Copyright: Microsoft ActiveX Upload Control Help ｩ Microsoft Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Citation: Microsoft ActiveX Upload Control Help ｩ Microsoft Corporation. All rights reserved. Other product and company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.


Microsoft ActiveX Upload コントロールの概要

Microsoft ActiveX Upload コントロールを使用すると、Web ページを Web サーバーに送信できます。フォルダまたはファイルを送信するには、Windows エクスプローラまたはデスクトップから ActiveX Upload コントロール アイコンにファイルをドラッグするか、または ActiveX Upload コントロール アイコンをダブルクリックして送信するファイルを選択します。

ActiveX Upload コントロールを正しく使用するために、Web サーバーの管理者は次の設定を行う必要があります。

•	Web サーバーにファイルやフォルダを送信するためのアクセス権をユーザーに与えます。

•	送信に必要なプロパティを Web サーバーに設定します。

また、必要に応じてユーザーは次の設定を行うことができます。

1	ActiveX Upload コントロール アイコンを右クリックして、[アップロードの設定] をクリックします。

2	コンピュータ上のローカル ディレクトリ名を入力します。

詳細については、「関連項目」をクリックしてください。

 関連項目


ローカル ディレクトリの指定
送信先 URL と関連付けるローカル ディレクトリの指定

必要に応じて、[アップロードの設定] ダイアログ ボックスを使って、ファイルを Web サイトに送信するために使用するローカル ディレクトリを指定できます。指定したローカル ディレクトリのファイルは、URL (Uniform Resource Locator) つまりインターネット アドレスに送信されます。送信先の URL は Web ページのコンテンツ作成者が設定します。

次の操作を行います。

•	コンピュータ上のディレクトリまたはフォルダを Web サーバーと関連付けるには、[ローカル ディレクトリ] ボックスにディレクトリ名またはフォルダ名を入力します。たとえば、「c:\mysite\images\gifs」のように入力します。

 関連項目