Copyright: Microsoft NNTP Service のﾍﾙﾌﾟ ｩ 1999 Microsoft Corporation.  All rights reserved. その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。
Citation: Microsoft NNTP Service のﾍﾙﾌﾟ ｩ 1999 Microsoft Corporation.  All rights reserved. その他、記載されている会社名、製品名は、各社の商標および登録商標です。


[全般]

[全般] タブを使用して、NNTP 仮想サーバーが使用する IP アドレスと TCP ポートを指定します。このプロパティ設定用のタブを使用して、クライアントの同時接続数を制限できます。また、NNTP 仮想サーバーのユーザーを追跡するために、Microsoft Internet Information Service ログへアクセス データを出力できます。

  [名前]

  [IP アドレス]

  [詳細]

  [接続]

  [ログ収集を有効にする]

  [アクティブ ログ形式]

  [Path ヘッダー]


[名前]

NNTP 仮想サーバーの名前を入力します。ここで選択した名前は、インターネット サービス マネージャに表示されます。


[IP アドレス]

Microsoft Windows 2000 Serverを実行していて、Microsoft NNTP Service が配置されているコンピュータで定義されている IP アドレスを選択します。コントロール パネルの [ネットワークとダイヤルアップ接続] から複数の IP アドレスを構成できます。


[詳細]

このボタンをクリックすると [詳細] ウィンドウが開き、この NNTP 仮想サーバーに対して複数の IP アドレスを割り当てることができます。


[接続]

このボタンをクリックすると、[接続] ウィンドウが開きます。[接続] ウィンドウでは、NNTP 仮想サーバーに同時に接続できるニュース クライアントの数を設定できます。また、そのほかにもいくつかのオプションがあります。


[ログ収集を有効にする]

このオプションを使用して、NNTP 仮想サーバーの活動を追跡するために、トランザクション データのログ出力を有効にします。Microsoft NNTP Service へのユーザーの接続や、記事の取得、記事の投稿、あるいはユーザーの切断などの処理が起こるたびに、Microsoft NNTP Service によってログ レコードが書き込まれます。既定のログ ファイルの場所は、C:\WINNT\System32\LogFiles\Nntpsvc1 です。

ログ出力を有効にするには、[仮想ディレクトリ] ダイアログ ボックスにある [アクセスをログ出力する] チェック ボックスもオンにする必要があります。


[アクティブ ログ形式]

メッセージ トランザクションを追跡するためのログ出力形式を 4 つの形式から選択できます。Microsoft Internet Information Services (IIS) のログ ファイル形式は固定 ASCII 形式です。既定のオプションである W3C 拡張ログ ファイル形式は ASCII 形式です。この形式はカスタマイズが可能なため、追跡する項目を選択できます。NCSA (National Center for Supercomputing Applications) 共通ログ ファイル形式は固定 ASCII 形式です。ODBC ログ出力形式は、ODBC 準拠のデータベースを使用して、固定データ フィールド セットにログ出力データを格納します。


[Path ヘッダー]

各ニュースの投稿で Path 行に対して使用される文字列を入力します。


[詳細]

このオプションを使用して、この NNTP 仮想サーバーの IP アドレスや、TCP ポート番号、SSL ポート番号を追加、削除、または編集します。

この NNTP 仮想サーバーが応答する IP アドレスをさらに追加、定義することができます。ユーザーは、ここで定義された IP アドレスのいずれかを使用して NNTP 仮想サーバーへ接続できます。一般に、各 IP アドレスには固有の DNS 名が割り当てられます。

  [この仮想サーバーでの複数の識別情報を構成します]

  [IP アドレス]

  [TCP ポート]

  [SSL ポート]

  [追加]

  [編集]

  [削除]


[この仮想サーバーでの複数の識別情報を構成します]

この NNTP 仮想サーバーへ割り当てられている各 IP アドレス、および各アドレスの TCP ポートが一覧表示されます。ユーザーは、この一覧にあるいずれかの IP アドレスを使用して NNTP 仮想サーバーへ接続できます。各 NNTP 仮想サーバーは、IP アドレスと TCP ポートの組み合わせによって識別されます。


[IP アドレス]

この NNTP 仮想サーバーが使用する IP アドレスが一覧表示されます。


[TCP ポート]

