マクロが含まれている文字列の最初の部分がプライベート セクションで一致した場合は、グローバル セクションは検索されません。代わりに、リモート アクセスは文字列の残りの部分がモデムから到着するのを数秒間待ちます。

「プライベートな応答の例」に例があるので、参照してください。


プライベートな応答の例

次に示すのは、プライベートな応答が入っているセクションの例です。追加したセクションには、この方法で応答を挿入することをお勧めします。

COMMAND_LISTEN=ATS0=1<cr>
CONNECT=<cr><lf>CONNECT <carrierbps><cr><lf>
CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP<cr><lf>
CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP/COMPRESSED<cr><lf>
CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/MNP COMPRESSED<cr><lf>
CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/V42<cr><lf>
CONNECT_EC=<cr><lf>CONNECT <carrierbps>/V42BIS<cr><lf>


行の継続

円記号 (\) は、コマンドまたは応答が次の行に続くことを示します。行の継続を使うと、ファイルを読みやすくすることができます。

次に例を示します。

CONNECT_V42=\
<cr><lf>CARRIER <carrierbps><cr><lf><append>\
<cr><lf>PROTOCOL: V.42/LAPM<cr><lf>\
<cr><lf>COMPRESSION: NONE<cr><lf>\
<cr><lf>CONNECT <connectbps><cr><lf>

円記号は、単独で記述すると、必ず行継続記号として解釈されることに注意してください。円記号を含むコマンドをモデムで使う場合は、コマンドを入力するときに、二重の円記号 (\\) を使ってください。

たとえば、AT&T Comsphere 3820 モデムは、\N5 というコマンドを使ってエラー制御機能を有効にします。このモデムの初期化文字列には、\N5 ではなく \\N5 と入力してください。記述を間違うと、ダイヤルしようとしたときにリモート アクセスからハードウェア エラーが返されます。


エイリアスを割り当てる

特定のモデムのコマンド文字列が、既に別のモデムに設定されているコマンド文字列と同じである場合は、後者のモデム名を前者のモデムのエイリアスとして使用できます。

次に例を示します。

[AT&T Comsphere 3810]

ALIAS=AT&T Comsphere 3820

この例では、AT&T Comsphere 3810 は、AT&T Comsphere 3820 のコマンド文字列を使います。

注	エイリアスに対してエイリアスを使うことはできません。つまり、エイリアスはネストできません。たとえば、あるモデムのエイリアスを 2 つのモデムに使う場合は、それぞれのモデムのエントリで直接エイリアスにしなければなりません。

[AT&T Comsphere 3811]

ALIAS=AT&T Comsphere 3820

次のような指定はできません。

[AT&T Comsphere 3811]

ALIAS=AT&T Comsphere 3810


モデムをテストする

モデムを使ってうまく接続できない場合は、Windows NT ハイパーターミナルを使ってモデムの互換性をテストしてください。

Windows NT ハイパーターミナルを使ってモデムをテストするには

1	[アクセサリ] フォルダの [ハイパーターミナル] フォルダをクリックして、[ハイパーターミナル] をクリックします。

2	[接続の設定] ダイアログ ボックスの [名前] ボックスに名前を入力し、次に [OK] をクリックします。

3	[接続の設定] ダイアログ ボックスの [キャンセル] をクリックします。

ハイパーターミナルでは、[接続方法] ボックスに一覧表示されている最初のモデムがテストされることに注意してください。

4	[ハイパーターミナル] ウィンドウで、「at」と入力します。

モデムから OK という文字列が返され、画面に表示されるはずです。モデムによっては、結果コードの設定に応じて 0 が返される場合もあります。

5	ハイパーターミナルを使ってもモデムが機能しない場合は、モデムの製造元に問い合わせてください。


このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。

このエラーは、リモート コンピュータのクライアント ライセンスが足りなくなったためにリモート コンピュータへの接続が拒否されて発生したと考えられます。システム管理者に連絡して、クライアント ライセンスを追加購入してもらうか、またはほかのリモート コンピュータを指定してもらってください。


