Copyright: Friday, November 20, 1998 20:25:46


オフライン時の使用のために同期をとるすべての項目の一覧が表示されます。たとえば、別のコンピュータの共有フォルダやインターネットの購読内容の同期をとることができます。同期をとる項目を選択するには、それぞれの項目の隣のチェック ボックスをオンにします。


[同期化する項目のチェック ボックスをオンにしてください] で選択した項目の詳細を表示するときにクリックします。項目ごとに、追加情報や独自に変更できる設定が表示される場合があります。ボタンが淡色表示されている場合は、追加情報や設定はありません。


いつ同期化を実行するかを指定するときにクリックします。コンピュータにログオンまたはコンピュータからログオフするとき、コンピュータがアイドル状態のとき、またはスケジュールで指定した時間に、自動的に同期をとるように設定できます。


[同期化する項目のチェック ボックスをオンにしてください] で選択した項目の同期化を開始します。


ダイアログ ボックスを閉じます。


コンピュータにログオンするときに、[同期化する項目の選択] で選択したすべての項目の同期を自動的にとるかどうかを指定します。


コンピュータからログオフするときに、[同期化する項目の選択] で選択したすべての項目の同期を自動的にとるかどうかを指定します。


ログオン時またはログオフ時に同期化を自動的に開始するときに、同期をとる項目の一覧が表示されるようにするかどうかを指定します。すべての項目の同期をとるか、同期をとる項目を選択するか、または同期化の自動実行を取り消すかのいずれかを選択できます。


コンピュータがアイドル状態のときにファイルの同期をとるかどうかを指定します。


アイドル状態の詳細設定を行うときにクリックします。たとえば、同期化を開始する前に必要なアイドル状態の継続時間や項目の同期をとる頻度を設定できます


オフライン項目の同期化を自動的に開始する前に必要なコンピュータのアイドル状態の継続時間を指定するには、上下の矢印をクリックします。


コンピュータがアイドル状態になったときに、同期化を繰り返し実行するかどうかを指定します。


コンピュータがアイドル状態のときに、オフライン項目の同期をとる頻度を指定するには、上下の矢印をクリックします。項目の同期を頻繁にとる場合は、より小さい数字を入力します。ただし、頻繁に同期をとると、ネットワーク トラフィックが増加することに注意してください。


コンピュータがバッテリで動作しているときに、項目の同期をとるかどうかを指定します。同期化の実行中は、ハード ディスクへのアクセスが頻繁に行われるので、バッテリが急激に消費されます。


追加した同期化のスケジュールの一覧が表示されます。同期化のスケジュールには、同期をとる項目、日付、時間、同期化の頻度、およびスケジュールの説明が含まれています。この一覧の任意のスケジュールの追加、削除、または編集を行うには、目的のスケジュールを選択し、適切なボタンをクリックします。


同期化のスケジュールを作成するために、スケジュールされた同期化のウィザードを起動します。同期をとる項目を選択し、都合のよい時間に同期化が実行されるようにスケジュールを設定します。


選択したスケジュールを一覧から削除します。


選択したスケジュールの設定を表示または変更するときにクリックします。


スケジュールの具体的な名前を入力する場所です。


このコンピュータで使用できるネットワーク接続の種類の一覧が表示されます。


同期をとることができるすべての項目の一覧が表示されます。同期をとる項目を選択するには、項目のチェックボックスをオンにします。


このコンピュータで使用できるネットワーク接続の種類の一覧が表示されます。


同期をとることができるすべての項目の一覧が表示されます。スケジュールされた同期化の実行時に同期をとる項目を選択するには、項目の隣のチェック ボックスをオンにします。


スケジュールされた同期化の実行時にネットワーク接続が使用できない場合は、コンピュータが自動的に適切なネットワークに接続されるようにするかどうかを指定します。


コンピュータにログオンしているときにのみ、スケジュールされた同期化が実行されるように指定します。スケジュールされた同期化の実行時に、別のユーザーがログオンしていたり、誰もログオンしていない場合は、同期化は実行されません。


任意のユーザーがログオンしているとき (または誰もログオンしていないとき) に、予定されている同期化が実行されるように指定します。同期化を実行するには、ユーザー名とパスワードが必要なので、これらの情報を [実行するアカウント名]、[パスワード]、[パスワードの確認入力] の各ボックスに入力しなければなりません。有効なユーザー名とパスワードを入力しないと、スケジュールされた同期化は、適切なユーザーがコンピュータにログオンしている場合にのみ実行されます。


ユーザー名を入力する場所です。また、[パスワード] ボックスおよび [パスワードの確認入力] ボックスにパスワードも入力しなければなりません。有効なユーザー名とパスワードを入力しないと、予定されている同期化は、適切なユーザーがコンピュータにログオンしている場合にのみ実行されます。


最大 14 文字のパスワードを入力する場所です。パスワードの大文字と小文字は区別されます。


確認のためにパスワードをもう一度入力する場所です。パスワードの大文字と小文字は区別されます。


同期化の進行状況が表示されます。


同期をとる項目の詳細情報を表示するときにクリックします。特定の項目の同期をとらないように、同期化の設定を変更することもできます。


項目ごとの同期化のステータスが表示されます。たとえば、共有フォルダの同期をとると、ステータスの列には、[停止]、[スキップ]、[同期化中]、[成功]、[失敗] のいずれかが表示されます。

項目の同期をとらないようにするには、一覧でその項目を選択し、[スキップ] をクリックします。


一覧の項目の同期をとらないようにします。[スキップ] が使用できない場合は、項目をクリックし、[スキップ] をクリックします。複数の項目の同期をとらないようにするには、Ctrl キーを押しながら項目をクリックし、[スキップ] をクリックします。


選択されている同期をとる項目の詳細を表示するときにクリックします。項目ごとに、追加情報や独自に変更できる設定が表示される場合があります。ボタンが使用できない場合は、追加情報や設定はありません。


すべての項目の同期化を中止します。1 つの項目の同期化のみを中止するには、必要に応じて [詳細] をクリックし、ダイアログ ボックスを拡張し、[スキップ] をクリックします。


同期化の実行中に、ログに記録されたメッセージが表示されます。


同期化の進行状況と結果の表示を切り替えられるようにします。


同期化の完了後に、ダイアログ ボックスが自動的に閉じないように、ダイアログ ボックスの位置を固定します。