SSL 暗号化方式を使用しない場合に、この NNTP 仮想サーバーに接続するクライアントが使用する TCP ポートが表示されます。既定のポート番号は 119 です。


[SSL ポート]

SSL 暗号化方式を使用する場合に、この NNTP 仮想サーバーに接続するクライアントが使用する SSL ポートが表示されます。既定のポート番号は 563 です。


[追加]

[追加] をクリックして [識別] ウィンドウを開き、この NNTP 仮想サーバーの新しい IP アドレスを追加し、その IP アドレスのポート番号を選択します


[編集]

選択した IP アドレスのポート番号を変更するには、[編集] をクリックして [識別] ウィンドウを開きます。


[削除]

選択した IP アドレスを削除するには、[削除] をクリックします。


[識別]

この NNTP 仮想サーバーの新しい IP アドレスと TCP ポート番号または SSL ポート番号を入力します。

  [IP アドレス]

  [TCP ポート]

  [SSL ポート]


[IP アドレス]

Microsoft Windows 2000 Server を実行していて、Microsoft NNTP Service が配置されているコンピュータで定義されている IP アドレスを選択します。コントロール パネルの [ネットワークとダイヤルアップ接続] から複数の IP アドレスを構成できます。


[TCP ポート]

Microsoft NNTP Service が動作する TCP ポート番号を入力します。既定のポート番号は 119 です。NNTP 仮想サーバーは IP アドレスとポート番号の組み合わせによって識別されるため、複数の NNTP 仮想サーバーでそれぞれ異なる IP アドレスが割り当てられている場合は、その複数のサーバーで同じ TCP ポートを使用できます。既に使用されている IP アドレスと TCP ポート番号の組み合わせを NNTP 仮想サーバーへ割り当てた場合、その仮想サーバーは起動しません。新しいポート番号を有効にするには、コンピュータを再起動します。


[SSL ポート]

SSL (Secure Sockets Layer) の暗号化方式を使用している場合に、Microsoft NNTP Service への接続にクライアントが使用する TCP ポート番号を入力します。固有の SSL ポート番号を任意に入力できます。既定のポート番号は 563 です。新しいポート番号を有効にするには、コンピュータを再起動します。


[接続]

このウィンドウを使用して、NNTP 仮想サーバーへの接続数を制限します。また、アクティブでないニュース クライアントが Microsoft NNTP Service への接続を維持できる期間を制限する設定をここで行うことができます。

  [接続数を制限する]

  [タイムアウト (分)]


[接続数を制限する]

この NNTP 仮想サーバーに接続できるニュース クライアントの最大同時接続数を入力します。既定の接続数は 5000 です。また、このチェック ボックスをオフにすることで、接続数の制限を解除できます。


[タイムアウト (分)]

アクティブでないクライアントが NNTP 仮想サーバーに接続する時間をこのオプションを使用して制限します。アクティブでないニュース クライアントの接続が維持される時間を分単位で入力します。既定値は 10 分です。


[アクセス]

[アクセス] タブを使用して、NNTP 仮想サーバーへのクライアント アクセスを構成し、送信セキュリティを確立します。[アクセス制御] では、Microsoft NNTP Service で匿名アクセスを許可することができます。また、ユーザー名とパスワードの入力をユーザーに求めることもできます。[セキュリティ保護された通信] を使用すると、仮想サーバーでアクセスが許可された後のセキュリティを設定できます。[接続制御] を使用すると、特定のユーザーまたはグループに対して仮想サーバーの使用を許可または拒否できます。

  [認証]

  [証明書]

  [接続]


[アクセス制御]
[認証]

1 つ以上の認証方法を選択できます。[認証] をクリックすると [認証方法] ウィンドウが開き、認証オプションが表示されます。


[セキュリティ保護された通信]
[証明書]

この機能は、Microsoft NNTP Service への接続に SSL (Secure Sockets Layer) を使用することをクライアントに要求することによって、送信データの暗号化を保証します。[証明書] をクリックしてサーバー証明書ウィザードを開きます。


[接続制御]
[接続]

