機能説明

  EPSON TWAIN

●キャリブレーションユーティリティについて

●プレビュー

プレビュー方法

プレビューウィンドウ

●原稿種

設定方法

●イメージタイプ

イメージタイプの変更と登録

各項目の説明

●出力機器

出力機器の変更と登録

各項目の説明

●解像度

●原稿サイズ

操作方法

●出力サイズ

操作方法

●各種設定ボタン

イメージ制御

濃度補正

カラー調整

反転

自動露出

自動範囲選択

●環境設定

設定方法

●設定保存


キャリブレーションユーティリティ

キャリブレーションユーティリティとは、EPSON TWAINでスキャナから画像を取り込むときに、出力機器（ディスプレイ、プリンタなど）に合わせた色の補正をすることで、取り込んだ画像を出力（表示、印刷）したときに元の原稿の色合いに近くなるようにするものです。ただし出力機器自体の色を表現できる範囲がそれぞれの機器ごとに違いますので、原稿－ディスプレイ－プリンタと完全に色を合わせることは不可能です。その差をできるだけ少なくするためにこのユーティリティがあります。キャリブレーションユーティリティには２種類のキャリブレーション機能があります。キャリブレーション機能は、ユーティリティで設定してEPSON TWAINがその設定を活用して画像を取り込みます。キャリブレーション機能を使う場合は、必ずユーティリティで設定してください。EPSON Scan! II、EPSON TWAINでは設定できません。

・スクリーンキャリブレーション

画像を表示するディスプレイ（スクリーン）の機器間の補正をするための機能です。ディスプレイでの表示はその機器ごとに明るさが違います。その違いを補正することでディスプレイの表示を原稿に近づけます。

・プリンタのキャリブレーション

取り込んだ画像をプリンタで印刷する場合に、そのプリンタで原稿の色に近くなるように補正するための設定ファイルを作成します。補正の方法は、まずキャリブレーションチャートという画像ファイルをプリンタで印刷し、印刷したキャリブレーションチャートをスキャナで読み込みます。ユーティリティは、元のキャリブレーションチャートのデータとスキャナで読み込んだデータを比較して、その違いを記録したデータファイルを作成します。そのデータファイルはEPSON TWAINで選択することができますので、画像の取り込み時にそのプリンタの補正を反映させることができるわけです。


機能の概要

・簡易画面と詳細設定画面の切り替え可能

簡易設定画面では、簡単なメニューを選択するだけで画像が取り込めます。より高度な機能で画像を取り込みたい場合には詳細設定画面で、各種の補正や設定ができます。

・イメージタイプ

イメージタイプは、色数や中間調処理（ハーフトーン）などの設定をまとめたもので、画像をどのように読み取りたいかを設定する項目です。

・出力機器

出力機器は取り込み解像度とキャリブレーションの設定をまとめたもので、出力機器（ディスプレイ、プリンタ）に合わせた解像度と色の補正を設定します。出力機器を選択することで、最適な解像度と最適な色の補正で画像を取り込むことが可能になります。

・各種画像補正機能

画像の補正はプレビュー（試し読み）をした画像に対して行います。補正した結果は、プレビュー画面の画像の反映されますので最終的に取り込む画像のイメージを確認できます。

イメージ制御	露出、ガンマ、ハイライト、シャドウ、輪郭強調、しきい値を調整できます。

濃度補正	トーンのカーブをスライダまたはエディタで設定できます。

カラー調整	グレーバランス、彩度、カラーフィルタを設定できます。

自動露出	自動的に画像のハイライトとシャドウを調節します。この設定は画像の選択範囲に対して設定しますので調整したい範囲をプレビュー画像で選択してください。

一括取り込み	EPSON TWAINの設定を保存しておき、複数の設定を選択して、一度の操作で複数の画像を取り込むことができます。


EPSON TWAIN

TWAIN(トウェイン)とは、スキャナを制御するソフトウェアのための、アプリケーションインターフェイス (API) の規格です。また、取り込みのソフトウェア自体もTWAINと呼ばれます。

EPSON TWAINでは、取り込みの各種設定機能ができます。TWAINの各機能をうまく使うことで画像の取り込みの品質が向上します。目的と用途に合わせて各種機能を活用してください。

EPSON TWAINは、EPSON Scan!IIから呼び出せるほかにTWAIN対応のソフトウェアからも呼び出せます。EPSON TWAINのダイアログには簡易設定モードと詳細設定モードがあり切り替えが可能です。

画面の説明が必要な場所をクリックしてください。説明が表示されます。

 簡易設定TWAIN

 詳細設定TWAIN


プレビュー

プレビュー機能は、画像を低解像度で取り込んで、取り込み範囲の選択や各種の画像補正機能の結果を表示する機能です。画像がどのように取り込まれるかの確認ができます。

画像を実際に取り込んで保存する前に、どのように画像が取り込まれるかをあらかじめ確認することができます。プレビュー機能を使って取り込む画像の範囲や状態を確認してください。また、各種の画像補正機能を設定した場合には、その効果を確認することができます。

