Copyright: Copyright (c) 2000, InfoSurfing


EL Watcherの概要

　EL Watcherは、Windows NT/2000のイベントログを監視し、指定されたイベントが発生したら、メールでイベントの発生を通知するアプリケーションです。


Standard版について

　Standard版は、監視するイベントの設定、およびイベント発生時のメール送信機能があります。


Professional版について

　Professional版は、Standard版の機能に加えて、監視するイベントに注記、動作を指定することがきます。

　注記に設定した内容は、通知メールに記載されます。たとえば、イベント発生時の発生原因、対処方法などを設定することにより、発生したイベントに対する素早い対応が可能になります。

　動作に設定できる内容は、サービスの開始、停止、一時停止、および再開、添付ファイルの指定、外部プログラムの実行があります。


インストールについて

　インストールは、圧縮ファイルを適当なフォルダ(たとえば「C:\Program Files\ELWatcher」など)に解凍して、必要に応じてデスクトップ、スタートアップなどにショートカットを作成してください。

解凍されるファイル

　ELWatcher.exe	EL Watcherの本体プログラム

　WATCH.DAT	監視イベント定義データファイル

　MAIL.DAT	メールアドレスデータファイル

　ETC.DAT	監視間隔、送信元定義データファイル

　LICENSE.DAT	ライセンス情報データファイル

　ELWatcher.hlp	ヘルプファイル

　ELWatcher.cnt	ヘルプファイルの関連ファイル

　ELWatcher.gid	ヘルプファイルの関連ファイル


アンインストールについて

　アンインストールは、インストール時に作成したフォルダ(たとえば「C:\Program Files\ELWatcher」など)をファイルごと削除してください。また、ショートカットを作成した場合は、ショートカットも削除してください。

　EL Watcherはレジストリを使用しませんので、レジストリから削除する項目はありません。

※アンインストールで、EL Watcherをインストールしたフォルダを削除すると、設定した内容、およびライセンス情報はすべて削除されてしまいます。再度インストールする予定がある場合は、フォルダのバックアップを取ってから削除されることをおすすめします。


実行方法

　インストールしたフォルダ(たとえば「C:\Program Files\ELWatcher」など)をエクスプローラーなどで開いて、「ELWatcher.exe」をダブルクリックするか、ショートカットを作成している場合は、ショートカットをダブルクリックします。

　または、スタートメニューの「ファイル名を指定して実行」を選択し、名前にインストールしたフォルダに「ELWatcher.exe」を加えたフルパス(たとえば「C:\Program Files\ELWatcher\ELWacher.exe」など)を入力、または選択し「OK」を押します。

　初めてEL Watcherを使用する場合は、以下の画面が表示されます。

　メインウィンドウには、EL Watcherのログが表示されます。メール送信時、エラー発生時などにEL Watcherはこのログに表示を行います。EL Watcherログは、EL Watcherをインストールしたフォルダに、ログファイルを作成します。ログファイルは、日付ごとに作成され、「EL000928.LOG」(2000年09月28日の場合)のようなファイル名で作成されます。

タスクトレイについて

　EL Watcherを最小化すると、以下のようにタスクトレイに格納され、タスクバーには表示されません。

　元のサイズに戻すには、タスクトレイのEL Watcherのアイコンを右クリックして、「開く」を選択します。

初期設定について

　初めてEL Watcherを使用する場合は、EL Watcherの設定を参照して、各設定を行ってください。監視イベントを1つ以上登録すると、イベントログの監視が開始され、監視イベントと一致するイベントがイベントログに書き込まれたら、登録されているメールアドレスへイベント発生通知メールが送信されます。

運用について

　EL Watcherを起動し、EL Watcherログにエラーが発生していないのを確認し、EL Watcherのウィンドウを最小化します。EL Watcherはバックグランドで動作し、監視イベントが発生したら、イベント発生通知メールを送信します。


EL Watcherの設定

　初めてEL Watcherを使用する場合は、各種の設定を行う必要があります。設定は、メニューの「設定」をクリックし、以下のサブメニューを選択して行います。

監視イベント	イベントが発生した場合、メールで通知するイベントを設定します。

メールアドレス	監視イベントが発生した場合に、メールを送信する受信者を設定します。

その他	イベントログの監視間隔、送信者情報を設定します。

　詳細については、監視間隔、送信元の設定、送信先メールアドレスの設定、監視イベントの設定を参照してください。


監視間隔、送信元の設定

　メニューから「設定 - その他」の順で選択します。以下の画面が表示されます。

入力項目について

イベントロググループ

監視間隔	イベントログの監視間隔を入力します。監視イベントの検索はここで入力した間隔ごとに行われます。

SMTPグループ

送信者名	監視イベント発生時に送信されるメールの送信者の名前を入力します。

送信者メールアドレス	監視イベント発生時に送信されるメールの送信者のメールアドレスを入力します。

このアドレスは、宛先不在などのメールシステムのエラーが発生した場合に、エラーメールが返されるメールアドレスを入力します。エラーメールを受け取ることのできる、有効なメールアドレスを入力してください。