ニュースグループへのアクセスを制限するオプションがいくつか用意されています。[接続] をクリックして制限用のオプションを表示します。

既定では、NNTP 仮想サーバーはすべての IP アドレスからアクセス可能です。ただし、より大きなグループに対してアクセスを許可または拒否していても、ある特定の IP アドレスに対してアクセスを許可または拒否することができます。単一の IP アドレスを指定して制限を設定することもできます。また、サブネット マスクを使用してグループ化されたアドレスを指定したり、またはドメイン名を指定して制限を設定することも可能です。


[認証方法]

1 つ以上の認証方法を選択します。Microsoft NNTP Service はユーザーの識別情報を確認し、要求された内容へのアクセスを Windows アクセス制御リスト (ACL) の設定に従って許可します。

  [匿名を許可する]

  [基本認証]

  [Windows セキュリティ パッケージ]

  [SSL クライアント認証を有効にする (サーバーの証明書が必要)]

  [SSL クライアント認証を要求する]

  [Windows ユーザー アカウントへのクライアント証明書のマッピングを有効にする]


[匿名を許可する]

すべてのクライアントがこのディレクトリの内容へアクセスできるようにする場合は、このチェック ボックスをオンにします。ユーザー名とパスワードは必要ありません。[匿名] をクリックすると [匿名アカウント] ウィンドウが開きます。[匿名アカウント] ウィンドウでは、匿名ログオン時に使用する Windows 2000 アカウントを選択できます。


[基本認証]

基本 (クリア テキスト) パスワード認証を有効にする場合は、このチェック ボックスをオンにします。NNTP では、クリア テキスト パスワードを基に認証を行う AUTHINFO と呼ばれるプロトコルが定義されています。Microsoft NNTP Service では、このクリア テキスト パスワード認証プロトコルが基本パスワード認証としてサポートされています。また、Microsoft NNTP Service では、Microsoft NNTP Service と NNTP クライアント間での機密データの配信をサポートするために、このプロトコルを拡張しています。Microsoft NNTP Service ではこの機能を、NNTP AUTHINFO の拡張仕様として提供しています。


[Windows セキュリティ パッケージ]

このオプションを選択すると、Windows 2000 Server に装備されている標準セキュリティ パッケージのセキュリティ メカニズムを有効にできます。このセキュリティ機能によって、企業は顧客に対してセキュリティで保護されたログオン サービスを提供できます。内部システムで既に Windows セキュリティ パッケージを使用する仮想サーバーであれば、単一の共通したセキュリティ メカニズムの採用によって利点が得られます。

Windows セキュリティ パッケージ認証はユーザーの認証に暗号化を適用するため、ネットワーク経由で実際のパスワードを送信することをユーザーに要求しません。詳細については、Microsoft Internet Information Services のドキュメントを参照してください。

注  Windows セキュリティ パッケージを使用するには、Windows セキュリティ パッケージ認証をサポートするニュース クライアントが必要です。Microsoft Outlook Express は Windows セキュリティ パッケージ認証をサポートします。


[SSL クライアント認証を有効にする (サーバーの証明書が必要)]

このオプションは、SSL 暗号化方式と証明書を使ってセキュリティで保護されたクライアント認証を有効にします。SSL 証明書を使用するには Microsoft NNTP Service が動作するコンピュータが必要です。


[SSL クライアント認証を要求する]

このオプションを使用して、SSL 暗号化を適用したユーザー名とパスワードを入力するようにクライアントに要求します。


[Windows ユーザー アカウントへのクライアント証明書のマッピングを有効にする]

クライアント ソフトウェアに SSL クライアント証明書がインストールされている場合は、その証明書に割り当てられている Microsoft Windows アカウントを使用して、ユーザーを認証します。[クライアントのマッピング] をクリックして、証明書と Windows のアカウント名を入力します。


[匿名アカウント]

このウィンドウを使用して、Microsoft NNTP Service への匿名アクセスに使用する Microsoft Windows アカウントを選択します。

  [ユーザー名]

  [パスワード]

  [パスワードの同期を自動にする]


[ユーザー名]

Windows 2000 アカウントを入力します。このアカウントに与えたアクセス許可によって、匿名ユーザーが利用できるニュースグループが決まります。また、[参照] をクリックして Windows アカウントを選択できます。


[パスワード]

Windows 2000 アカウントで使用するパスワードを入力します。[確認] をクリックすると、ユーザー名とパスワードの組み合わせが有効かどうか確認できます。


[パスワードの同期を自動にする]