エラー メッセージ

600	操作保留中です。

601	ポート ハンドルが無効です。

602	ポートは既に開かれています。

603	発信者のバッファが小さすぎます。

604	誤った情報が指定されました。

605	ポート情報を設定できませんでした。

606	ポートが接続されていません。

607	無効なイベントです。

608	デバイスが存在しません。

609	デバイス タイプが存在しません。

610	バッファが無効です。

611	ルートは利用できません。

612	ルートは割り当てられていません。

613	無効な圧縮が指定されました。

614	バッファ不足です。

615	ポートが見つかりません。

616	非同期要求が保留中です。

617	ポートまたはデバイスは既に切断されています。

618	ポートが開かれていません。

619	ポートが切断されています。

620	エンドポイントがありません。

621	電話帳ファイルを開けません。

622	電話帳ファイルを読み込めません。

623	電話帳のエントリが見つかりません。

624	電話帳ファイルに書き込めません。

625	電話帳ファイルの中に無効な情報が見つかりました。

626	文字列を読み込めません。

627	キーが見つかりません。

628	ポートが切断されました。

629	リモート コンピュータによってポートが切断されました。

630	ハードウェア障害のためにポートが切断されました。

631	ポートはユーザーによって切断されました。

632	構造体のサイズが誤っています。

633	ポートは既に使用中か、リモート アクセス ダイヤルアウトに対して構成されていません。

634	このコンピュータをリモート ネットワークに登録できませんでした。

635	不明なエラー

636	ポートに誤ったデバイスが装着されています。

637	文字列を変換することができませんでした。

638	要求はタイムアウトしました。

639	非同期ネットワークがありません。

640	NetBIOS エラーが発生しました。

641	サーバーはクライアントをサポートするために必要な NetBIOS 資源を割り当てることができませんでした。

642	NetBIOS 名の 1 つは、既にリモート ネットワークに登録されています。

643	サーバーのネットワーク アダプタに障害があります。

644	ネットワーク メッセージを受信しません。

645	内部認証エラー

646	このアカウントは、この時間帯にログオンすることを許可されていません。

647	このアカウントは使用できません。

648	パスワードの有効期限が切れています。

649	このアカウントは、リモート アクセスを許可されていません。

650	リモート アクセス サーバーからの応答がありません。

651	モデム (または、ほかの接続デバイス) からエラーが返されました。

652	デバイスからの応答が認識できません。

653	デバイスによって要求されたマクロはデバイス .INF ファイルに見つかりませんでした。

654	デバイス .INF ファイル内のコマンドまたは応答は未定義のマクロを参照しています。

655	デバイス .INF ファイル内に <message> マクロが見つかりませんでした。

656	デバイス .INF ファイルの <defaultoff> マクロは未定義のマクロを含んでいます。

657	デバイス .INF ファイルを開けませんでした。

658	デバイス .INF またはメディア .INI ファイル内のデバイス名が長すぎます。

659	メディア .INI ファイルは、不明なデバイス名を参照しています。

660	デバイス .INF ファイルにはそのコマンドに対する応答がありません。

661	デバイス .INF ファイル内にコマンドがありません。

662	デバイス .INF ファイルに一覧されていないマクロを設定しようとしました。

663	メディア .INI ファイルは、不明なデバイス タイプを参照しています。

664	メモリを割り当てることができません。

665	ポートがリモート アクセスに対して構成されていません。

666	モデム (または、ほかの接続デバイス) が機能していません。

667	メディア .INI ファイルを読み取ることができません。

668	接続が破棄されました。

669	メディア .INI ファイル内の使用法パラメータが無効です。

670	メディア .INI ファイルからセクション名を読み取ることができません。

671	メディア .INI ファイルからデバイス タイプを読み取ることができません。

672	メディア .INI ファイルからデバイス名を読み取ることができません。

673	メディア .INI ファイルから使用法を読み取ることができません。

674	メディア .INI ファイルから最高接続速度を読み取ることができません。

675	メディア .INI ファイルから最高通信速度を読み取ることができません。

676	回線はビジーです。

677	モデムでなく人が応答しました。

678	応答がありません。

679	キャリアを検出できませんでした。

680	ダイヤル トーンがありません。

681	デバイスから一般エラーが返されました。

682	ERROR WRITING SECTIONNAME

683	ERROR WRITING DEVICETYPE

684	ERROR WRITING DEVICENAME

685	ERROR WRITING MAXCONNECTBPS

686	ERROR WRITING MAXCARRIERBPS

687	ERROR WRITING USAGE

688	ERROR WRITING DEFAULTOFF

689	ERROR READING DEFAULTOFF

690	ERROR EMPTY INI FILE

691	ユーザー名またはパスワード、あるいはその両方が無効なため、このドメインにはアクセスできません。

692	ポートまたは装着されているデバイスでハードウェア障害が発生しました。

693	ERROR NOT BINARY MACRO

694	ERROR DCB NOT FOUND

695	ERROR STATE MACHINES NOT STARTED

696	ERROR STATE MACHINES ALREADY STARTED

697	ERROR PARTIAL RESPONSE LOOPING

698	デバイスの .INF ファイルの応答キー名の形式が違います。

699	デバイスの応答がバッファ オーバーフローを引き起こしました。

700	デバイス .INF ファイルの展開後のコマンドが長すぎます。

701	デバイスは COM ドライバによってサポートされていない通信速度に変わりました。

702	デバイスから予期しない応答を受信しました。

703	ERROR INTERACTIVE MODE

704	ERROR BAD CALLBACK NUMBER

705	ERROR INVALID AUTH STATE

706	ERROR WRITING INITBPS

707	X.25 診断指示

708	アカウントの有効期限が切れています。

709	ドメインのパスワード変更エラーです。パスワードが短いか、または以前に使用していたパスワードを指定した可能性があります。

710	モデムを使用して通信中にシリアル オーバーラン エラーが発生しました。

711	RasMan の初期化に失敗しました。イベント ログを確認してください。

712	Biplex ポートを初期化しています。しばらくしてからリダイヤルしてください。

713	使用できる ISDN 回線がありません。

714	コールできる ISDN チャネルがありません。

715	品質が悪い電話回線によるエラーが多すぎます。

716	リモート アクセス IP の構成は使用することができません。

717	リモート アクセス IP アドレスの静的プールに利用できる IP アドレスがありません。

718	リモート PPP ピアからの有効な応答待ちの間に、タイムアウトしました。

719	リモート コンピュータにより PPP は終了されました。

720	PPP 制御プロトコルが構成されていません。

721	リモート PPP ピアが応答しません。

722	PPP パケットが無効です。

723	接頭番号と接尾番号を含めた電話番号が長すぎます。

725	IPX ルーターがインストールされていないため、このポートで IPX プロトコルはダイヤルインできません。

726	IPX プロトコルは同時に複数のポートでダイヤルアウトできません。

727	TCPCFG.DLL にアクセスできません。

728	リモート アクセスにバインドされている IP アダプタが見つかりません。

729	IP プロトコルがインストールされていないため、SLIP は使用できません。

730	コンピュータの登録が完了していません。

731	プロトコルが構成されていません。

732	PPP ネゴシエーションが収束していません。

733	このネットワーク プロトコルの PPP 制御プロトコルは、このサーバーでは利用できません。

734	PPP リンク制御プロトコルが終了しました。

735	サーバーは要求したアドレスを拒否しました。

736	リモート コンピュータは制御プロトコルを終了しました。

737	ループバックを検出しました。

738	サーバーはアドレスを割り当てませんでした。

739	リモート サーバーが要求する認証プロトコルは、Windows NT の暗号化されたパスワードを使用できません。パスワードを明示的に入力して再度ダイヤルしてください。

740	無効な TAPI 構成です。

741	ローカル コンピュータは暗号化をサポートしません。

742	リモート サーバーは暗号化をサポートしません。

743	リモート サーバーは暗号化を要求しています。

744	リモート サーバーにより割り当てられた IPX ネットワーク番号を使用できません。イベント ログを確認してください。

752	スクリプトの処理中に構文エラーを検出しました。


600

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


601

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


602

ほかのアプリケーションがポートを使っています。そのアプリケーションを終了し、ダイヤルし直してください。


603

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


604

リモート アクセスの電話帳ファイルとリモート アクセスの現在の構成が一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ずリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。


605

リモート アクセスの電話帳ファイルとリモート アクセスの現在の構成が一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ずリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

エラーが解決されない場合は、影響を受けている電話帳エントリを削除して作成し直すか、またはリモート アクセス サービスをインストールし直してください。

リモート アクセスの電話帳ファイル (RASPHONE.PBK) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


606

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


607

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


608

リモート アクセスの電話帳ファイルとリモート アクセスの現在の構成が一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ずリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

エラーが解決されない場合は、影響を受けている電話帳エントリを削除して作成し直すか、またはリモート アクセス サービスをインストールし直してください。

リモート アクセスの電話帳ファイル (RASPHONE.PBK) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


609

リモート アクセスの電話帳ファイルとリモート アクセスの現在の構成が一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ずリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

エラーが解決されない場合は、影響を受けている電話帳エントリを削除して作成し直すか、またはリモート アクセス サービスをインストールし直してください。

リモート アクセスの電話帳ファイル (RASPHONE.PBK) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


610

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


611

ネットワークの構成が間違っている可能性があります。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


612

ネットワークの構成が間違っている可能性があります。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


613

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


614

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


615

リモート アクセスの電話帳ファイルとリモート アクセスの現在の構成が一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ずリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

エラーが解決されない場合は、影響を受けている電話帳エントリを削除して作成し直すか、またはリモート アクセス サービスをインストールし直してください。

リモート アクセスの電話帳ファイル (RASPHONE.PBK) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


616

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


617

リモート アクセスがエントリとの接続を切断し終わるまで待つか、またはリモート アクセス サービスを終了してください。


618

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


619

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


620

ネットワークの構成が間違っている可能性があります。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


621

リモート アクセス サービスは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにある RASPHONE.PBK ファイルを使います。このファイルがこのパス上にあることを確認し、リモート アクセスを再起動してください。


622

リモート アクセス サービスは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにある RASPHONE.PBK ファイルを使います。このファイルがこのパス上にあることを確認し、リモート アクセスを再起動してください。


623

リモート アクセスは、電話帳を開くことはできましたが、指定されたエントリが見つかりません。このエラーは、ユーザーがリモート アクセス API で書き込みを行い、間違ったエントリ名を指定した場合にのみ発生します。リモート アクセス サービスは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにある RASPHONE.PBK ファイルを使います。


624

リモート アクセス サービスは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにある RASPHONE.PBK ファイルを使います。ディスクがいっぱいになっていないこと、このファイルへの書き込みアクセス権を持っていることを確認してください。


625

リモート アクセス サービスは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにある RASPHONE.PBK ファイルを使います。このファイルを削除し、リモート アクセスを再起動してください。