・プレビュー方法

・プレビューウィンドウ


プレビュー方法

[プレビュー]ボタンをクリックすると、スキャナの原稿台の全範囲をプレビューして見ることができます。設定されている[イメージタイプ]、[出力機器]の設定でプレビューウィンドウに画像が表示されます。

[ズームプレビュー]ボタン（虫メガネマーク）をクリックすると画像の一部をズームアップしてプレビューウィンドウに表示します。ズームアップしたい部分をマウスで選択して[ズームプレビュー]ボタンをクリックします。細かい部分を確認したいときに便利です。

メモ：	メモリ、ハードディスク容量が極端に少ない場合は、プレビュー画像を表示できず、警告のメッセージが表示される場合があります。空きメモリ、空きハードディスク容量を増やしてから操作をやり直してください。

◆関連項目

　・プレビューウィンドウ


プレビューウィンドウ

プレビューウィンドウで利用できるさまざまな機能について説明します。

[プレビュー]または[ズームプレビュー]ボタンをクリックすると、画像がプレビューウィンドウに表示されます。この状態で、さまざまな機能を利用できます。

・画像の取り込み範囲の設定

・リアルタイムプレビュー

・定規表示

・比較サンプル


画像の取り込み範囲の設定

プレビューウィンドウでは、画像の取り込み範囲をマウスでドラックして設定します。設定した範囲は、移動、拡大、縮小が可能です。

・	マウスポインタで選択範囲の枠上に移動するとポインタが矢印に変わり、ドラックすることで、選択範囲枠を拡大・縮小することができます。

・	マウスポインタが選択した画像の範囲外にあると、ポインタはハンドツールに変わり、選択した範囲枠をほかの場所に移動することができます。

・	選択した範囲枠の外でクリックすると、選択範囲がキャンセルされて全範囲が選択されている状態になります。

・	プレビュー画像をダブルクリックすると、画像の全体が選択されます。


リアルタイムプレビュー

次の設定を変更すると、プレビューウィンドウでその効果をリアルタイムで確認できます。

 ・イメージタイプ

表現色、中間調、ドロップアウト

 ・イメージ制御

露出、ガンマ、ハイライト

シャドウ、輪郭強調、しきい値

 ・濃度補正

 ・カラー調整

グレーバランス、彩度、カラーフィルター


定規表示（プレビュー）
定規表示

プレビューウィンドウには、水平定規と垂直定規が表示されていますので、画像の寸法を確認できます。これらの定規は、[単位]メニューからピクセル、インチ、cmのいずれかを選択して表示単位を変更できます。


比較サンプル（プレビュー）
比較サンプル

[イメージ制御]、[カラー調整]では、[比較]ボタンをクリックすることにより各種設定の効果を画像で比較することができます。

たとえば、[イメージ制御]ボタンをクリックしてダイアログボックスから[明度]の比較ボタンをクリックすると、プレビューウィンドウに画像のサンプルが表示されます。

プレビューウィンドウの中で気に入った画像サンプルをクリックすると、選ばれた画像を基準にして、さらに画像サンプルが表示されます。また、選んだ画像をダブルクリックすると、その画像だけがプレビューウィンドウ全体に表示されます。この機能を使うと画面で見ながら、最も気に入る設定を決めることができます。


原稿種

スキャナにオプションを装着している場合の、取り込み方法を選択します。

オプションを装着できるスキャナの場合、オプションを使って原稿を取り込むかを選択します。オプションには次の種類があります。

・ＡＤＦ（オートドキュメントフィーダ）

・透過原稿ユニット

どちらのオプションでも通常のように原稿台から原稿を読み取ることができます。

ノート：

オプションを装着していない場合には、この設定を行う必要はありません。常に原稿台に設定されています。

・設定方法


設定方法（原稿種）
設定方法

[原稿種]メニューから、次のいずれかの設定を選択します。

原稿台：

原稿をスキャナの原稿台にセットしている場合に選択します。

ＡＤＦ：

オプションのＡＤＦを使用する場合に選択します。ＡＤＦから連続して原稿を取り込むことができます。ＡＤＦを装着している場合にのみ選択できます。

透過原稿ユニット：

オプションの透過原稿ユニットを使用する場合に選択します。 透過原稿ユニットを装着している場合にのみ選択できます。

ネガフィルムをサポートしている機種では、ポジまたはネガを選択できます。


イメージタイプ

画像をどのようなデータで取り込むかを選択します。

イメージタイプは、以下の設定をひとまとめにして名前を付けたものです。

表現色：

画像データの色数（カラー、モノクロ）を決定する項目です。

中間調：

表現色が８色カラーまたはモノクロの場合の中間調処理の設定です。

ドロップアウト：

表現色がモノクロ、グレーの場合の、ドロップアウトカラー（取り込まない色）の設定です。

品質：

高品位とドラフトが設定できます。

カラー取り込み：

カラーの取り込み方法を決定する項目です。

モノクロオプション：

TET（ﾃｷｽﾄｴﾝﾊﾝｽﾒﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞ）やAAS（ｵｰﾄｴﾘｱｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ）などの設定をします。この機能に対応しているスキャナの場合に設定できます。