[パスワードの同期を自動にする] チェック ボックスをオンにすると、Windows 2000 Server でパスワードを変更したときに、Microsoft NNTP Service のパスワードが自動的に更新されます。


[接続]

クライアント IP アドレスまたはドメイン名によって NNTP 仮想サーバーへのアクセスを制限する場合は、以下のオプションを使用します。

すべてのコンピュータに対してアクセスを許可した後、このルールの例外として、特定のコンピュータに対してアクセスを拒否できます。同様に、すべてのコンピュータに対してアクセスを拒否して、特定のコンピュータに対してアクセスを許可することができます。

  [以下のリストに含まれるコンピュータのみ]

  [以下のリストに含まれるコンピュータ以外のすべて]

  [アクセス]

  [IP アドレス (マスク)/ドメイン名]

  [追加]

  [削除]


[以下のリストに含まれるコンピュータのみ]

この一覧に追加した特定のアドレスおよびドメインを除くすべての IP アドレスに対してアクセスを拒否する場合は、[以下のリストに含まれるコンピュータのみ] チェック ボックスをオンにします。


[以下のリストに含まれるコンピュータ以外のすべて]

この一覧に追加した特定のアドレスおよびドメインを除くすべての IP アドレスに対してアクセスを許可する場合は、[以下のリストに含まれるコンピュータ以外のすべて] チェック ボックスをオンにします。


[以下のリストに含まれるコンピュータ以外のすべて]
[アクセス]

一覧のアドレスまたはドメインの横に [許可] または [拒否] が表示されます。


[IP アドレス (マスク)/ドメイン名]

アクセスを許可または拒否した IP アドレスおよびドメイン名が表示されます。


[追加]

[追加] をクリックして、[コンピュータ] ウィンドウを開き、特定の IP アドレスまたはドメイン名に対してアクセスを許可または拒否します。


[削除]

[削除] をクリックして、一覧から選択した IP アドレスまたはドメイン名を削除します。


[コンピュータ]

アクセスを許可または拒否するアドレスの種類を選択して、必要な情報を入力します。IP アドレスによって 1 台のコンピュータを選択するには、[1 台のコンピュータ] を使用します。[DNS の参照] をクリックして IP アドレスを参照します。

サブネット内のコンピュータのグループを選択するには、[グループ化されたコンピュータ] を使用します。

ドメイン名によってドメイン内のすべてのコンピュータを選択するには、[ドメイン] を使用します。このオプションを使用すると処理のオーバーヘッドが増大するため、Microsoft NNTP Service のパフォーマンスが低下する可能性があります。

  [IP アドレス]

  [DNS の参照]

  [サブネット アドレス]

  [サブネット マスク]

 [名前]


[IP アドレス]

アクセスを拒否または許可する 1 台のコンピュータの IP アドレス。[DNS の参照] をクリックして IP アドレスを参照します。


[DNS の参照]

DNS 名によってコンピュータの IP アドレスを参照する場合に、このオプションを使用します。


[サブネット アドレス]

アクセスを拒否または許可するコンピュータ グループの基本 IP アドレス。サブネット マスクが必要です。


[サブネット マスク]

アクセスを許可または拒否するコンピュータ グループの IP アドレスの範囲を指定するサブネット マスク。サブネット マスクの詳細については、『Microsoft Windows 2000 Server インターネットワーキング ガイド』を参照してください。


[名前]

アクセスを拒否または許可するコンピュータ グループのドメイン名。


[設定]

[設定] タブを使用して、ニュース記事とニュース フィードの最大サイズの制限を構成します。またこのタブで、モデレート メッセージを送信する SMTP サーバーを指定します。

ニュース クライアントからニュースグループをモデレートすることができます。Microsoft NNTP Service でモデレート記事用の構成を行っている場合、モデレータへの配信のために指定した SMTP サーバーに記事が自動的に Microsoft NNTP Service によって送信されます。記事をモデレータに配信できない場合には、配信不能通知 (NDR) が管理者の電子メール アカウントのアドレスに返されます。これらのメッセージが SMTP によって処理されるようにするには、アカウントが SMTP サーバー上に存在する必要があります。

ニュースグループに特定のモデレータを定義していない場合にモデレート メッセージが送信される既定のドメインを指定できます。また、複数のモデレート ニュースグループがある場合、既定のドメインを構成しておきます。