626

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


627

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


628

もう一度同じエントリにダイヤルしてください。それでもこのメッセージが表示される場合は、モデムの初期通信速度を下げて、モデムの拡張機能をオフにしてください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者に問い合わせてください。


629

次のいずれかの理由で、リンクが切断されています。

電話回線の回復不能なエラー

回線のノイズ

システム管理者による接続の切断

再度リンクを確立するには、もう一度ダイヤルしてください。[ユーザー設定] の [ダイヤル] タブを使うと、自動的にリダイヤルされるように設定できます。「リダイヤルの設定」を参照してください。

エラーが解決されない場合は、モデムの初期通信速度 (bps) を下げて、もう一度ダイヤルしてください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。


630

次のいずれかの理由で、リンクが切断されています。

モデム (またはその他の通信装置) で発生した回復不能なエラー

通信ポートで発生した回復不能なエラー

モデム ケーブルが外れている場合

問題を診断し、修正するために実行できる対処方法は次のとおりです。

モデムの電源が入っており、ケーブルが確実に接続されていることを確認します。

モデムが正常に機能していることを確認します。Windows NT のハイパーターミナルを使ってモデムをテストする手順については、「モデムをテストする」を参照してください。


631

このコンピュータで行った操作が原因で回線が切断されています。ダイヤルし直してください。


632

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


633

既にほかの接続のためにポートが使われている場合は、その接続を切断するか、またはエントリを編集して、ほかの通信ポートを使うようにしてください。

ポートが使われていない場合は、リモート アクセスに使うポートをダイヤル アウト用に再構成してください。アダプタとモデムがインストールされていること、およびポートが追加されていることを、コントロール パネルの [ネットワーク] を使って確認してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。


634

リモート アクセス サーバーは、このコンピュータの名前をネットワークに登録できませんでした。システム管理者に問い合わせてください。


635

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


636

ハードウェアの構成とリモート アクセスのセットアップが、互いに一致していない可能性があります。通信装置 (シリアル ポート、モデムなど) を変更した場合は、必ず新しい装置に合わせてリモート アクセスを再構成してください。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

このエラーは、MODEM.INF ファイル内に 32 文字を超えるセクション ヘッダー (角かっこ ([]) で囲まれている部分) がある場合にも発生します。まず、MODEM.INF 内のセクション ヘッダーが 32 文字以下であることを確認し、ほかの対処方法を試みてください。


637

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


638

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


639

ネットワークの構成が間違っている可能性があります。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。

NetBIOS のエラー コードを記録し、電話で技術サポート担当に問い合わせる場合は、そのコードを担当者に伝えてください。


640

モデムが接続のネゴシエーションを正常に行うことができなかったか、または回線にノイズが発生した可能性があります。モデムの初期通信速度 (bps) を下げて、もう一度ダイヤルしてください。「モデムの機能を設定する」および「モデムの特性」を参照してください。NetBIOS のエラー コードを記録し、電話で技術サポート担当に問い合わせる場合は、そのコードを担当者に伝えてください。


641

リモート アクセス サーバーの資源を増やすようにシステム管理者に依頼するか、またはコントロール パネルの [サービス] を使って、自分のコンピュータ上で実行されている不必要なサービス (メッセージ サービス、ネットワーク DDE サービスなど) を停止してください。


642

ネットワーク アーキテクチャの制限により、ネットワーク上の各コンピュータはそれぞれ一意の名前で登録されている必要があります。この規則は、LAN にもリモート ワークステーションにも適用されます。

自分のコンピュータの名前がネットワーク上のほかのどのコンピュータとも異なることを確認します。

コンピュータ名を変更するには、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックし、新しいコンピュータ名を選択します。

自分のコンピュータが一意の名前を持つ場合は、ほかのコンピュータがこのコンピュータのドメイン名と一致するコンピュータ名を登録したか、またはこのコンピュータで実行している NetBIOS アプリケーションが競合する名前を追加した可能性があります。

名前を変更しても問題が解決しない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

注

名前は一意である必要があるので、リモート アクセスと直接接続 (イーサネット接続など) の両方で同時に同じネットワークに接続することはできません。直接接続されているネットワークへのリモート アクセスを評価する場合は、リモート アクセスによる接続を試みる前に、ネットワーク コネクタを抜いておく必要があります。


643

このエラーが発生したら、システム管理者に報告してください。


644

既にネットワークに接続しているほかのコンピュータが同じメール名を使っています。このメール名宛てのメールは、先に接続されていたコンピュータに送られます。このリモート ワークステーションでメッセージを受信する場合は、ネットワークに直接接続されているコンピュータからログオフしてから、もう一度ネットワークにダイヤルインし直さなければなりません。

注

このエラーは、Microsoft Mail を使ったメールの送受信には影響を与えません。


645

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。

NetBIOS のエラー コードを記録し、電話で技術サポート担当に問い合わせる場合は、そのコードを担当者に伝えてください。


646

このアカウントは、ネットワークへのアクセスが制限されるように構成されています。現在の構成により許可されている時間帯以外の時間にネットワークへアクセスする必要がある場合は、システム管理者に依頼して構成を変更してもらってください。


647

システム管理者に依頼して、使用するアカウントを有効にしてもらってください。


648

リモート アクセスの電話帳を使って接続している場合は、パスワードを変更するように求めるメッセージが自動的に表示されます。

RASDIAL コマンドを使って接続している場合は、次の手順によりパスワードを変更できます。

1	Ctrl + Alt + Del キーを押します。

2	[パスワードの変更] を選択し、画面に表示される指示に従って操作します。


649

このアカウントは選択したドメイン内では有効ですが、リモートからネットワークへアクセスするためのアクセス権は与えられていません。システム管理者に依頼して、リモート アクセスの許可を取得してください。

ほかのドメイン内でリモート アクセスの許可を与えられたアカウントを持っている場合は、次の手順に従って、そのドメインのアカウントを使ってください。

1	電話帳エントリを編集し、[現在のユーザー名とパスワードを使う] チェック ボックスをオフにします。

2	ダイヤルします。

3	該当するユーザー名、パスワード、およびドメインを指定します。


650

次のいずれかの原因で、接続できません。

リモート アクセス サーバーが起動されていません。システム管理者に問い合わせて、サーバーが起動されているかどうかを確認してください。

使用している回線にノイズが多すぎます。モデムの初期通信速度 (bps) を下げ、ダイヤルし直してください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。

使用しているモデムとリモート アクセス サーバーのモデムとは、選択した通信速度では正常にネゴシエーションを行うことができません。モデムの初期通信速度 (bps) を下げ、ダイヤルし直してください。


651

使用しているモデム (またはその他の接続装置) がエラーを返しました。サポートされているモデムを使っている場合は、1 度モデムの電源を切って電源を入れ直してください。リモート アクセス サービスを再起動してから、ダイヤルし直してください。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、モデムの製造元に問い合わせてください。どのモデムがサポートされているかについては、『Windows NT ハードウェア互換性リスト』を参照してください。

モデムがリモート アクセス用に正しく構成されていることを確認してください。構成を確認する方法については、「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。


652

使用しているモデム (またはその他の接続装置) が、リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、または SWITCH.INF) のいずれにも記述されていないメッセージで応答しました。

サポートされているモデムを使って接続している場合は、1 度モデムの電源を切って電源を入れ直してから、ダイヤルし直してください。それでも問題が解決しない場合は、初期通信速度を下げて接続してみてください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。

サポートされていないモデムを使って接続している場合は、返された応答が適切なスクリプト ファイル内に記述されているかどうかを確認してください。「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイルは、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


