Copyright: Copyright (c) 1998-1999 Creative Technology Ltd.
Citation: Copyright (c) 1998-1999 Creative Technology Ltd.  Creative BlasterControl Help v3.00


ﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞの調整

BlasterControl ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾓｼﾞｭｰﾙﾊﾞｰよりﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞを選択すると､ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀより出力される映像の表示位置やｻｲｽﾞの調整などが行えます｡

映像の表示位置やｻｲｽﾞ､ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを調整するには

1	BlasterControl ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾀﾞｲｱﾛｸﾞのﾓｼﾞｭｰﾙﾊﾞｰより[ﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞ]ｱｲｺﾝ [image] をｸﾘｯｸします｡
ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ ﾊﾟﾈﾙがﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞに切り替わります｡

2	[ﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより画面に表示するﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択します｡

3	ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択します｡お使いのOSが

Windows 95(ﾘﾃｰﾙ版)の場合 :
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

Windows 95(OSR2以降)およびWindows 98の場合 :
Windowsの[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで変更します｡ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

Windows NT 4.0の場合 :
Windowsの[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで変更します｡ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

4	表示位置を調整します｡
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

6	表示ｻｲｽﾞを調整します｡
ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡

7	変更した設定を有効にするには[OK]ﾎﾞﾀﾝまたは[適用]ﾎﾞﾀﾝを､放棄するには[ｷｬﾝｾﾙ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
また､設定を初期状態に戻すには[出荷時の設定]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 お使いのﾓﾆﾀがｻﾎﾟｰﾄしている解像度やﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択して､ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀからの映像が正常に表示されなくなってしまった際などは､ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀの設定を出荷時の状態に戻してから再度設定を行って下さい｡ここ [image] をｸﾘｯｸすると詳細を表示します｡


設定を出荷時の状態に戻すには

BlasterControl ﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞの設定を出荷時の状態に戻すには

 [出荷時の設定]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 お使いになっているOSがWindows 95(ﾘﾃｰﾙ版)またはWindows NT 4.0の場合､ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄおよび表示位置､表示ｻｲｽﾞの設定がﾘｾｯﾄされます｡

 お使いになっているOSがWindows 95(OSR2以降)またはWindows 98の場合､表示位置および表示ｻｲｽﾞの設定がﾘｾｯﾄされます｡ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄはWindowsの[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞで行います｡詳細は ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows 95 OSR2以降およびWindows 98の場合) を参照して下さい｡


ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows 95の場合)

Windows 95でﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを変更するには

 [ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､新たに設定するﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択し､[OK]ﾎﾞﾀﾝまたは[更新]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 お使いのﾓﾆﾀがｻﾎﾟｰﾄしているﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄがわからない場合は､むやみにﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを変更せず､標準のまま使用して下さい｡

 BlasterControlはWindowsで設定されているﾓﾆﾀの種類を参照しています｡ﾓﾆﾀの種類が正常に設定されていないと､ｻﾎﾟｰﾄされている解像度やﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄが正しく判別出来ません｡ﾓﾆﾀの種類を指定するにはWindowsのﾍﾙﾌﾟ等を参照して下さい｡


ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows 95 OSR2以降およびWindows 98)
ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows 95 OSR2以降およびWindows 98の場合

Windows 95 OSR2以降およびWindows 98でﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを変更するには

1	Windowsﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上でﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ ﾒﾆｭｰが表示されますので､[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ｺﾏﾝﾄﾞを選択します｡
または
Windowsのｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙより[画面]ｱｲｺﾝを開きます｡

2	[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されますので[設定]ﾊﾟﾈﾙまたは[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの設定]ﾊﾟﾈﾙを選択します｡

3	[詳細]ﾎﾞﾀﾝまたは[詳細ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
Windows 95 OSR2以降の場合､[ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､新たに設定するﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択します｡
Windows 98の場合､[ｱﾀﾞﾌﾟﾀ]ﾊﾟﾈﾙを選択し､[ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､新たに設定するﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択します｡