  [クライアントからの投稿を許可する]

  [投稿サイズの制限値 (KB)]

  [接続サイズの制限値 (MB)]

  [フィード投稿を許可する]

  [投稿サイズの制限値 (KB)]

  [接続サイズの制限値 (MB)]

  [このサーバーからニュース記事をプル転送することをサーバーに許可する]

  [コントロール メッセージを許可する]

  [モデレート グループの SMTP サーバー]

  [既定のモデレータ ドメイン]

  [管理者のメール アカウント]


[クライアントからの投稿を許可する]

このオプションをオンにすると、この NNTP 仮想サーバーへのニュース クライアントからの投稿を許可します。


[投稿サイズの制限値 (KB)]

このオプションを使用して、この NNTP 仮想サーバーにニュース クライアントから投稿できる 1 つの記事の最大サイズを定義します。このチェック ボックスをオンにした場合の、既定の制限値は 1000 KB です。制限をなくすには、このチェック ボックスをオフにします。


[接続サイズの制限値 (KB)]
[接続サイズの制限値 (MB)]

このオプションを使用して、この NNTP 仮想サーバーにニュース クライアントから 1 回の接続で投稿できるすべての記事の最大サイズを定義します。このチェック ボックスをオンにした場合の、既定の制限値は 20 MB です。制限をなくすには、このチェック ボックスをオフにします。


[フィード投稿を許可する]

このオプションをオンにすると、この NNTP 仮想サーバーへのニュースフィードからの投稿を許可します。


[投稿サイズの制限値 (KB)]

このオプションを使用して、この NNTP 仮想サーバーにニュースフィードから投稿できる 1 つの記事の最大サイズを定義します。このチェック ボックスをオンにした場合の、既定の制限値は 1500 KB です。制限をなくすには、このチェック ボックスをオフにします。


[接続サイズの制限値 (KB)]
[接続サイズの制限値 (MB)]

このオプションを使用して、この NNTP 仮想サーバーにニュースフィードから 1 回の接続で投稿できるすべての記事の最大サイズを定義します。このチェック ボックスをオンにした場合の、既定の制限値は 40 MB です。制限をなくすには、このチェック ボックスをオフにします。


[このサーバーからニュース記事をプル転送することをサーバーに許可する]

このオプションをオンにすると、この NNTP 仮想サーバーからのニュース記事のプル転送をほかのニュース サーバーが行うことを許可します。


[コントロール メッセージを許可する]

コントロール メッセージを自動的に処理し、トランザクション ログに出力する場合には、このオプションを選択します。コントロール メッセージに対してログ出力を有効にして、処理を有効にしない場合には、このチェック ボックスをオフにします。


[モデレート グループの SMTP サーバー]

モデレート グループへのすべての投稿が転送される SMTP メール サーバーを指定します。この値は、DNSに登録された有効な IP アドレスを持つコンピュータ名か、ディレクトリ パスである必要があります。ディレクトリ パスは、指定したディレクトリの場所に送信するモデレート メッセージのためだけに使用されます。


[既定のモデレータ ドメイン]

このオプションを使用して、すべてのモデレート投稿に対応する既定のドメインを指定します。このドメインは、承認されたドメイン名でなければなりません。モデレータの指定がないモデレート ニュースグループに投稿された記事は、以下の宛先に送信されます。

news_group_name@default_moderator_domain

ここで news_group_name は記事を送信するニュースグループ名です。また、default_moderator_domain はこのオプションで指定する値です。


[管理者のメール アカウント]

このオプションを使用して、指定したモデレータにモデレート ニュースグループ記事が配信されなかった場合に、配信不能レポート (NDR) を受信する電子メール アドレスを指定します。

NDR の送信を有効にするには、以下のレジストリ キーに MailFromHeader という DWORD 型の新しい値を作成し、その値に 1 を設定します。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NntpSvc\Parameters\


[セキュリティ]

[セキュリティ] タブを使用して、NNTP 仮想サーバー オペレータの一覧へ Microsoft Windows アカウントおよびグループを追加します。

  [オペレータ]

  [追加]

  [削除]


[オペレータ]

