Copyright: Copyright (c) 1998-1999 Creative Technology Ltd.
Citation: Copyright (c) 1998-1999 Creative Technology Ltd.  Creative BlasterControl Help v3.00


表示色の調整

BlasterControl ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾓｼﾞｭｰﾙﾊﾞｰよりｶﾗｰ ｾｯﾃｨﾝｸﾞを選択すると､ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀより出力される映像の明るさやｺﾝﾄﾗｽﾄなどの調整が行えます｡また､3原色(赤､緑､青)を個別に調整することにより､色合いの調整を行うことも可能です｡

映像の明るさやｺﾝﾄﾗｽﾄ､色合いなどの表示色を調整するには

1	BlasterControl ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾓｼﾞｭｰﾙﾊﾞｰより[ﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞ]ｱｲｺﾝ [image] をｸﾘｯｸします｡
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾊﾟﾈﾙがｶﾗｰ ｾｯﾃｨﾝｸﾞに切り替わります｡

2	ﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択します｡
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

3	調整色を選択します｡
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

4	ｶﾞﾝﾏやｺﾝﾄﾗｽﾄ､明るさを調整します｡
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

5	3原色ごとに調整を行う場合は､ｽﾃｯﾌﾟ2～4を繰り返します｡

6	変更した設定を有効にするには[OK]ﾎﾞﾀﾝまたは[適用]ﾎﾞﾀﾝを､放棄するには[ｷｬﾝｾﾙ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
また､設定を初期状態に戻すには[出荷時の設定]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 ﾓﾆﾀに表示される映像の表示色は､接続されているﾓﾆﾀの種類やﾓﾆﾀ側での設定､ﾓﾆﾀ周囲の明るさや温度によって異なる場合があります｡


ﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝの選択

調整の目安となるﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択するには

 [ﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､調整に相応しいﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択します｡

ﾋﾝﾄ

 各種調整を行いやすくするために､ﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝは数種類用意されています｡
全体の明るさやｺﾝﾄﾗｽﾄを調整するには景色や人物像､ｶﾗｰﾊﾞｰが､3原色を個別に調整するには各色のｽｹｰﾙが有用です｡また､ｶﾞﾝﾏを補整するにはｶﾞﾝﾏ ﾃｽﾄが有用です｡


調整色の選択

調整する色を選択するには

 [調整色]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､調整する色を選択します｡

ﾋﾝﾄ

 ﾘｽﾄより "すべて (赤+緑+青)" を選択して調整を行うと､全体の明るさやｺﾝﾄﾗｽﾄを調整することが出来ます｡
また､ﾘｽﾄより3原色(赤､緑､青)を選択してそれぞれ個別に調整すると､色合いを調整することが出来ます｡


ｶﾞﾝﾏやｺﾝﾄﾗｽﾄ､明るさの調整

ｶﾞﾝﾏの補整やｺﾝﾄﾗｽﾄ､明るさを調整するには

 各ｽﾗｲﾀﾞをｽﾗｲﾄﾞさせ､調整を行います｡

各ｽﾗｲﾀﾞの機能は...

ｽﾗｲﾀﾞ	機能

明るさ	明るさの度合いを変更します｡

ｺﾝﾄﾗｽﾄ	明暗の差の度合いを変更します｡
高ｺﾝﾄﾗｽﾄな程､映像ははっきり表示され､ｺﾝﾄﾗｽﾄが低いと色調の弱い､ぼやけた映像になります｡

ｶﾞﾝﾏ補整	色調の硬軟を変更します｡
ｶﾞﾝﾏを補整して表示色のﾄｰﾀﾙ ﾊﾞﾗﾝｽを調整します｡

ﾋﾝﾄ

 一般的なﾓﾆﾀには､ﾓﾆﾀ側にも明るさやｺﾝﾄﾗｽﾄの調整機能が備わっています｡


このﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､調整の目安となるﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択します｡


このﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､調整する色を選択します｡


このｽﾗｲﾀﾞをｽﾗｲﾄﾞさせて､調整色のｶﾞﾝﾏ補正のﾚﾍﾞﾙを変更します｡


このｽﾗｲﾀﾞをｽﾗｲﾄﾞさせて､調整色のｺﾝﾄﾗｽﾄのﾚﾍﾞﾙを変更します｡


このｽﾗｲﾀﾞをｽﾗｲﾄﾞさせて､調整色の明るさのﾚﾍﾞﾙを変更します｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､設定を出荷時の状態に戻します｡