イメージタイプは、定義済みの設定があらかじめ用意されています。通常は既存のイメージタイプ名を選択するだけで画像に最適な設定で取り込むことができます。定義済み設定の内容は変更することもできます。また、新たに自分の設定を名前を付けて登録することもできます。取り込みの目的にあったイメージタイプを作成できます。

・イメージタイプの変更と登録

・各項目の説明


イメージタイプの変更と登録

イメージタイプは登録されている内容を変更したり、新たにイメージタイプ名を登録することができます。[イメージタイプ]ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。

・変更と新規登録

・削除


変更と新規登録（イメージタイプ）
変更と新規登録

イメージタイプ名の各設定を変更する場合、新規にイメージタイプ名を登録する場合は、次の手順にしたがってください。

１．	変更したい[イメージタイプ名]を選択します。

２．	各項目を変更します。

３．	新たなイメージタイプ名を追加したい場合には、[イメージタイプ名]テキストボックスに新しい名前を、上書きしてください。この場合、上書きした[イメージタイプ名]はそのまま登録されています。

４．	設定が終了したら、[保存]ボタンをクリックします。

（必ず[保存]ボタンをクリックして設定した内容を登録してください。[ＯＫ]ボタンでは設定した内容は登録されません。）

５．	[ＯＫ]ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じると変更した設定が有効になります。[キャンセル]ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。


削除（イメージタイプ）
削除

イメージタイプ名は次の手順で削除してください。イメージタイプ名を一度削除するとその設定は復帰できませんので注意してください。

１．	削除したいイメージタイプ名をリストからクリックして選択します。[イメージタイプ名]テキストボックスに選択されたイメージタイプ名が表示されます。

２．	[削除]ボタンをクリックします。イメージタイプ名がリストから削除されます。

３．	[ＯＫ]ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じると削除の内容が有効になります。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除の内容をキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。（[イメージタイプ名]は削除されていません。）


各項目の説明（イメージタイプ）
各項目の説明

[イメージタイプ]ダイアログボックスの各設定項目は次のような機能をもっています。

・イメージタイプ名

・表現色

・中間調

・ドロップアウト

・品質

・カラー取り込み

・モノクロオプション


イメージタイプ名

  イメージタイプの名称が表示されます。

登録されているイメージタイプ名：

カラー写真、256カラー、カラーチャート、カラーハーフトーン、白黒写真、白黒ハーフトーン、線画、OCR、ｺﾋﾟｰ/FAX


表現色

取り込む色数を選択します。

フルカラー、256色カラー、8色カラー、256階調グレー、16階調グレー、モノクロ

から選択できます。


中間調

表現色が8色カラーまたはモノクロの場合に、画像の階調を表現したい場合には中間調を選択します。

なし、中間調Ａ（硬調）、中間調Ｂ（軟調）、中間調Ｃ（網点）、ディザＡ（ベイヤー）、ディザＢ（渦巻）、ディザＣ（4x4網点）、ディザＤ（8x4網点）


ドロップアウト

取り込まない色を選択します。なし、赤、緑、青から選択します。

メモ：

表現色でいずれかのカラー設定を選択した場合は、ドロップアウトは選択できません。表現色が[グレー]または[モノクロ]の場合のみに設定できます。


品質

取り込みの品質を選択します。[高品質]と[ドラフト]を選択できます。

高品質：    画質優先で画像を取り込みます。

ドラフト：  速度優先で画像を取り込みます。


カラー取り込み

カラーの取り込み方法を選択できます[線順次]と[面順次]から選択できます。

  線順次：	画像を１ラインごと３原色（ＲＧＢ）を取り込んでいき、１回の走査で取り込みます。通常はこの設定で取り込んでください。

  面順次：	画像を３原色１面ごとに分けて３回の走査で取り込みます。

メモ：

[面順次]は表現色がフルカラーの場合のみ選択でき、キャリブレーション、カラーフィルタ、彩度の各機能は無視されます。（スキャナの機種によりこの機能は無効になります。）


モノクロオプション

以下の機能に対応しているスキャナの場合には設定が可能です。

・TET（ﾃｷｽﾄｴﾝﾊﾝｽﾒﾝﾄﾃｸﾉﾛｼﾞ）

表現色[モノクロ]で文字を取り込む場合などに、画像の濃淡を判断するしきい値をスキャナで自動的に判断する機能です。そのため、文字の背景に色がついていても、文字のみを取り込むことが可能です。

・AAS（ｵｰﾄｴﾘｱｾｸﾞﾒﾝﾃｰｼｮﾝ）

文字と画像が混在している原稿を、表現色[モノクロ]で取り込む場合に、文字部分はモノクロで取り込み、画像部分は中間調処理をして取り込みます。そのためFAXなどで送信する場合に、きれいな画像で送ることができます。