4	[OK]ﾎﾞﾀﾝまたは[更新]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

ﾋﾝﾄ

 Windows 95(OSR 2以降)やWindows 98では､標準の状態で最適なﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄに設定されています｡

注意

 お使いのﾓﾆﾀがｻﾎﾟｰﾄしているﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄがわからない場合は､むやみにﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを変更せず､標準のまま使用して下さい｡

 BlasterControlはWindowsで設定されているﾓﾆﾀの種類を参照しています｡ﾓﾆﾀの種類が正常に設定されていないと､ｻﾎﾟｰﾄされている解像度やﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄが正しく判別出来ません｡ﾓﾆﾀの種類を指定するにはWindowsのﾍﾙﾌﾟ等を参照して下さい｡


ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows NT 4.0)
ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄの変更(Windows NT 4.0の場合)

1	Windowsﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟ上でﾏｳｽの右ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡
ﾎﾟｯﾌﾟｱｯﾌﾟ ﾒﾆｭｰが表示されますので､[ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ｺﾏﾝﾄﾞを選択します｡
または
Windowsのｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙより[画面]ｱｲｺﾝを開きます｡

2	[画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]ﾀﾞｲｱﾛｸﾞが表示されますので[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの設定]ﾊﾟﾈﾙを選択します｡

3	[ﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄ]ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより新たに設定するﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択します｡

4	[OK]ﾎﾞﾀﾝまたは[更新]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 お使いのﾓﾆﾀがｻﾎﾟｰﾄしているﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄがわからない場合は､むやみにﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを変更せず､標準のまま使用して下さい｡

 BlasterControlはWindowsで設定されているﾓﾆﾀの種類を参照しています｡ﾓﾆﾀの種類が正常に設定されていないと､ｻﾎﾟｰﾄされている解像度やﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄが正しく判別出来ません｡ﾓﾆﾀの種類を指定するにはWindowsのﾍﾙﾌﾟ等を参照して下さい｡


表示位置の調整

 [ﾎﾟｼﾞｼｮﾝ]ｸﾞﾙｰﾌﾟの位置ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸし､調整を行います｡

注意

 調整量はﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀやﾓﾆﾀの種類によって異なります｡


表示ｻｲｽﾞの調整

画面の縦ｻｲｽﾞを調整するには

 縦ｻｲｽﾞを大きくするには､[ｻｲｽﾞ]ｸﾞﾙｰﾌﾟ上の[+]ﾎﾞﾀﾝを､小さくするには下の[-]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

画面の横ｻｲｽﾞを調整するには

 横ｻｲｽﾞを大きくするには､[ｻｲｽﾞ]ｸﾞﾙｰﾌﾟ右の[+]ﾎﾞﾀﾝを､小さくするには左の[-]ﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸします｡

注意

 調整量はﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀやﾓﾆﾀの種類によって異なります｡


ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀに接続されているﾓﾆﾀの種類が表示されています｡


このﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより､調整の目安とするﾃｽﾄ ﾊﾟﾀｰﾝを選択します｡


BlasterControlよりﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄが変更可能な場合､ﾄﾞﾛｯﾌﾟﾀﾞｳﾝ ﾘｽﾄより新たに設定するﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄを選択します｡


現在のﾘﾌﾚｯｼｭ ﾚｰﾄが表示されています｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の表示位置を上に移動します｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の表示位置を右に移動します｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の表示位置を下に移動します｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の表示位置を左に移動します｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の縦ｻｲｽﾞを大きくします｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の横ｻｲｽﾞを小さくします｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の横ｻｲｽﾞを大きくします｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､画面の縦ｻｲｽﾞを小さくします｡


このﾎﾞﾀﾝをｸﾘｯｸすると､ﾓﾆﾀ ｾｯﾃｨﾝｸﾞの設定を出荷時の状態に戻します｡