653

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


654

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


655

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


656

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


657

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


658

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


659

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


660

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


661

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


662

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


663

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


664

システムのメモリが足りません。不要なアプリケーションを終了し、もう一度ダイヤルしてください。


665

既にほかの接続のためにポートが使われている場合は、その接続を切断するか、またはエントリを編集して、ほかの通信ポートを使うようにしてください。

ポートが使われていない場合は、リモート アクセスに使うポートをダイヤル アウト用に再構成してください。操作手順については、「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。


666

使用しているモデム (またはその他の接続装置) が、次のいずれかの理由で応答を返しません。

モデムの電源が切れています。

モデムがコンピュータに確実に接続されていません。ケーブルがモデムにもコンピュータにも確実に接続されていることを確認してください。

シリアル ケーブルが、リモート アクセスで使うために必要な仕様を満たしていません。「ケーブルの要件」を参照してください。

モデムが誤動作しました。1 度モデムの電源を切り、20 秒間待ってから、モデムの電源を入れ直してください。


667

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


668

もう一度同じエントリにダイヤルしてください。それでもこのメッセージが表示される場合は、モデムの初期通信速度を下げ、モデムの拡張機能をオフにしてください。「モデムの機能を設定する」を参照してください。それでも問題が解決しない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

手動でダイヤルしている場合は、接続されていることを確認してから、[完了] をクリックしてください。


669

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


670

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


671

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


672

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


673

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


674

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


675

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


676

同じ番号にもう一度ダイヤルしてください。[ユーザー設定] の [ダイヤル] タブを使うと、自動的にリダイヤルするように設定できます。「リダイヤルの設定」を参照してください。


677

電話を受けたのは、モデムではありませんでした。番号を確認し、もう一度ダイヤルしてください。


678

電話を受けたのは、モデムではありませんでした。番号を確認し、もう一度ダイヤルしてください。


679

電話を受けたのは、モデムではありませんでした。番号を確認し、もう一度ダイヤルしてください。[ユーザー設定] の [ダイヤル] タブを使うと、自動的にリダイヤルするように設定できます。「リダイヤルの設定」を参照してください。

注

リモート モデムが電話を受けない場合は、多くのモデムがこのエラーを返します。


680

電話線がモデムのソケットに正しく接続されていることを確認してください。また、特殊なアクセス番号が必要な場合は、そのアクセス番号も追加してあることを確認してください。たとえば、外線発信するために接頭番号 9 とカンマが必要な場合などがあります (例： 9,555-8181)。


681

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


682

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


683

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


684

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


685

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


686

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


687

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


688

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


689

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


690

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


691

正しいユーザー名、パスワード、およびドメイン名を入力してください。これらの情報が正確にわからない場合は、システム管理者に問い合わせてください。

ドメインを指定しないと、リモート アクセス サーバーは、サーバー自身が属するドメイン上でユーザー名とパスワードを認証しようとします。


692

使用しているモデム (またはその他の接続装置) が、次のいずれかの理由で応答を返しません。

モデムの電源が切れています。

モデムがコンピュータに確実に接続されていません。ケーブルがモデムにもコンピュータにも確実に接続されていることを確認してください。

シリアル ケーブルが、リモート アクセスで使うために必要な仕様を満たしていません。「ケーブルの要件」を参照してください。

モデムが誤動作しました。1 度モデムの電源を切り、20 秒間待ってから、モデムの電源を入れ直してください。


693

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


694

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


695

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


696

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


697

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


698

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


699

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


700

スクリプト ファイルに記述するコマンドは、256 文字以下に制限されています。このコマンドは、複数のコマンドに分割してください。「モデム コマンド」を参照してください。


701

モデムが、シリアル ポートではサポートされていない速度で接続しようとしました。初期通信速度を、38400、19200、9600、2400 の標準通信速度の中から、現在の設定の次に低い速度を選んで、設定し直してください。


702

リモート アクセスの構成ファイルの 1 つに無効な情報が含まれている可能性があります。この問題を解決する最も簡単な方法は、リモート アクセスの再インストールです。

リモート アクセスでサポートされていないモデムを使っている場合は、サポートされているモデムに交換するか、または現在のモデムを使用できるようにモデム スクリプトを修正してください。モデム スクリプトを修正する方法については、「モデムのスクリプト ファイルの概要」を参照してください。

リモート アクセスのスクリプト ファイル (PAD.INF、MODEM.INF、および SWITCH.INF) は、systemroot\System32\RAS ディレクトリにあります。


703

ターミナル モードを必要とするエントリに接続できるのは、リモート アクセスの電話帳を使う場合だけです。この機能は、RASDIAL やリモート アクセス API ではサポートされていません。


704

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


705

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


706

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


707

X.25 接続からエラーが返されました。X.25 プロバイダに対処を問い合わせてください。


708

システム管理者に依頼して、アカウントを再び使用できるようにしてもらってください。


709

もう一度パスワードを変更してみてください。それでもこのメッセージが表示される場合は、システム管理者に報告してください。


710

モデムの初期通信速度 (bps) を下げ、もう一度ダイヤルしてください。初期通信速度を下げる方法については、オンライン ヘルプの「モデムの機能を設定する」を参照してください。


711

このエラーは、通常の状況では発生しません。コンピュータを再起動して、エラーが発生する前に行った構成の変更がすべて有効になっていることを確認してください。エラーが解決されない場合は、Windows NT のイベント ログを参照して警告またはエラーの詳細を調べてください。


712

このエラーは、ダイヤル アウトと着信用に構成されているポート (biplex ポート) で発生する可能性があります。サーバーが着信用にポートを初期化しているときに、同時にダイヤルアウトすると、このエラーが発生します。数秒後にリダイヤルすれば、リモート アクセスによりこの問題は解決されます。


713

ISDN 回線が正しく接続されており、終端レジスタが正しくインストールされていることを確認してから (ISDN カードのマニュアルを参照)、ダイヤルし直してください。それでもこのエラーが発生する場合は、ISDN カードの製造元のカスタマ サービスか、または ISDN 回線を提供する通信業者に問い合わせてください。


714

利用可能な ISDN チャネルはすべて使用中です。どれか 1 つの回線の接続を切断してから、ダイヤルし直してください。


715

認証中に電話回線に非同期エラーが多発しました。もう一度やり直してください。それでも問題が解決しない場合は、通信速度を下げてください。また、有効にしている拡張機能がある場合は、それを無効にしてください。電話帳のオンライン ヘルプの「モデムの機能を設定する」および「モデムの特性」を参照してください。


716

このエラーは、リモート アクセスの TCP/IP の構成に問題があることを示しています。コンピュータを再起動して、構成に加えた変更がすべて確実に有効になるようにしてください。


717

リモート ネットワーク上で競合を起こさない IP アドレスを指定して、もう一度試してみてください。


718

PPP の交信は、いったん開始されましたが、リモート コンピュータが適切な時間内に応答を返さなかったため終了されました。このエラーは、回線の品質が悪い場合や、サーバーに問題がある場合に発生します。


719

PPP の交信は、いったん開始されましたが、リモート マシンの要求で終了されました。サーバー上でエラーが発生したと思われます。


720

このエントリ用に構成された PPP ネットワーク制御プロトコルがないか、または対応するネットワーク プロトコルがインストールされていません。このエラーは、製品のアップグレード処理によってネットワーク プロトコルの種類が変更された場合に発生します。[電話帳のエントリの編集] ダイアログ ボックスの [サーバー] タブで、[ダイヤルアップ サーバーの種類] ボックスから [PPP] を選択し、[ネットワーク プロトコル] で必要なプロトコルを調べ、エントリを修正してください。強制的にダウンレベルの RAS 接続を行うために意図的にすべてのプロトコルのチェック ボックスをオフにした場合は、このエラーは、ダウンレベルの接続に使われる NetBEUI プロトコルがインストールされていないことを示します。