出力機器

取り込んだ画像をどんな出力機器を使って再現するのかを決める設定です。

出力機器は以下の設定をひとまとめにして名前を付けたものです。

解像度：

解像度は、[線画／中間調]と[写真]の２種類の解像度が設定されています。イメージタイプの表現色の設定にしたがって自動的にどちらかが選択されます。

キャリブレーション：

どんな出力機器にあわせて、色補正をするかを設定します。適切な設定をすることにより、その出力機器で画像を表現したときに、より原稿に近い画像が得られます。

・	出力機器は、あらかじめ定義済みの設定が用意されています。通常は既存の出力機器名を選択するだけで出力機器に最適な画像を取り込むことができます。また新たに自分の設定を名前を付けて登録することもできます。

・出力機器の変更と登録

・各項目の説明


出力機器の変更と登録

出力機器は登録されている内容を変更したり、新たに出力機器名を登録することができます。[出力機器]ボタンをクリックすると、ダイアログボックスが表示されます。

・変更と新規登録

・削除


変更と新規登録（出力機器）
変更と新規登録

出力機器名の各設定を変更する場合、新規に出力機器名を登録する場合は、次の手順にしたがってください。

１．	変更したい[出力機器]を選択します。

２．	各項目を変更します。

３．	新たな出力機器名を追加したい場合には、[出力機器名]テキストボックスに新しい名前を、上書きしてください。この場合、上書きした[出力機器名]はそのまま登録されています。

４．	設定が終了したら、[保存]ボタンをクリックします。

（必ず[保存]ボタンをクリックして設定した内容を登録してください。[ＯＫ]ボタンでは設定した内容は登録されません。）

５．	[ＯＫ]ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じると変更した設定が有効になります。[キャンセル]ボタンをクリックすると、変更した内容をキャンセルしてダイアログボックスを閉じます。


削除（出力機器）
削除

出力機器名は次の手順で削除してください。出力機器名を一度削除するとその設定は復帰できませんので注意してください。

１．	削除したい出力機器名をリストからクリックして選択します。[出力機器名]テキストボックスに選択された出力機器名が表示されます。

２．	[削除]ボタンをクリックします。出力機器名がリストから削除されます。

３．	[ＯＫ]ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じると削除の内容が有効になります。[キャンセル]ボタンをクリックすると、削除の内容をキャンセルしてダイアログボックスを閉じます（[出力機器名]は削除されていません。


各項目の説明（出力機器）
各項目の説明

[出力機器]ダイアログボックスの各設定項目は次のような機能をもっています。

・出力機器名

・解像度

・キャリブレーション


出力機器名

登録されている出力機器名が表示されます。登録内容を変更するときは、名称を変える必要はありません。新たに登録する場合は、新しい出力機器名を入力してください。


解像度（出力機器）
解像度

[線画／中間調]の解像度と、[写真]の解像度を別々にメニューから選択します。選択できる解像度は、お使いのスキャナの取り込み能力により異なります。解像度は、イメージタイプの表現色の設定によりどちらかが選択されます。[表現色]が8色カラーまたはモノクロの場合は[線画／中間調]の解像度が有効で、それ以外の場合は[写真]の解像度が選択されます。

メモ：

  ・	解像度の数値は必要以上に大きくしないでください。プリンタで印刷する場合の解像度の目安は、[線画／中間調]は印刷する解像度、[写真]は印刷する解像度の1/3に設定してください。

  ・	スクリーン処理で画像を出力する場合は、[写真]の解像度を次のように設定してください。

解像度＝スクリーン線数×２×拡大率

  ・	解像度は品質が許す限り小さく設定します。その方が、画像のデータ量が少なくメモりやハードディスクの節約になり、ソフトウェアでの処理時間が短くてすみます。


キャリブレーション（出力機器）
キャリブレーション

プリンタおよびディスプレイなどの出力機器に合わせて、メニューから選択します。

メモ：

    ・	[キャリブレーション]の設定は、イメージタイプのカラー取り込みで[面順次]を選択した場合には設定は無効になります。

    ・	[キャリブレーション]メニューには、自分のプリンタに合わせた補正用の項目を追加することができます。メニューから追加した項目を選択することによりお持ちのプリンタに合わせたキャリブレーションが働き、色が原稿に近くなります。詳しくは、「キャリブレーションユーティリティ」を参照してください。


解像度

画像の解像度を一時的に変更します。

ここで表示されている解像度の画像を取り込みます。通常ここで表示されている解像度の数値は、[出力機器]の設定で自動的に決まります。しかし一時的に解像度を変えて画像を取り込みたい場合には、ここで解像度を選択して設定します。この設定は１回の取り込みにのみ有効で、次の取り込み時には元の設定に戻っています。


原稿サイズ

取り込む原稿サイズを設定します。

表示されているサイズは、原稿上の実際に取り込む範囲の大きさです。このサイズにしたがって、プレビューウィンドウの選択範囲枠の大きさが変化します。また選択範囲枠の大きさを変えると原稿サイズの数値も変化します。

