Copyright: MPEG Station ヘルプ


MPEG Station ヘルプ 目次

起動と各部の名称

■起動方法

■各部の名称と機能

キャプチャする

■基本操作

■画像と音声のモニタ

■キャプチャパラメータの設定

再生する

■通常再生

■プログラム再生

■プレイリストの編集

■ファイルサーチ

■リピート


起動方法

 [スタート]ボタンをクリックして、[プログラム]→[MVR-D2000]と進み、[MPEG Station]を選択するとMPEG Stationが起動します。


各部の名称と機能

MPEG Stationには以下のような操作モードがあります。

[キャプチャモード]	MPEGファイルへのキャプチャを行います。
[再生モード]	MPEGファイルの再生を行います。


キャプチャモード

キャプチャモードでは、以下の画面が表示されます。

ツール	機能

MPEG Stationを終了します。

インターネットが使用できる環境でここをクリックするとカノープス株式会社のホームページへアクセスします。

ここをクリックするとMPEG Stationのバージョン情報を表示します。

MPEG Stationを最小表示します。Windowsタスクトレイの「MPEG Station」を選択すると元の表示に戻ります。

MPEG Stationをキャプチャモードに切り替えます。

MPEG Stationを再生モードに切り替えます。

プレビューボタンが押されている時に入力画像をオーバーレイ表示します。もう一度クリックするとオーバーレイ表示を終了します。

プレビューボタンが押されている時に入力画像をビデオ出力端子にスルー出力します。もう一度クリックするとビデオ出力を終了します。

入力信号の種類、キャプチャ時間、フレーム数などの情報を表示します。

キャプチャ時間を棒グラフで表示します。

キャプチャを開始します。キャプチャ中にクリックするとキャプチャを終了します。

入力画像をプレビュー表示します。プレビュー表示の方式は、オーバーレイ表示ボタン、ビデオ出力ボタンの操作に依存します。もう一度クリックするとプレビュー表示を終了します。

ビデオ入力端子（Sビデオもしくはコンポジットビデオ）を切り替えます。

入力画像の画質を調整します。

キャプチャ時間の制限の有無と、制限をつける場合のキャプチャ時間を設定します。

キャプチャファイルのファイル名と保存先を設定します。

キャプチャファイルのフォーマットなどを設定します。

入力画像をオーバーレイ表示する際の表示サイズを設定します。

ビデオ機器からの入力音声をモニタする際の音量レベルを調整します。左右独立で調整することもできます。キャプチャ時の録音レベルの調整はできません。

音声のモニタレベルをゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。キャプチャ時にこのボタンを使用して無音のファイルを作成することはできません。