721

PPP による接続が試みられましたが、リモート コンピュータが応答しませんでした。このエラーは、サーバーが PPP をサポートしていない場合 (たとえば、ダウンレベルのリモート アクセス サーバーや SLIP サーバーなどの場合) に発生します。

ダウンレベルのリモート アクセス サーバーと通信するには、NetBEUI プロトコルがインストールされていなければなりません。また、SLIP サーバーと通信するには、ダイヤルするエントリに SLIP プロトコルを選択し、TCP/IP プロトコルをインストールしていなければなりません。詳細については、「ネットワーク プロトコルの設定」を参照してください。

このエラーは、サーバーが PPP 接続開始前にターミナルを使ったログオンを要求する場合にも発生する可能性があります。サーバーがターミナルを使ったログオンを要求する場合は、ダイヤルアップ ネットワークの [スクリプト] タブで、ターミナル ウィンドウを使うように選ぶことができます。

ターミナルを使ったログオンにより問題を解決できた場合は、ダイヤルアップ ネットワークの [スクリプト] タブでダイヤル後に起動するスクリプトを選択することにより、以降の接続でのターミナル ログオンを自動化することができます。


722

受信した PPP パケットの形式が有効ではありませんでした。


723

電話番号の長さは、接頭番号と接尾番号も含めて、最大 128 文字までです。


725

このエラーは、リモート アクセスの IPX 構成に矛盾があることを示しています。コンピュータを再起動して、構成に加えた変更がすべて確実に有効になるようにしてください。


726

IPX プロトコルを使ったダイヤル アウトでは、ポートは 1 つしか使用できません。


727

TCPCFG.DLL は、TCP/IP の必須構成要素です。TCP/IP が正しくインストールされていることを確認してください。


728

このエラーは、リモート アクセスの TCP/IP の構成に問題があることを示しています。コンピュータを再起動して、構成に加えた変更がすべて確実に有効になるようにしてください。


729

コントロール パネルを使って TCP/IP をインストールしてください。


730

コンピュータの登録状態に関する情報が要求されましたが、要求された時点では、その情報はまだ取得可能になっていませんでした。


731

PPP 制御プロトコルに関する特定の情報が要求されましたが、PPP 制御プロトコルは構成されていませんでした。


732

ローカル コンピュータとリモート コンピュータで共通に持つ一連のパラメータが互いに一致していなかったため、PPP パラメータのネゴシエーションは成功しませんでした。


733

サーバーは、PPP をサポートしていますが、クライアント ネットワーク プロトコルをサポートしていません。


734

PPP リンク制御プロトコルの交信は、いったん開始されましたが、リモート コンピュータの要求で終了されました。サーバー上でエラーが発生したと思われます。


735

クライアントは特定の IP アドレスを要求するように構成されていますが、サーバーがクライアントに特定の IP アドレスを要求することを許可していないか、または指定した IP アドレスは既にほかのクライアントに使われています。


736

PPP ネットワーク制御プロトコルの交信は、いったん開始されましたが、リモート コンピュータの要求で終了されました。サーバー上でエラーが発生したと思われます。


737

PPP 交信を行っているローカル コンピュータとリモート コンピュータは同一のコンピュータです。通常、このエラーは、リンク上の装置 (モデムなど) が文字をエコー バックしていることを示しています。これらの装置をリセットしてください。

Microsoft Windows NT サーバー以外のサーバーの場合は、このエラーは、リモート コンピュータが接続を確立する前にテレタイプライター (TTY) 形式のログインを試みていることを示している場合もあります。このエントリを、接続後にターミナル ウィンドウを表示するように構成してください。


738

サーバーは、割り当てられているアドレス プールからの IP アドレスをクライアントに割り当てることができませんでした。リモート ネットワークで競合を起こさないような IP アドレスをクライアント上で指定して接続してみてください。


739

このエラーは、Microsoft Windows NT サーバー以外のサーバーへ PPP 接続を行ったときにしか発生しません。サード パーティのサーバーとの相互運用のために使われる PPP の標準認証プロトコルでは、クリアテキスト形式で利用可能なパスワードが要求されますが、Windows NT ではセキュリティを保つために暗号化されたパスワードしか保存されません。


740

リモート アクセス用に構成されている TAPI デバイスの初期化に失敗したか、またはそのデバイスが正常にインストールされていませんでした。リモート アクセスおよび TAPI デバイスを削除し、次に、リモート アクセスおよび TAPI デバイスを再インストールしてください。


741

[データを暗号化する] チェック ボックスがオンになっていますが、RAS ドライバに暗号化機能がありません。このチェック ボックスをオフにして、暗号化を行わない接続を使ってください。


742

[データを暗号化する] チェック ボックスがオンになっていますが、RAS サーバーはデータの暗号化をサポートしていません。このチェック ボックスをオフにして、暗号化を行わない接続を使うか、またはシステム管理者に問い合わせてください。


743

[データを暗号化する] チェック ボックスがオンになっていますが、ローカル RAS クライアントには暗号化機能がありません。


744

WAN とのインターフェイス用として、RAS サーバーからクライアントに割り当てられた IPX ネットワーク番号は、既にクライアントの LAN 上で使われています。

クライアントを LAN から接続解除し、3 分間待ってからやり直してください。


752

電話帳エントリに関連付けられているダイヤルアップ スクリプトに構文エラーがあります。

ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリに関連付けられているスクリプトを編集してください。[スクリプト] タブで、[スクリプトの編集] をクリックします。


RAS オートダイヤルの概要

RAS のオートダイヤルは、ネットワーク アドレスと RAS 電話帳エントリの対応関係を管理し、保守します。この機能により、アプリケーションやコマンド ラインからネットワーク アドレスが参照されたときに、対応する電話帳エントリが自動的にダイヤルされます。ネットワーク アドレスには、インターネット ホスト名、IP アドレス、または NetBIOS サーバー名を使用できます。

また、オートダイヤルでは、RAS 接続を介したすべての接続情報が記憶されるため、以後の再接続が自動化されます。

オートダイヤルによる接続には、次の 2 とおりの方法があります。

ユーザーがネットワークに接続していない場合に、アプリケーションがリモート アドレスを参照すると、オートダイヤルはネットワーク接続を確立しようとします。

ユーザーがネットワークに接続している場合、オートダイヤルは、以前に記憶したアドレスに対してのみネットワーク接続を確立しようとします。サーバー名やインターネット ホスト名をユーザーが間違って入力した場合は、接続は確立されません。

関連項目

オートダイヤルをオフにする

オートダイヤルに関するトラブルシューティング


オートダイヤルをオフにする

オートダイヤルは、コンピュータの起動時に自動的に有効になりますが、必要に応じてオフにすることもできます (たとえば、1 つの所在地のコンピュータに複数のインターネット プロバイダが設定してあり、必要に応じてプロバイダを使い分ける場合など)。

オートダイヤルをオフにするには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、[ダイヤルする電話帳エントリ] 一覧からダイヤル先のエントリを選択します。