・操作方法


操作方法（原稿サイズ）
操作方法

原稿サイズの各機能ごとに操作方法を説明します。

●[原稿サイズ]インジケータ

取り込む画像の幅と高さを、[単位]メニューで選択している寸法単位で表示します。また、インジケータフィールドに直接数値を入力してサイズを決めることもできます。[原稿サイズ]は、プレビューウィンドウの選択範囲とリンクしていますので、選択範囲の大きさを変えると[原稿サイズ]数値が変化し、[原稿サイズ]の数値を変えると選択範囲が変化します。

●[単位]メニュー

原稿サイズ、出力サイズの値の表示単位を変更できます。[単位]メニューから寸法の表示単位を選択してください。ピクセル、インチ、cmから選択できます。プレビューウィンドウの垂直・水平定規は、この設定で選択した単位で表示されます。


出力サイズ

画像の出力サイズを設定します。

画像ファイルのサイズを設定します。ここで設定するサイズで画像ファイルが作成されますので、出力（印刷）するときの画像サイズと同じになります。また単位を[ピクセル]にしている場合には、640x480や800x600ピクセルちょうどの画像を作成する場合に便利です。

またスライドバーによってズームの値を設定でき、表示されている数値の間で設定できます。

・操作方法


操作方法（出力サイズ）
操作方法

出力サイズのの各機能ごとに操作方法を説明します。

●[保存サイズ]インジケータ

画像の保存に必要なファイルサイズをKBまたはMB単位で表示します。取り込む画像のサイズを変更すると、リアルタイムで数値が変わります。

     メモ：	ここで表示されるファイルサイズの２倍以上のハードディスクの空き容量がないと、画像は取り込むことはできません。

●[ロック]ボタン

[ロック]ボタンをクリックすると、現在設定されている出力サイズの数値がロックされ変更できなくなります。ロック状態で[ズーム]バーをスライドさせると、原稿サイズが変化して取り込む範囲を拡大縮小できます。

●[出力サイズ]インジケータ

出力サイズの数値が表示されます。数値を直接入力することもできます。この数値はロックされていない場合、原稿サイズとズームの値で自動的に変化します。

●[ズーム]バー

[ズーム]バーのスライダーを動かすか、左右の矢印をクリックすると、拡大・縮小倍率を表示されている数値の間で、1%単位で指定できます。設定されている値は、[ズーム]インジケータに表示されます。

●[ズーム]インジケータ

現在のズームの値が表示されます。数値を直接入力することもできます。[ズーム]スライダーを動かすと、この数値が変わります。


イメージ制御

画像の露出やガンマなど、取り込む画像の状態を調整する機能です。

プレビューウィンドウに表示している画像で効果を確認しながら、各種設定を調整して取り込むことができます。[イメージ制御]ボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスで画像を調整します。各設定はスライダーまたは設定値を直接入力して行います。

・操作方法

メモ：

・	イメージ制御はプレビューウィンドウに画像が表示されているときに有効です。必ず最初にプレビューを実行してください。

・	イメージ制御の設定の効果は、プレビューウィンドウ内でリアルタイムに確認することができます。

・	簡易設定からの取り込みでは、イメージ制御の設定はできません。

・	イメージタイプで[線画] または[OCR]を指定している場合、選択できるのは[しきい値]のみです。


操作方法（イメージ制御）
操作方法

イメージ制御の各項目の操作方法を説明します。

・露出

・ガンマ

・ハイライト

・シャドウ

・輪郭強調

・しきい値

・[比較]ボタン


露出

画像の露出（明るさ）を調整します。露出は画像全体の明るさを調整しますので、全体的に暗いものや明るいものに対して有効です。部分的な明るさを調整する場合には、ガンマ、シャドウ、濃度補正などを使います。

スライダーまたは数値を入力することで調整します。


ガンマ

画像の中間部分の濃度を調整します。中間部分が薄い（明るい）画像や、濃い（暗い）画像に対して有効です。

スライダーまたは数値を入力することで調整します。


ハイライト

画像のハイライトのレベルを調整します。ハイライトは画像の中の一番明るい部分を白として、明と暗の間隔を調整する機能です。

スライダーまたは数値を入力することで調整します。

また、[ハイライト]ボタンを使う方法もあります。スライダー下の[ハイライト]ボタンをクリックするとマウスのポインタがスポイトアイコンに変わります。プレビュー画像の一番明るい部分をクリックして選択してください。ハイライトのレベルが自動的に調整されます。


シャドウ

画像のシャドウのレベルを調整します。シャドウは画像の中の一番暗い部分を黒として、明と暗の間隔を調整する機能です。

スライダーまたは数値を入力することで調整します。

また、[シャドウ]ボタンを使う方法もあります。スライダー下の[シャドウ]ボタンをクリックするとマウスのポインタがスポイトアイコンに変わります。プレビュー画像の一番暗い部分をクリックして選択してください。シャドウのレベルが自動的に調整されます。