SMTPサーバー	メールの送信に使用されるSMTPサーバー名を入力します。

SMTPポート番号	メールの送信に使用されるSMTPサーバーのポート番号を入力します。

　EL Watcherロググループ

出力先フォルダ	EL Watcherのログを保存するフォルダを入力、または選択します。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。入力内容にエラーがある場合、その内容が表示されますので、該当する項目を修正してから、再度登録を行ってください。

メールの送信エラーを防ぐため、SMTPグループの内容を変更した場合は、必ず接続テストを行ってください。

キャンセル	入力した内容を破棄します。

接続テスト	SMTPグループに入力された内容で、SMTPサーバーと接続テストを行います。接続がうまく行われなかった場合、エラーの内容が表示されますので、該当する項目を修正してから、再度接続テストを行ってください。


送信先メールアドレスの設定

　メニューから「設定 - メールアドレス」の順で選択します。以下の画面が表示されます。

表示項目について

登録済みメールアドレス一覧	登録されているメールアドレスが表示されます。

ボタンについて

新規	メールアドレスを追加します。メールアドレス編集画面が表示されます。

修正	選択されているメールアドレスを修正します。メールアドレス編集画面が表示されます。

修正するメールアドレスが、監視イベントのメール受信者に登録されている場合は、メール受信者のメールアドレスも修正されます。

削除	選択されているメールアドレスを削除します。

削除するメールアドレスが、監視イベントのメール受信者に登録されている場合は、メール受信者からも削除されます。このとき、メール受信者が1人もいなくなった場合は、監視イベントも削除されます。

閉じる	このウィンドウを閉じます。

メールアドレス編集画面について

　新規、または修正ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

入力項目について

メールアドレス	監視イベント発生時に、通知メールが送信されるメールアドレスを入力します。

氏名	氏名を入力します。

部署	部署、所属などを入力します。

連絡先	電話番号などの連絡先を入力します。


監視イベントの設定

　メニューから「設定 - 監視イベント」の順で選択します。以下の画面が表示されます。

表示項目について

監視イベント一覧	登録されている監視イベントが表示されます。

ボタンについて

新規	監視イベントを追加します。監視イベント編集画面が表示されます。

修正	選択されている監視イベントを修正します。監視イベント編集画面が表示されます。

削除	選択されている監視イベントを削除します。

閉じる	このウィンドウを閉じます。

監視イベント編集画面について

　新規、または修正ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

　入力項目などの詳細は、監視イベントタブについて、注記タブについて、動作タブについて、およびメール受信者タブについてを参照してください。


監視イベントタブについて

　イベント発生時に、この画面で入力された内容と比較し、一致した場合、指定されたメールアドレスへ、イベント発生通知メールを送信します。

入力項目について

監視イベント番号	監視イベントを認識するため、監視イベントごとにユニークな番号を入力します。

ログ	監視するイベントログを選択します。

あらかじめ、システムに登録されているイベントログがリストに登録されています。

ソース名	監視するソース名を選択します。

あらかじめ、システムに登録されているソース名がリストに登録されています。ログを指定することで、そのログに含まれるソース名のみに、絞り込みされてリストに登録されます。

種類	監視する種類を選択します。

イベントID	監視するイベントIDを選択します。

ログ、およびソース名を指定することにより、ソースに登録されているイベントIDがリストに登録されます。ログ、ソース名に加え、種類を指定することにより、その種類に含まれるイベントIDのみに、絞り込みされてリストに登録されます。

分類	監視する分類を選択します。

ログ、およびソース名を指定することにより、ソースに含まれる分類がリストに登録されます。ログ、またはソース名を指定しないと、分類のリストには何も登録されません。

検索式	イベントログの説明に含まれる文字列を検索するための検索式を入力します。上記のログから分類に加え、イベントログの説明が検索式と一致した場合、イベント発生通知メールが送信されます。

検索式で使用できる演算子は、AND、OR、およびNOTです。検索式は、カッコ「()」で明示的に優先順位をつけることができます。検索文字列に半角スペースを含む場合は、引用符「"」で囲んでください。