2	[その他] をクリックし、[ユーザー設定] を選択します。

3	[ダイヤル] タブで、[所在地によりオートダイヤルを使う] 一覧に表示されている各所在地のチェック ボックスをオフにします。

オートダイヤルをオンにするには、[所在地によりオートダイヤルを使う] 一覧に表示されている各所在地のチェック ボックスをオンにします。

関連項目

RAS オートダイヤルの概要

オートダイヤルに関するトラブルシューティング


オートダイヤルに関するトラブルシューティング

現在のリリースの確認済みの問題

ネットワーク カードを無効にする必要がある場合、ネットワーク アダプタ カードからケーブルをはずしただけでは、ネットワークを無効にした状態にすることはできません。このような場合は、ネットワーク アダプタ カードを無効にしたハードウェア プロファイルを新しく作成してください。

コントロール パネルの [システム] アイコンをダブルクリックし、[ハードウェア プロファイル] タブで、元の設定のコピーを作成します。次に、コントロール パネルの [デバイス] アイコンをダブルクリックし、ネットワーク カードを選択してから [ハードウェア プロファイル] をクリックします。新しいハードウェア プロファイルを選択し、ネットワーク カードを無効にします。システムを再起動すると、ネットワークが無効になったプロファイルを選択できます。

PCMCIA カードを常時装着したポータブル コンピュータを使って、遠隔地からネットワークに接続する場合などに、この設定は役立ちます。

次の 3 つの条件が成立する場合は、DNS サーバーがインターネット ホスト名を解決していないことを確認します。

ネットワーク上に DNS サーバーが存在する

ネットワークがインターネットに直接接続されていない

インターネット アドレスに自動的にダイヤルする

大部分のインターネット ユーティリティ (ftpや WWW ブラウザなど) では、正確に一致する名前を DNS に問い合わせることはありません。このため、DNS サーバーは、アドレスをローカル ドメイン内のアドレスとして解決してしまうことがあります。たとえば、ネットワークに接続しているときに、次のようなコマンドを入力します。

C:> ping ftp.microsoft.com
Bad IP address ftp.microsoft.com

この ping コマンドで名前が IP アドレスに解決される場合は、使用しているコンピュータの DNS を無効にしなければなりません。このようにすれば、ネットワークに接続しているときにも、オートダイヤルでインターネット アドレスに自動的にダイヤルできます。

オートダイヤルには、少なくとも 1 つの TAPI 所在地が必要です。オートダイヤルは、現在の TAPI 所在地に基づいて、同じアドレスを持つ異なる RAS 電話帳エントリに自動的にダイヤルすることがあります。

たとえば、Home と Office の 2 つの TAPI 所在地を作成し、コマンド ftp ftp.microsoft.com を実行するとします。現在の TAPI 所在地が Home に設定されている場合、オートダイヤルは、RAS 電話帳エントリの INTERNET1 に自動的にダイヤルします。現在の TAPI 所在地が Office に設定されている場合、オートダイヤルは、RAS 電話帳エントリの INTERNET2 に自動的にダイヤルします。

TAPI 所在地を作成するには、コントロール パネルの [テレフォニー] を使います。

エクスプローラが初期化されるときに、デスクトップのショートカット アイコンやリンク先のリモート パスが参照されることがあります。このような場合、オートダイヤルが実行されることがあります。コンピュータへのログオン時にオートダイヤルが接続を確立しようする場合は、デスクトップのショートカット アイコンやリンク先からリモート パスを削除するか、またはローカル ファイルを参照するように設定を変更してください。

[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] コマンドの一覧に表示されるコマンドがリモート パスにアクセスする場合、そのコマンドを選択すると、オートダイヤルが実行されます。現在、この一覧の項目を個別に削除することはできません。この問題を回避するには、レジストリの HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU キーを削除し、ログオフした後、もう一度ログオンします。ログオンし直すと、[スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] コマンドの一覧は空になります。

オートダイヤルの状態

問題がある場合は、コマンド プロンプトから次のコマンドを実行すると、オートダイヤルの基本状態に関する情報を取得できます。

C:> rasautou -s

このコマンドの出力結果は、ネットワーク アダプタ カードのバインドと、オートダイヤルに記憶されているアドレスの一覧の 2 つの部分から構成されます。ネットワークに接続されていることをオートダイヤルが認識するには、少なくとも 1 つのネットワーク アダプタ カードのバインドが動作していることが報告されなければなりません。ネットワークに接続しているときに、オートダイヤルが自動的にネットワーク接続を確立するには、オートダイヤルに記憶されているアドレスの一覧に目的のアドレスがなければなりません。次に、ネットワーク アダプタ カードのバインドと記憶されているアドレスの一覧の例を示します。

Checking netcard bindings...
NetworkConnected: network (\Device\Nbf_IEEPRO1, 0) is up
Enumerating AutoDial addresses...
There are 3 Autodial addresses:
ftp.microsoft.com
198.105.232.1
SCRATCH

関連項目

オートダイヤルをオフにする

RAS オートダイヤルの概要


マルチリンク ダイヤルの概要

"マルチリンク" とは、複数の物理的なリンクを組み合わせて 1 つの論理的な "束" にすることです。このようにリンクを束ねることにより、帯域幅が広がります。

RAS は、複数の ISDN、X.25、またはモデム回線を介して PPP マルチリンク ダイヤルを実行します。この機能が利用できるのは、複数の WAN アダプタをコンピュータが利用できる場合だけです。

マルチリンクを利用するには、クライアントとサーバーの両方でマルチリンクを有効にしなければなりません。

注	セキュリティ上の理由から、ユーザーにコールバックするように構成されている ("強制コールバック") サーバーに、マルチリンクされた電話帳エントリを使ってクライアントからダイヤルした場合、コールバックされるのは、マルチリンクされたデバイスのうちの 1 つだけです。これは、ユーザー アカウントに対して記憶される番号が 1 つだけのためです。このため、1 つのデバイスしか接続できず、ほかのすべてのデバイスは接続に失敗するので、クライアントはマルチリンク機能を失います。

マルチリンクされた電話帳エントリが、同じ電話番号で 2 つのチャネルを使う ISDN の場合は、正常に動作します。


マルチリンクを有効にする

RAS クライアントでマルチリンクを有効にするには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、[ダイヤルする電話帳エントリ] 一覧からダイヤル先のエントリを選択します。

2	[その他] をクリックし、[エントリとモデムのプロパティの編集] を選択します。

3	[基本] タブの [ダイヤル方法] ボックスで、[複数回線] を選択します。

4	[構成] をクリックし、接続に使うモデムまたはアダプタを選択します。次に、[OK] をクリックします。

RAS サーバーでマルチリンクを有効にするには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

2	[サービス] タブで、[ネットワーク サービス] ボックスの [リモート アクセス サービス] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

3	[リモート アクセス セットアップ] ダイアログ ボックスの [ネットワーク] をクリックします。

4	[ネットワークの構成] ダイアログ ボックスで、[マルチリンクを使う] チェック ボックスをオンにし、[OK] をクリックします。


接続を監視し、状況を報告する

コントロール パネルにあるダイアルアップ ネットワーク モニタは、接続に関する、次の内容を表示します。

接続速度

接続時間

RAS サーバーに接続しているユーザーの名前

接続に使われているプロトコル

接続に使われているデバイス

また、ダイヤル アップ ネットワーク モニタを使うと、アクティブな接続を切断することもできます。マルチリンク接続を行っている場合は、特定のデバイスを切断し、そのデバイスをほかの呼び出しに使うことができます。