輪郭強調

画像の輪郭強調レベルを調整します。輪郭強調は画像全体をシャープにしたり、逆にぼかしたりできます。

スライダーまたは数値を入力することで調整します。調整値は-2（最もぼやける）から2（最もはっきりする）です。


しきい値

画像のしきい値レベルを調整します。[表現色]モノクロ、[中間調]なしのときに有効です。コンピュータ上の明るさは0から255で表されるので、通常128のしきい値を変えることにより、黒として読み取る範囲が変わります。


［比較］ボタン
[比較]ボタン

[比較]ボタンをクリックすると、プレビューウィンドウに数種類の画像サンプルが表示されます。サンプル画像を比較して、最もよい画像をクリックして選択することで各設定ができます。詳しくは「プレビューウィンドウ」および「環境設定」を参照してください。


濃度補正

画像の濃度（トーン）を全体またはＲＧＢ各色ごとに補正する機能です。

濃度補正はスキャナで読み取った画像の濃度データを、トーン曲線に合わせて補正し、出力データとする機能です。プレビューウィンドウに表示している画像のトーンを補正して取り込むことができます。

[濃度補正]ボタンをクリックするとダイアログボックスが表示されます。ダイアログボックスで濃度補正の設定をします。

・操作方法

メモ：

・	濃度補正はプレビューウィンドウに画像が表示されているときに有効です。必ず最初にプレビューを実行してください。

・	濃度補正の設定の効果は、プレビューウィンドウ内でリアルタイムに確認することができます。

・	簡易設定からの取り込みでは、濃度補正の設定はできません。

・	イメージタイプの設定によっては、[濃度補正]はできません。


操作方法（濃度補正）
操作方法

濃度補正の各機能ごとの操作方法を説明します。

・[チャンネル]

・[出力値]インジケータ

・[トーン曲線]エディタ

・[濃度補正]メニュー

・[保存]ボタン


［チャンネル］
[チャンネル]

濃度補正するチャンネルを選択します。

チャンネルには、ＲＧＢ全体、Ｒ(赤)のみ、Ｇ(緑)のみ、Ｂ(青)のみが選択できます

画像全体のトーンを補正する場合には、ＲＧＢ全体を選択します。各色のみを補正する場合には各色を選択して補正します。


［出力値］インジケータ
[出力値]インジケータ

濃度補正曲線の各レベルでの値が表示されます。直接、数値を入力することもできます。ここでの数値によってトーン曲線が決まります。またトーン曲線エディタで曲線を変化させると数値も変化します。


［トーン曲線］エディタ
[トーン曲線]エディタ

トーン曲線上の５点をマウスでドラックして上下に動かし、濃度補正曲線を自由に設定できます。


［濃度補正］メニュー
[濃度補正]メニュー

メニューには、定義済みおよび保存済みの濃度補正設定が表示されます。メニューから濃度補正設定を選択します。


［保存］ボタン（濃度補正）
[保存]ボタン

濃度補正曲線の設定内容を保存、または削除できます。

まず、[トーン曲線]エディタで濃度補正曲線を決定します。曲線が決定したら、[保存]ボタンをクリックします。[保存]ダイアログボックスが表示されますので、[濃度補正名]フィールドに設定名を入力し、[追加]ボタンをクリックします。これで、設定が追加されメニューから選択できるようになります。

設定内容を削除する場合は、[保存]ボタンをクリックして[保存]ダイアログボックスを表示させ、削除したい濃度補正名を選択し、[削除]ボタンをクリックします。

[保存]ダイアログボックスで[ＯＫ]ボタンをクリックすることで、追加した設定または削除した設定が有効になります。[キャンセル]のボタンをクリックすると設定をキャンセルし元の状態に戻ります。


カラー調整

画像の色を調整する機能です。

カラー調整はスキャナで読み取った画像のカラー（色）を調整する機能です。プレビューウィンドウに表示している画像の色を調整して取り込むことができます。

[カラー調整]ボタンをクリックすると次のダイアログボックスが表示されます。このダイアログボックスでカラー調整の設定をします。

・操作方法

メモ：

・	カラー調整はプレビューウィンドウに画像が表示されているときに有効です。必ず最初にプレビューを実行してください。

・	カラー調整の設定の効果は、プレビューウィンドウ内でリアルタイムに確認することができます。

・	簡易設定からの取り込みでは、カラー調整の設定はできません。

・	イメージタイプで[表現色]を[グレー]または[モノクロ]を指定している場合、[カラー調整]ボタンはグレーで表示され選択できません。

・	イメージタイプの[カラー取り込み]を[面順次]に設定している場合、[彩度]および[カラーフィルタ]の設定はできません。


操作方法（カラー調整）
操作方法

カラー調整の操作方法を説明します。

・グレーバランス

・彩度

・カラーフィルター

・比較ボタン


グレーバランス

選択した色をグレー（無彩色）になるように調整します。全体に色のかぶった画像の色を取り除きたい場合に有効です。

[グレーバランス]バーの下の[色調]ボタンをクリックすると、マウスポインタがスポイトアイコンに変わります。プレビュー画像上で、グレーにしたい色をクリックして選択します。選択された色は[色調]ボタンに色が付いて示されます。スライダーまたは数値入力して設定を変更します。設定値は0から100までの間です。調整された色は、[色調]ボタンの横の[補正カラー]ボックスに表示されます。