検索文字列に演算子を含めたい場合も、引用符「"」で囲んでください。

以下に例を示します。

WindowsとNTが含まれる。

Windows AND NT

WindowsとNTのどちらかが含まれる。

Windows OR NT

Windowsが含まれ、NTが含まれない。

Windows AND NOT NT

Windowsが含まれず、NTと2000のいずれかが含まれる。

NOT Windows AND (NT OR 2000)

Windows NTが含まれない。

NOT "Windows NT"

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


注記タブについて

注記タブについて(Professional版のみ)

　監視イベント発生通知メールの送信時に、メールの本文に入力された内容が追加されます。

入力項目について

発生原因、対処方法など	イベントが発生した原因や、このイベントに対する対処方法などを入力します。

特に必要がなければ、省略してもかまいません。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


動作タブについて

動作タブについて(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、この画面で登録した動作がリストの上から順に実行されます。

表示項目

登録済み動作リスト	登録されている動作が表示されます。

ボタンについて

新規	動作を追加します。動作編集画面が表示されます。

修正	選択されている動作を修正します。動作編集画面が表示されます。

削除	選択されている動作を削除します。

上へ	選択されている動作を1つ上へ移動します。

下へ	選択されている動作を1つ下へ移動します。

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。

動作編集画面について

　新規、または編集ボタンを押すと以下の画面が表示されます。

　入力項目などの詳細は、ファイル添付について、プログラム実行について、プログラム実行(終了を待つ)について、サービス開始について、サービス停止について、サービス一時停止について、サービス再開についてを参照してください。


ファイル添付について

ファイル添付について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、監視イベント発生通知メールに添付するファイルを選択します。

入力項目について

ファイル	添付するファイルを入力、または選択します。

*、および?のワイルドカードも使用できます。

最新から	ファイルでワイルドカードを使用して入力した場合、ここで入力された個数を上限に添付します。添付されるファイルは、更新日付が新しいものから順に検索され、入力された個数になった時点で、検索を終了します。

ボタンについて

参照	添付するファイルを選択します。

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


プログラム実行について
プログラム実行について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、外部のプログラムを実行します。

入力項目について

プログラム	実行する外部プログラムを入力、または選択します。

外部プログラムは、ユーザーインターフェースのない(ユーザーがキー入力などを行わなくても目的の動作を行い、終了する)プログラムを指定してください。

この「プログラム実行」は、外部プログラムの終了を待ちません。外部プログラムの終了を待つ必要がある場合は、「プログラム実行(終了を待つ)」を使用してください。

ボタンについて

参照	外部プログラムを選択します。

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


プログラム実行(終了を待つ)について
プログラム実行(終了を待つ)について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、外部のプログラムを実行して、終了を待ちます。

入力項目について

プログラム	実行する外部プログラムを入力、または選択します。

外部プログラムは、ユーザーインターフェースのない(ユーザーがキー入力などを行わなくても目的の動作を行い、終了する)プログラムを指定してください。

この「プログラム実行(終了を待つ)」は、外部プログラムの終了を待ちます。終了を待つ必要のない場合は、「プログラム実行」を使用してください。

ボタンについて

参照	外部プログラムを選択します。

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


サービス開始について
サービス開始について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、サービスを開始します。

選択項目について

サービス	開始したいサービスを選択します。

選択したサービスが必要とするサービスが開始されていない場合は、そのサービスも自動的に開始されます。

※表示されるサービスの内容は、使用環境により異なります。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


サービス停止について
サービス停止について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、サービスを停止します。

選択項目について

サービス	停止したいサービスを選択します。

選択したサービスが必要なサービスが開始されている場合は、そのサービスも自動的に停止されます。

※表示されるサービスの内容は、使用環境により異なります。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


サービス一時停止について
サービス一時停止について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、サービスを一時停止します。

選択項目について

サービス	一時停止したいサービスを選択します。

※表示されるサービスの内容は、使用環境により異なります。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


サービス再開について
サービス再開について(Professional版のみ)

　監視イベント発生時に、サービスを再開します。

選択項目について

サービス	再開したいサービスを選択します。

※表示されるサービスの内容は、使用環境により異なります。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


メール受信者タブについて

　監視イベント発生通知メールを送信するメールアドレスを選択します。

選択項目

メール受信者	監視イベント発生時に、監視イベント発生通知メールを受け取る人の、メールアドレスを選択(チェック)します。

1人も選択されていない場合は、登録できません。

ボタンについて

登録	入力した内容を登録します。

キャンセル	入力した内容を破棄します。


ライセンスについて

　EL Watcherはシェアウェアです。継続してご使用になる場合は、送金が必要です。

　未登録のEL WatcherはProfessional版の全機能がご使用になれますが、起動するごとに、連続稼働が1時間、イベント発生通知メールの送信が3通までにそれぞれ制限されています。