既定の設定では、ダイヤルアウトすると、ダイヤルアップ ネットワーク モニタがタスクバーに表示されます。ウィンドウとして表示されるように表示形式を変更するには、[設定] タブを使います。ダイヤルアップ ネットワーク モニタには、ダイヤルアップ回線のトラフィックを示すライトが表示されます。データの送信中または受信中は、ライトが青く点灯し、エラーが発生すると、ライトが赤く点灯します。

ダイヤルアップ ネットワーク モニタをウィンドウとして表示する場合は、複数のデバイスのライトを並べて表示できます。そのように構成するには、[設定] タブの [ライト] をクリックします。

各項目のヘルプを表示するには、ダイアログ ボックスの右上の [image] をクリックし、目的の項目をクリックしてください。


X.25 の概要

X.25 ネットワークでは、パケット交換プロトコルを使ってデータを伝送します。このプロトコルは、パケット転送ノードで構成されている世界規模の精巧なネットワークで使用できます。各ノードは、指定されたアドレスに X.25 パケットを配信します。

関連項目

X.25 をインストールする

X.25 のパラメータを設定する

X.25 に関するトラブルシューティング


X.25 をインストールする

1	X.25 PAD または X.25 スマート カードをコンピュータにインストールし、コンピュータを起動します。カードのインストール方法については、X.25 カードの製造元が提供するマニュアルを参照してください。

2	リモート アクセス サービスを X.25 用に再構成します。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

関連項目

X.25 のパラメータを設定する

X.25 に関するトラブルシューティング


X.25 のパラメータを設定する

1	ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを選択し、次に [その他] をクリックして [エントリとモデムのプロパティの編集] をクリックします。

2.	[X.25] タブで、X.25 ネットワーク プロバイダを選択し、リモート サーバーの X.25 アドレスを入力します。

3.	必要に応じて、[ユーザー データ] ボックスおよび [機能] ボックスに適切な情報を入力します。

関連項目

X.25 の概要

X.25 に関するトラブルシューティング


ISDN の概要

統合サービス デジタル ネットワーク (ISDN) を使うと、電話回線と比べて通信速度がきわめて高速になります。通常の電話回線では、一般的な通信速度は毎秒 9600 ビット (bps) ですが、ISDN 回線の通信速度は、64Kbps または 128Kbps です。実務でこのような高速通信が必要となる例としては、多くの在宅社員を抱えている企業や、大量の通信を伴う管理作業をリモートから行う必要がある場合 (たとえば、離れた場所に設置されているワークステーションにソフトウェアをインストールする場合など) が考えられます。

関連項目

ISDN カードをインストールする

ISDN の機能を設定する

ISDN に関するトラブルシューティング


ISDN カードをインストールする

1	ISDN (統合サービス デジタル ネットワーク) カードをコンピュータにインストールし、コンピュータを起動します。

複数の ISDN カードをインストールする場合は、ISDN ドライバをインストールした後でコンピュータを再起動しなければなりません。再起動しないと、リモート アクセスを ISDN 用に構成するときに、すべての利用可能な ISDN ポートが表示されない場合があります。

既に RAS と ISDN が構成されたコンピュータで、RAS を削除し、再インストールする場合は、RAS のセットアップで ISDN ポートを追加できません。先に ISDN ドライバを再構成してから、RAS を再インストールし、ISDN ポートを使うように再構成しなければなりません。

注	古いタイプの DigiBoard カードは、一部のコンピュータでは動作しません。最新の PCIMAC-ISA DigiBoard カード (シリアル番号が A14308 以降のもの) がない場合は、DigiBoard に連絡して交換してもらってください。

2	リモート アクセス サービスを ISDN 用に再構成します。「ダイヤルアップ ネットワークを再構成する」を参照してください。

関連項目

ISDN の機能を設定する


ISDN の機能を設定する

ISDN のパラメータを構成するには

1	ダイヤルアップ ネットワークで、電話帳エントリを選択し、次に [その他] をクリックします。

2	[エントリとモデムのプロパティの編集] または [エントリとモデムのプロパティの複製] をクリックします。

3	[基本] タブの [ダイヤル方法] ボックスで、デバイスを選択し、次に [構成] をクリックします。

4	[ISDN の構成] ダイアログ ボックスで、回線の種類とほかのハードウェアの機能を設定します。

ISDN アダプタを構成、または新しい ISDN アダプタをインストールするには、コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。[アダプタ] タブで、アダプタを選択し、次に [追加] または [プロパティ] をクリックします。各オプションの詳細については、ダイアログ ボックスの表示中に [ヘルプ] をクリックするか、または F1 キーを押してください。

関連項目

エントリの追加、編集、複製を行う

ISDN の概要


PPTP の概要

通常、RAS サーバーは、PSTN、ISDN、または X.25 ネットワークに接続されています。リモート ユーザーは、これらのネットワークを介してサーバーにアクセスできます。さらに、RAS では、新しいテクノロジである PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol： ポイント ツー ポイント トネリング プロトコル) を使うことにより、インターネットを介してサーバーにアクセスすることもできます。

PPTP は、マルチプロトコルの VPN (Virtual Private Network： 仮想プライベート ネットワーク) をサポートする新しいネットワーク プロトコルです。リモート ユーザーは、ISP (Internet Service Provider： インターネット サービス プロバイダ) にダイヤルインするか、またはインターネットに直接接続することにより、インターネットを介して企業内ネットワークに安全にアクセスできます。PPTP には、次のような利点があります。

伝送に要する費用の削減    PPTP では、長距離通話またはフリーダイヤル サービスの代わりに、接続先としてインターネットを使います。そのため、伝送に要する費用を大幅に削減できます。

ハードウェアに要する費用の削減    PPTP では、モデムと ISDN カードを RAS サーバーから分離し、モデム プールまたは通信サーバーに設置できます。そのため、管理者が購入し、管理するハードウェアが少なくなります。

管理上の負担の軽減    PPTP を使うと、管理者は、リモート アクセス ネットワークを RAS サーバーで集中的に管理し、保護できます。管理者は、ユーザー アカウントだけを管理すればよく、複雑なハードウェア構成をサポートする必要はありません。

セキュリティの向上    上記の利点に加えてインターネットを介した PPTP 接続では、暗号化によってセキュリティが保護されます。また、PPTP は、あらゆるプロトコル (TCP/IP、IPX、NetBEUI など) で動作します。

関連項目

PPTP の適用


PPTP の適用

PPTP は、IP ネットワークを介して PPP パケットをルーティングする方法を提供します。PPTP では、マルチプロトコルのカプセル化によって、あらゆる種類のパケットをネットワークを介して送信できます。たとえば、インターネットを介して IPX パケットを送信できます。

PPTP では、既存の企業内ネットワークを PSTN、ISDN、または X.25 ネットワークとして扱います。このような仮想 WAN は、インターネットなどの公共の通信事業者によってサポートされます。

ほかの WAN プロトコルと PPTP を比較してみましょう。PSTN、ISDN、または X.25 を使う場合、リモート アクセス クライアントは、交換網を介して RAS サーバーと PPP 接続を確立します。接続が確立されると、PPP パケットは、交換網を介して RAS サーバーに送信され、送信先の LAN にルーティングされます。

これに対して、交換網の代わりに PPTP を使い、WAN を介してパケットを送信する場合は、TCP/IP などのトランスポート プロトコルを使い、仮想 WAN を介して PPP パケットを RAS サーバーに送信します。

ユーザーと企業は、長距離のダイヤルアップ接続の代わりにインターネットを使うことにより、伝送に要する費用を節約できます。

次に、PPTP の使い方について説明します。PPTP を使うには、外部のダイヤルアップ ネットワークを利用する方法、インターネットを介してクライアントに直接接続する方法、および ISP を介してクライアントに接続する方法があります。