このボックスには、オペレータとして指定したユーザー名およびグループ名が一覧表示されます。オペレータは、NNTP 仮想サーバーへのアクセスおよび NNTP 仮想サーバーの構成を行うことができます。[追加] をクリックすると、この一覧にさらに名前を追加することができます。


[追加]

[ユーザーまたはグループの選択] ウィンドウが開き、この NNTP 仮想サーバーのオペレータとする Windows 2000 アカウントを選択することができます。


[削除]

選択したオペレータを削除するには、[削除] をクリックします。


[<ニュースグループ名> のプロパティ]

新しいニュースグループを作成するには、作成対象の NNTP 仮想サーバーの下の [ニュースグループ] を右クリックします。[新規作成] をクリックして、[ニュースグループ] をクリックします。ニュースグループ作成ウィザードの指示に従います。

既存のニュースグループの場合、選択したニュースグループについての情報が [ニュースグループ] ダイアログ ボックスに表示されます。ニュースグループの名前は、以下の一連のボックスの上に表示されます。

  [説明]

  [愛称]

  [読み取り専用]

  [モデレート]

  [モデレータ]

  [既定値に設定]


[説明]

ニュースグループの説明を入力します。ニュースグループのタイトルでは伝わらないニュースグループの詳細な機能をこの説明によって定義できます。この説明は省略可能です。


[愛称]

ニュースグループのクライアント上での表示名を定義する場合には、ここにそのニュースグループの名前を入力します。この名前は、NNTP コマンドの LIST PRETTYNAMES で返されます。この愛称が表示されるのは、クライアントの一部です。このオプションでは Unicode 文字を使用できます。したがって、英語以外の言語の文字セットを使用してニュースグループ名を指定できます。


[読み取り専用]

このオプションをオンにすると、指定したモデレータだけがこのニュースグループに記事を投稿できます。


[モデレート]

このオプションをオンにすると、記事が投稿される前に、その記事が特定の電子メール アドレスに送信されます。


[モデレータ]

このニュースグループに対して指定するモデレータの電子メールアドレスを入力します。


[既定値に設定]

このボタンをクリックして、既定の設定をニュースグループ モデレータとして使用します。既定の電子メール アドレスは、ニュースグループ名と、[既定の NNTP 仮想サーバーのプロパティ] の [NNTP 設定] タブの [既定のモデレータ ドメイン] で指定したドメイン名の組み合わせによって表現されます。ただし、[既定値に設定] をクリックすると、[モデレータ] にニュースグループの名前のみが表示されます。


[有効期限ポリシーのプロパティ]

新しい有効期限ポリシーを作成するには、設定対象の NNTP 仮想サーバーの下の [有効期限ポリシー] を右クリックします。[新規作成] をクリックして、[有効期限ポリシー] をクリックします。NNTP 有効期限ポリシー作成ウィザードの指示に従います。有効期限ポリシーを定義すると、指定した時間を過ぎた古いニュース記事をすべて削除できます。

既存の有効期限ポリシーの場合、ポリシーの作成時に構成した内容を [有効期限ポリシー] ダイアログ ボックスで表示でき、またこのダイアログ ボックスで有効期限ポリシーのパラメータを編集できます。

  [次の時間より古い記事を削除する (時間)]

  [影響するニュースグループ]

  [追加]

  [削除]


[次の時間より古い記事を削除する (時間)]

このオプションを使用して、指定した時間より古い記事を削除します。既定値は 168 時間です。記事の保存期間の制限をなくすには、このチェック ボックスをオフにします。


[影響するニュースグループ]

この有効期限ポリシーの対象となるニュースグループまたはニュースグループ階層の一覧を表示します。


[追加]

[追加] をクリックすると [ニュースグループの追加] ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスでは有効期限ポリシーにニュースグループを追加できます。


[削除]

[削除] をクリックして、影響するニュースグループから、選択したニュースグループを削除します。この有効期限ポリシーは、削除したニュースグループに適用されなくなります。


[ニュースグループの追加]

このダイアログ ボックスを使って、[有効期限ポリシー] ダイアログ ボックスの [影響するニュースグループ] の一覧にニュースグループを追加します。

  [ニュースグループ]


[ニュースグループ]

有効期限ポリシーに追加するニュースグループまたはニュースグループ階層の名前を入力します。アスタリスク (*) ワイルドカード文字によって、複数のニュースグループを指定できます。たとえば、rec.* は名前が "rec." で始まるすべてのニュースグループを表します。名前を入力したら、[OK] をクリックします。