彩度

画像全体の彩度を調整します。プラスの設定をすると色みが強くなります。マイナスの設定をすると色みがなくなり無彩色化していきグレーに近くなります。スライダーまたは数値を入力することで調整します。調整値は-100（低い）から100（高い）です。


カラーフィルター

画像全体に選択した色のフィルタをかけます。色相環（カラーホイル）からフィルタとしてかぶせたい色を選択します。


比較ボタン

[比較]ボタンをクリックすると、プレビューウィンドウに数種類の設定を変化させた画像サンプルを表示します。サンプルを比較して、最もよい画像をクリックして選択することで各種設定ができます。詳しくは、「プレビューウィンドウ」および「環境設定」を参照してください。


反転

画像の色を反転します。ただし、ネガフィルムをポジ（陽画）に反転することはできません。

反転機能は、画像データの濃度を反転する機能です。プレビューウィンドウに表示している画像の色を反転して取り込むことができます。

・操作方法


操作方法（反転）
操作方法

[反転]ボタンをクリックすると、プレビューウィンドウの画像がポジ、ネガ状態に反転します。

メモ：

・	プレビューウィンドウに画像が表示されているときのみに選択できます。必ず最初にプレビューを実行してください。

・	この機能では、写真のネガフィルムを反転して通常の画像にすることはできません。


自動露出

自動的に画像の露光状態を調整します。

プレビューウィンドウに表示されている画像の選択範囲部分の濃度を読み取り、画像の露光状態を自動的に調整します。自動露出を実行すると、イメージ制御の[ハイライト]および[シャドウ]が自動的に設定されます。

設定方法

プレビュー画像で取り込み範囲を指定します。[自動露出]ボタンをクリックすると選択範囲の画像の濃度を計算し、自動的に[ハイライト]、[シャドウ]の設定を調整します。

メモ：

・	プレビューウィンドウに画像が表示されているときのみに選択できます。必ず最初にプレビューを実行してください。

・	白い枠や黒い枠などのついた原稿を取り込む場合は、選択範囲が枠の内側になるようにしてから[自動露出]を実行してください。白や黒の枠を含んでの自動露出では、白や黒の部分が影響して全体が暗くなりすぎたり、明るくなりすぎたりして適正な画像になりません。

・	簡易設定からの取り込みでは、常に[自動露出]の機能が働いています。


自動範囲選択

画像のある範囲を自動的に取り込み範囲として選択できます。

プレビューウィンドウに表示されている画像の範囲を自動的に選択し、画像と判断された範囲だけを取り込むことができます。

操作方法

プレビューウィンドウに画像がある状態で、[自動範囲選択]ボタンをクリックすると、自動的に画像範囲を選択できます。

メモ

・	最初にプレビューを実行した状態では、プレビューウィンドウ全体が取り込みの選択範囲になっています。

・	簡易設定での取り込みの場合は、常に自動範囲選択の機能が働きます。

原稿に複数の画像がある場合は、マウスポインタでドラッグして取り込みたい画像のだいたいの位置を選択してから、[自動範囲選択]ボタンをクリックします。そうすることにより目的の範囲をより正確に選択することができます。


環境設定

環境設定は、EPSON TWAINの詳細設定を利用するための基本的な設定です。プレビューに関する設定、取り込み設定の記憶、スクリーンキャリブレーションの設定などができます。通常は設定を変更しなくても使用できます。

・操作方法


操作方法（環境設定）
操作方法

各項目ごとの設定方法を説明します。

●プレビューイメージ、各設定を保存

TWAINを一度閉じ、次に開いたときに閉じる前の各設定とプレビュー画像を記憶するかどうかを設定するチェックボックスです。チェックをはずすと、前回の設定は記憶されず初期設定に戻ります。

●コンパリソンサンプルの数

[イメージ制御]、[濃度補正]、[カラー調整]のダイアログボックスで[比較]ボタンをクリックしたときに、プレビューウィンドウに表示される比較画像の数を選択します。３つまたは５つのサンプル数のいずれかを選択できます。

●サンプル間の変量

[イメージ制御]、[濃度補正]、[カラー調整]のダイアログボックスで[比較]ボタンをクリックしたときに、プレビューウィンドウに表示される比較画像の設定の変量の度合いを選択します。[多]、[中]、[小]のいずれかを選択できます。