関連項目

外部のダイヤルアップ ネットワークと PPTP

インターネットを介した企業内ネットワークへの安全なアクセス (仮想プライベート ネットワーク)


外部のダイヤルアップ ネットワークと PPTP

ダイヤルアップに必要な通信用ハードウェアは、複雑で、適切に統合されていない場合があります。また、大規模な企業で Windows NT RAS サーバーを使うには、モデム、シリアル コントローラ、および多数のケーブルが必要です。さらに、V.34 と ISDN のダイヤルアップ回線を効率的に利用するための統一的な方法を提供するソリューションは多くありません。

多くの企業では、バックボーン ネットワークへのダイヤルアップ アクセスを外部業者に委託する傾向があります。その場合、費用効率がよく、問題に対処する必要がないうえに、プロトコルに制限がなく、安全性を確保できるという点が重要です。また、既存のネットワーク アドレスの指定方法を変更する必要がないという点も重要です。サービス プロバイダは、このような企業のニーズを、PPTP による仮想 WAN で満たすことができます。

PPTP では、RAS サーバーからモデム プールを分離することにより、外部のダイヤルアップ サービスを利用したり、企業内のハードウェアから物理的に離れた場所に RAS サーバーを設置したりすることができます。たとえば、モデムと電話回線を電話会社が管理するようにして、RAS サーバーではユーザー アカウントを集中的に管理します。エンド ユーザーは、最寄りの電話会社を呼び出し、WAN リンクを介して Windows NT RAS サーバーに接続し、企業内ネットワークにアクセスします。

この方法によるソリューションでは、既に実績のある PPP の認証、暗号化、および圧縮のテクノロジを活用します。

次に示す図は、PPTP の使用例を示しています。この場合、RAS クライアントには PPTP プロトコルは必要ありません。クライアントは、モデム プールまたは通信サーバーに PPP 接続するだけで済みます。通信サーバーまたはモデム プールでは、RAS サーバーと通信するために PPTP を実装しなければならないことに注意してください。

関連項目

インターネットを介した企業内ネットワークへの安全なアクセス (仮想プライベート ネットワーク)


インターネットを介した企業内ネットワークへの安全なアクセス (仮想プライベート ネットワーク)

WAN ドライバとして PPTP が設定されている RAS クライアントは、インターネットを介して Windows NT RAS サーバーに接続することにより、リモートの LAN 上の資源にアクセスできます。この場合、次の例で示すように、インターネットに直接接続する方法と、ISP にダイヤルする方法の 2 つの方法があります。

最初の方法では、インターネットに直接接続しているクライアントが RAS サーバーの番号をダイヤルします。クライアント側の PPTP は、インターネットを通り抜けるトンネルを作り、PPTP が有効に設定されている RAS サーバーに接続します。サーバーに認証されると、クライアントは企業内ネットワークにアクセスできます。次の図は、この様子を示しています。

注	インターネットへの直接接続とは、ISP を介さずに、直接 IP レベルでアクセスすることを意味します。(たとえば、一部のホテルでは、イーサネット ケーブルを使ってインターネットに直接アクセスできます。)

2 番目の方法では、同じ機能を実現するために、インターネットに直接接続する代わりに ISP を呼び出します。クライアントは、最初に ISP を呼び出します。ISP との接続が確立されると、次にクライアントは RAS サーバーを呼び出し、PPTP トンネルを確立します。

関連項目

外部のダイヤルアップ ネットワークと PPTP


セキュリティに関する注意点

PPTP トンネルを介して送信されるデータは、PPP パケットにカプセル化されます。RAS では、暗号化をサポートしているため、データは暗号化されます。RAS は、RSA RC4 および 40 ビット セッション キーによるバルク データ暗号化をサポートしています。PPP 接続の時点で、RAS クライアントと Windows NT RAS サーバーの間で暗号化方式のネゴシエーションが行われます。

PPTP では、パスワード認証プロトコルと入力要求ハンドシェイク認証プロトコルの暗号化アルゴリズムを使います。

PPTP ベースのソリューションでは、暗号化された PPP リンクをインターネット上に確立できるだけでなく、インターネットをネットワーク バックボーンとして、IPX と NetBEUI のリモート アクセス トラフィックを転送することもできます。PPTP では、PPP パケットをカプセル化し、暗号化することにより、TCP/IP で送信できるようにするので、IPX トラフィックを転送することもできます。したがって、PPTP によるソリューションでは、LAN プロトコルを TCP/IP に限定する必要はありません。

関連項目

PPTP をインストールする

インターネットによる不正なアクセスから RAS サーバーを保護する


PPTP をインストールする

PPTP トンネルを確立するには、RAS サーバー (およびクライアントまたは通信サーバー) に PPTP ドライバをインストールしなければなりません。

PPTP ドライバをインストールするには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックし、次に [プロトコル] タブをクリックします。

2	[追加] をクリックし、[Point To Point Tunneling プロトコル アダプタ] を選択します。

配布ファイルのパスを入力するように求めるメッセージが表示されたら、パスを入力し、[続行] をクリックします。

3	PPTP で利用できるようにする接続 (仮想プライベート ネットワーク) の数を入力します。

RAS のセットアップが開始され、PPTP プロトコルが RAS に追加されます。PPTP プロトコルをインストールするポートを選択し、[OK] をクリックします。

4	PPTP の構成を有効にするには、コンピュータを再起動しなければなりません。

関連項目

セキュリティに関する注意点

インターネットによる不正なアクセスから RAS サーバーを保護する


インターネットによる不正なアクセスから RAS サーバーを保護する

PPTP フィルタリングを使うと、選択したネットワーク アダプタをほかのすべてのプロトコルで利用できないように設定し、PPTP パケットしか通過できないようにすることができます。

PPTP フィルタリングが役立つのは、マルチホーム コンピュータの場合です。たとえば、1 つのネットワーク アダプタ (PPTP フィルタリングが有効になっている) をインターネットに接続し、別のネットワーク アダプタを企業内ネットワークに接続します。企業内ネットワークの外側のクライアントは、PPTP により、インターネットを介してマルチホーム コンピュータに接続し、企業内ネットワークに安全にアクセスできます。この場合、企業内ネットワークにアクセスできるトラフィックは、RAS 認証によって認証されたクライアントから送信される PPTP パケットだけです。

注	RAS クライアントは、インターネットに直接接続しても、サービス プロバイダに接続してもかまいません。PPTP を使うために、両方に接続する必要はありません。

PPTP フィルタリングを有効にするには

1	コントロール パネルの [ネットワーク] アイコンをダブルクリックし、次に [プロトコル] タブをクリックします。

2	[TCP/IP プロトコル] を選択し、[プロパティ] をクリックします。

3	[IP アドレス] タブの [詳細] をクリックします。

4	[アダプタ] ボックスで、PPTP フィルタリングを有効にするネットワーク アダプタを選択します。PPTP フィルタリングの設定が適用されるのは、選択したネットワーク アダプタだけです。

5	PPTP フィルタリングを有効にするには、[PPTP フィルタリングを行う] チェック ボックスをオンにします。

コンピュータを再起動すると、設定が有効になります。

TCP/IP の構成の詳細については、TCP/IP のオンライン ヘルプの「TCP/IP の詳細オプションを構成するには」を参照してください。

関連項目

PPTP をインストールする

セキュリティに関する注意点