[仮想ディレクトリのプロパティ]

NNTP 仮想サーバーの一覧を展開すると表示される [仮想ディレクトリ] ノードを使用して、ニュースグループの記事を格納する仮想ディレクトリを作成します。たとえば、あるディスク ドライブに作成した仮想ディレクトリに、企業のレクリエーション活動に関するすべてのニュースグループを格納し、ほかのディスク ドライブに作成した仮想ディレクトリに、業務に関するすべてのニュースグループを格納することができます。

仮想ディレクトリは、仮想ディレクトリ パスと仮想ディレクトリ エイリアスの 2 つの構成要素を持ちます。クライアントがニュースグループにアクセスするときに使用する場所を変更することなく、ニュースグループの物理的な場所をこのエイリアスを使って変更できます。このエイリアスは、ニュース サービスの URL に提示されます。また、実際にファイルが格納されている場所に関係なく、同じエイリアスを継続して使用できます。

  [ディレクトリのコンテンツ]

  [セキュリティで保護された通信]

  [投稿を許可する]

  [ニュースグループの表示を制限する]

  [アクセスをログ出力する]

  [ニュースのコンテンツにインデックスを付ける]


[ディレクトリのコンテンツ]

[ディレクトリのコンテンツ] では、ホーム ディレクトリの場所を表示できます。ホーム ディレクトリは、ローカル ディスク ドライブか、LAN 上にある Microsoft Windows 2000 Server を実行するコンピュータのディスク ドライブに置くことができます。ホーム ディレクトリの既定の場所は %SystemDrive%\InetPub\Nntpfile\Root です。[コンテンツ] をクリックして [ディレクトリのコンテンツ] ウィンドウを開き、ホーム ディレクトリの場所を指定します。


[セキュリティで保護された通信]

このオプションを使用して、Microsoft NNTP Service に接続するクライアントに対して SSL を使用するように要求します。このオプションによって、送信データの暗号化が保証されます。[セキュリティで保護] をクリックして、[セキュリティ] ウィンドウを開き、暗号化レベルを設定します。


[投稿を許可する]

このオプションをオンにして、このディレクトリ内にあるニュースグループへのニュース クライアントからの投稿を許可します。


[ニュースグループの表示を制限する]

このオプションを使用して、このディレクトリにあるニュースグループへのアクセス許可を持つユーザーにのみ、ニュースグループの一覧の表示を許可します。このオプションをオンにすると処理のオーバーヘッドが増大し、メモリの消費や NNTP Service の低速化につながります。匿名アクセスを許可するニュースグループには、このオプションを使用しないでください。


この仮想ディレクトリへのアクセスをログ出力する
[アクセスをログ出力する]

このオプションを使用して、このディレクトリへのニュース クライアントからのアクセスに関するログを Microsoft Internet Information Services アクセス ログに出力します。ログ出力を有効にするには、[既定の NNTP 仮想サーバーのプロパティ] の [全般] タブにある [ログ収集を有効にする] チェック ボックスもオンにする必要があります。


[ニュースのコンテンツにインデックスを付ける]

このオプションを使用して、このディレクトリにあるニュースグループに Microsoft Indexing Services によるインデックス付けを行います。これにより、ユーザーは指定した文字列を検索できます。


[ディレクトリのコンテンツ]

[ディレクトリのコンテンツ] ダイアログ ボックスを使用して、ホーム ディレクトリの場所を設定します。ホーム ディレクトリには、この仮想ディレクトリのすべてのリソースが格納されます。

  [このコンピュータにあるディレクトリ]

  [ローカル パス]

  [ほかのコンピュータの共有ディレクトリ]

  [ネットワーク ディレクトリ]

  [ユーザー名]

  [パスワード]


[このコンピュータにあるディレクトリ]

このオプションを使用して、ローカル ディスク ドライブにあるディレクトリ パス指定します。


[ローカル パス]

[このコンピュータにあるディレクトリ] をオンにした場合は、このコンピュータ上にあるディレクトリのパスを指定します (例、C:\Nntp\Rec\Sports)。[参照] をクリックして、目的の場所を検索します。


[ほかのコンピュータの共有ディレクトリ]]