●Windows ICM

Windows95のみ、有効な項目です。

プレビュー画像や最終画像の補正に、Windows95 ICM を用いるかどうかを設定するチェックボックスです。

チェックをはずすと、[スクリーンキャリブレーション]コマンドで設定した内容にしたがってプレビューウィンドウでの表示がオリジナル原稿に近くなるように補正されます。


設定保存

取り込みのすべての設定を名前をつけて保存できます。

[設定保存]ボタンをクリックすると[設定保存]ダイアログに現在の設定が表示されます。その設定を名前をつけて保存しておいて、次回の取り込みに活用できます。

また、保存した設定を複数選択して違う設定で繰り返し取り込むことができる“一括取り込み”機能も活用できます。

・設定保存方法

・一括取り込み方法


設定保存方法

現在のTWAINの全設定を名前をつけて保存します。

１．	画像をプレビューして、EPSON TWAINで各種設定をします。

２．	[設定保存]ボタンをクリックしてダイアログを表示させます。
現在のTWAINの設定が表示されています。

３．	[設定名]テキストボックスに保存したい名前を入力します。

４．	[保存]ボタンをクリックすると入力した名前で設定が保存されます。

保存した設定を使う場合は、設定名をクリックして選択してください。TWAINの設定が保存した設定になります。

保存した設定を削除する場合は、削除する設定名をクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。


一括取り込み
一括取り込み方法

保存した設定を複数選択して異なる設定で、一括して画像を取り込むことができます。

１．	設定ボタンをクリックして、ダイアログを表示させます。

２．	設定名のリストからShiftキーまたはCtrlキーを使い複数の設定を選択します。

３．	[一括取り込み]ボタンをクリックします。選択した複数の設定で画像の取り込みを開始します。


[原稿種]メニュー

スキャナにオプションを装着している場合の､取り込み方法と原稿の種類を選択します。

・詳しい説明


[イメージタイプ]メニュー

画像をどのようなデータで取り込むかを選択します。

・詳しい説明


[出力機器]メニュー

取り込んだ画像をどんな出力機器を使って再現するかを決める設定です。あらかじめ設定が登録されていますので、メニューから選択します。

・詳しい説明


[詳細設定]ボタン

このボタンをクリックすると、詳細設定TWAINに変わります。


[取り込み]ボタン

このボタンをクリックするとスキャナが取り込みを開始します。


[閉じる]ボタン

このボタンをクリックするとTWAINが閉じます。


[イメージタイプ]ボタン

このボタンをクリックすると、イメージタイプを作成するダイアログが表示され、新しいイメージタイプを作成したり、既存のイメージタイプを、編集、削除できます。

・詳しい説明


[出力機器]ボタン

このボタンをクリックすると、出力機器を作成するダイアログが表示され、新しいイ出力機器を作成したり、既存の出力機器を、編集、削除できます。

・詳しい説明


[解像度]メニュー

ここで表示されている解像度の画像を取り込みます。通常ここで表示されている解像度の数値は[出力機器]の設定で自動的に決まります。しかし一時的に解像度を変えて画像を取り込みたい場合にはここで解像度を選択します。


[原稿サイズ]
[原稿サイズ]設定ボックス

取り込む原稿のサイズを設定します。表示されているサイズは原稿上の実際に取り込む範囲の大きさです。

・詳しい説明


[出力サイズ]設定ボックス

画像ファイルのサイズを設定します。ここで設定するサイズで画像ファイルが作成されます。

・詳しい説明


[イメージ制御]ボタン

画像の露出、ガンマ、ハイライト、シャドウ、輪郭強調、しきい値を調整します。

・詳しい説明


[濃度補正]ボタン

画像のトーンを全体またはＲＧＢ各色ごとに補正します。

・詳しい説明


[カラー調整]ボタン

画像のカラーを調整します。グレーバランス、彩度、カラーフィルタを調整できます。

・詳しい説明


[反転]ボタン

画像の色を反転します。

・詳しい説明


[自動露出]ボタン

自動的に画像の露光状態（明るさのバランス）を調整します。

・詳しい説明


[自動範囲選択]ボタン

画像のある範囲を自動的に取り込み範囲として選択できます。

・詳しい説明


[リセット]ボタン

イメージ制御、濃度補正、カラー調整の全ての設定を標準状態に戻します。


[プレビュー]ボタン

このボタンをクリックするとスキャナにセットしてある画像をプレビュー（粗取り込み）してEPOSN TWAIN のプレビューウィンドウに表示します。

・詳しい説明


[ズームプレビュー]ボタン

プレビューしている画像の選択範囲を拡大して表示します。

・詳しい説明


[設定保存]ボタン

取り込みのすべての設定を名前をつけて保存できます。また“一括取り込み”機能により保存した複数の設定で繰り返し取り込むことができます。

・詳しい説明


[環境設定]ボタン

画像を取り込むための環境を設定します。

・詳しい説明


[簡易設定]ボタン

このボタンをクリックすると、簡易設定TWAINに変わります。


プレビューウィンドウ

プレビューボタンをクリックすると、スキャナにセットした原稿を粗取り込みして表示されます。ここで取り込み範囲を指定します。

・詳しい説明