ライセンス料について

　ライセンス料は、以下の通りです。

Standard	\3,000-/1ライセンス

Professional	\5,000-/1ライセンス

Upgrade	\2,000-/1ライセンス

　1ライセンスで、1つのコンピューターで使用できます。複数のコンピューターで使用する場合は、使用するコンピューターの台数分、ライセンスの購入が必要です。

ベクターによる送金

　以下のアドレスから送金手続きが行えます。

http://www.vector.co.jp/swreg/

　レジ作品番号は以下の通りです。

Standard	SR020284

Professional	SR020288

Upgrade	SR020289

銀行振り込みによる送金

　以下の銀行口座にお振り込みください。

　振込手数料は、ユーザー様負担でお願いいたします。

金融機関	ジャパンネット銀行

店番号	本店　００１

口座番号	普通　１３５６１９０

口座名義	ハツトリ　ミチノリ

　「電信扱い」でお振り込みを行っていただければ、2日ほどでお振り込みの確認ができますが、「文書扱い」でのお振り込みですと、お振り込みの確認に最長で1週間ほどかかってしまいます。お振り込みいただくときは、「電信扱い」にしていただくことをおすすめいたします。

　また、お振り込み後、以下の内容のメールをregister@infosurfing.ne.jpまで送信してください。

------------------------------------------------------------

ライセンス料の振り込みを行いました。

商品名：　EL Watcher

振込人名義： (記入してください。)

所属、団体名： (記入してください。)

担当者名： (記入してください。)

使用するコンピューター名： (コンピューター名を記入してください。)

連絡先： (メールアドレスを記入してください)

------------------------------------------------------------

　「所属、団体名」と「担当者名」は、どちらかの記入があれば、ライセンスは発行できます。

　「使用するコンピューター名」は、実際にEL Watcherを使用するコンピューターのネットワークプロパティで表示されるコンピューター名を記入してください。

　「連絡先」は、ライセンスコードの送信、バージョンアップなどの連絡を受信可能な、メールアドレスを記入してください。

　「使用するコンピューター名」は、お間違えのないようにお願いいたします。万一、お間違えになった場合、ライセンスコードを登録しても、EL Watcherをご使用いただくことができません。

　また、ライセンス発行後の「使用するコンピューター名」の変更は、受け付けておりませんのであらかじめご了承ください。この場合、再度ライセンスを購入していただく必要があります。

ライセンスの登録について

　ライセンスコードを取得したら、メーニューから「ヘルプ - ライセンス登録」を選択します。以下の画面が表示されます。

　この画面で、ライセンスの購入時にメールに記入した各項目を入力します。ライセンスコードは受信したメールから、カット＆ペーストしてください。その他の項目も、入力ミスなどで登録が正常に行えない可能性がありますので、できるだけカット&ペーストで入力を行ってください。

　すべての項目を入力し終えたら、登録ボタンを押します。入力された項目に間違いがなければ、正常に登録されます。

　登録後、正常に登録されたか確認するには、メニューから「ヘルプ - パージョン情報」を選択します。正常に登録されている場合は、ライセンスされている方の情報が表示されます。


サポートについて

　EL Watcherのサポートは、以下のホームページで行っています。

http://www.infosurfing.ne.jp/

　バージョンアップなどのご連絡は、登録時のメールアドレスに送信させていただきます。最新版のダウンロードは、上記のホームページか、ベクター(http://www.vector.co.jp/)から行ってください。

不具合などの連絡についてのお願い

　不具合の報告、機能追加の要望、こんなソフトがあったらなど、上記ホームページの「お問い合わせ」から、ご連絡ください。可能な限り対応します。


著作権について

　このソフトウェア「EL Watcher」の著作権は、インフォ・サーフィンが所有しています。

Copyright (c) 2000 InfoSurfing, All rights reserved.

再配布について

　再配布を行う場合は、圧縮ファイルの内容を改変しない限り、自由に行ってかまいません。ただし、再配布の事前、事後は問いませんが、必ず再配布しました、もしくは再配布します、とご連絡ください。

免責事項

　このソフトウェアを使用した、直接的、間接的を問わず、いかなる損害も保証されません。このソフトウェアの使用は、使用者の責任において、管理、使用してください。


更新履歴

2000年10月25日　Version 1.0.0	公開

2000年11月05日　Version 1.0.1	コンピュータ名の比較方法の変更

マニュアルを一部修正

2000年11月11日　Version 1.0.2	EL Watcherログの出力先を設定できるように変更

マニュアルのサポートについてにホームページでのサポートを記載

2000年12月16日　Version 1.0.3	イベントログに大量のイベントが存在する場合、イベントログの取得に失敗する不具合を修正