このオプションを使用して、ネットワーク内にあるディレクトリを指定します (例\\Server_Name\Server_Share)。ネットワーク ディレクトリは、LAN 上にあるディスク ドライブへの UNC パスで指定します。


[ネットワーク ディレクトリ]

[ほかのコンピュータの共有ディレクトリ] をオンにした場合は、ディレクトリを置くネットワーク ディレクトリの UNC 名を指定します (例、\\Ntsrv1\Nntp\Rec\Sports)。[参照] をクリックして、目的の場所を検索します。


[ユーザー名]

リモートの共有ディレクトリにコンテンツを格納する場合は、そのリモート コンピュータに Microsoft NNTP Service がログ オンできるユーザー名を入力する必要があります。必要な資格情報は、ユーザー名とパスワードです。入力したユーザー名とパスワードが、リモートの共有ディレクトリに対して少なくとも読み取りと書き込みのアクセス許可を持つように構成する必要があることに注意してください。


[パスワード]

入力したユーザー名と共に使用されるパスワードを入力します。[確認] をクリックすると、ユーザー名とパスワードの組み合わせが有効かどうか確認できます。


[セキュリティ]

Microsoft NNTP Service への接続に SSL (Secure Sockets Layer) を使用することをクライアントに要求することによって、送信データの暗号化を保証できます。

SSL を使用するには、キー マネージャを使用して、キー ペアを作成し、キー証明書を構成します。これにより、クライアントは SSL を使用して暗号化した記事を Microsoft NNTP Service に送信できます。また、Microsoft NNTP Service も SSL を使用して暗号化した記事をクライアントに送信できます。キー証明書とキー マネージャの詳細については IIS のドキュメントを参照してください。

キー ペアは、キーのセキュリティ レベル (または "強度") に応じて、ある一定数のビットから構成されます。暗号化レベルのキー強度を 40 ビットから既定の 128 ビットへ上げることによってセキュリティを強化することができます。このビット数が大きくなるほど、アイテムの解読は困難になります。アクセスを保護しようとするユーザーは、設定されている暗号化レベルと同じレベルを使用する必要があります。

  [セキュリティで保護されたチャネルを要求]

  [128 ビット暗号化を要求]


[セキュリティで保護されたチャネルを要求]

Microsoft NNTP Service への接続に SSL (Secure Sockets Layer) を使用することをクライアントに要求することによって、送信データの暗号化を保証できます。


[128 ビット暗号化を要求]

この仮想ディレクトリへのアクセスを SSL 128 ビット キー強度暗号化を使用するクライアントにのみ許可することができます。SSL 40 ビット キー強度暗号化を使用して接続を試みるクライアントは拒否されます。

128 ビット キー強度暗号化機能は、輸出制限が存在するため、米国およびカナダでのみ利用可能です。


[ニュースグループの検索]

Microsoft Management Console (MMC) で表示されるニュースグループの数を制限するには、[ニュースグループの検索] ダイアログ ボックスを使用します。サーバーは何千ものニュースグループを格納することができますが、格納しているニュースグループをすべて列挙できないことがあります。このため管理者は、ユーザーが NNTP 仮想サーバーの下の [ニュースグループ] ノードを選択したときに実際に表示される数を制限する必要がある場合があります。

  [ニュースグループ]

  [検索結果を表示するアイテム数を制限する]

  [最大アイテム数]


[ニュースグループ]

列挙するニュースグループの種類にはワイルドカードを入力します。たとえば「alt.*」と入力すると、[ニュースグループ] ノードを選択したときに alt 階層の下のニュースグループのみが表示されます。サーバー上のほかの種類のニュースグループはフィルタがかけられて表示されなくなります。既定の * では、すべての種類のニュースグループが列挙されます。

ここに特定のニュースグループの名前を入力することもできますが、この場合はそのニュースグループのみが表示されます。


[検索結果を表示するアイテム数を制限する]

このチェック ボックスをオンにすると、表示されるニュースグループの数が [最大アイテム数] で指定した数に制限されます。制限しない場合は、このチェック ボックスをオフにします。


[最大アイテム数]

ユーザーが NNTP 仮想サーバーの下の [ニュースグループ] ノードを選択したときに表示されるニュースグループの最大数を入力します。既定では 100 になっています。