再生モード

再生モードでは、以下の画面が表示されます。

ツール	機能

MPEG Stationを終了します。

インターネットが使用できる環境でここをクリックするとカノープス株式会社のホームページへアクセスします。

ここをクリックするとMPEG Stationのバージョン情報を表示します。

MPEG Stationを最小表示します。Windowsタスクトレイの「MPEG Station」を選択すると元の表示に戻ります。

MPEG Stationをキャプチャモードに切り替えます。

MPEG Stationを再生モードに切り替えます。

再生画像をオーバーレイ表示します。もう一度クリックするとオーバーレイ表示を終了します。

動作状態、ファイル番号、再生時間などの情報を表示します。

再生を開始する位置を指定します。

ファイルの再生を一時停止します。

プログラム再生時に前のファイルをサーチします。

ファイルの再生を開始します。

プログラム再生時に次のファイルをサーチします。

ファイルの再生を停止します。再生位置はファイルの先頭に戻ります。

現在選択されているファイルをリピート再生します。プログラム再生時にはプレイリストに登録されているすべてのファイルをリピート再生します。

プレイリストの内容に従って複数のファイルを任意の順番で再生するモードに切り替えます。プレイリストが編集されていない場合はプレイリストの編集画面が表示されます。

プログラム再生モードで使用するファイルの選択と再生の順番を決めるプレイリストを編集します。

オーバーレイ表示する際の表示サイズを設定します。

再生するファイルを選択します。

再生の設定やファイルの情報（サイズ、ビットレートなど）の表示を行います。

プログラム再生時にプレイリストに登録されているファイル番号を入力すると指定されたファイルが再生されます。

再生時の音量を調整します。左右独立で調整することもできます。

再生時の音量をゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。


基本操作

基本操作（キャプチャモード）

ビデオ画像を入力してからMPEG Stationを起動後、キャプチャモード切替ボタンをクリックしてから以下の操作を行います。

1. ソース切替ボタンを使用して入力するビデオ信号（Sビデオもしくはコンポジットビデオ）を選択します。

2. プレビューボタンをクリックしてビデオ入力画像を表示させます。

※ 入力画像、音声のモニタ方法は、「画像と音声のモニタ（キャプチャモード）」を参照ください。ただし、ビデオ入力画像をモニタ表示しない場合はこの操作は不要です。

3. オプション設定ボタンをクリックしてキャプチャパラメータを設定します。

※ キャプチャパラメータの設定方法は、「キャプチャパラメータの設定」を参照ください。

4. キャプチャファイル設定ボタンをクリックしてキャプチャファイル名、保存先のドライブ名を指定します。

5. キャプチャ時間設定ボタンをクリックしてキャプチャ時間を設定します。

※ キャプチャ時間の制限をしない場合は、キャプチャ時間設定ボタンをクリックして表示されるダイアログ内の「キャプチャの時間制限」のチェックを外します。

6. 画質調整ボタンをクリックして入力画像の画質を調整します。

※ 画質の調整方法は、「画質の調整」を参照ください。

7.キャプチャボタンをクリックしてキャプチャを開始します。キャプチャを停止するには、もう一度キャプチャボタンをクリックします。


画像と音声のモニタ

画像と音声のモニタ（キャプチャモード）

◇入力画像のモニタ

プレビューボタンをクリックしてビデオ入力画像を表示させます。

  パソコンのディスプレイ、外付のテレビモニタの両方あるいはどちらか一方にビデオ入力画像を表示させることができます。

1. パソコンのディスプレイ上でのモニタ表示（ビデオオーバーレイ表示）

プレビューボタンが押されている時に入力画像をオーバーレイ表示します。もう一度クリックするとオーバーレイ表示を終了します。

2. 外付のテレビモニタなどでのモニタ表示（ビデオ出力）

プレビューボタンが押されている時に入力画像をビデオ出力端子にスルー出力します。もう一度クリックするとビデオ出力を終了します。

◇入力音声のモニタ

※ MVR-D2000のオーディオ出力端子はライン出力専用です。ヘッドフォンは絶対接続しないでください。接続された場合は機器を破損したり耳を傷める可能性があります。

参照

■オーバーレイ表示サイズの調整

■画質の調整

■音量の調整


オーバーレイ表示サイズの調整（キャプチャモード）

オーバーレイサイズ設定ボタンをクリックすると設定可能なオーバーレイ表示サイズが表示され、任意のサイズでモニタできます。

●基準サイズ

基準（１倍の画像表示サイズ）をソースサイズ（キャプチャ画像サイズ）とするか、６４０×４８０（アスペクト比４：３の標準サイズ）または８５３×４８０（アスペクト比１６：９の標準サイズ）とするかを設定します。

※ キャプチャ画像サイズおよびアスペクト比の設定は、「キャプチャパラメータの設定」を参照ください。

●１倍

基準サイズで設定されたサイズに変更します。

●２倍

基準サイズの縦・横をそれぞれ２倍に拡大したサイズに変更します。デスクトップの解像度により選択できない場合があります。

●３倍

基準サイズの縦・横をそれぞれ３倍に拡大したサイズに変更します。デスクトップの解像度により選択できない場合があります。

●アスペクト比固定

画像表示サイズを変更する際にアスペクト比を基準サイズのものに固定する場合にチェックします。

●フルスクリーン

入力映像をフルスクリーン表示します。


音量の調整（キャプチャモード）

入力音声をモニタする際の音量レベルを調整します。音量調整フェーダー上で右クリックすると「左右のボリュームを同時に調整する」というメニューが表示され、チェックをつけると左右チャネルの音量を同時に調整することができます。左右独立して調整するには、もう一度フェーダー上で右クリックして「左右のボリュームを同時に調整する」のチェックを外します。

音声のモニタレベルをゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。キャプチャ時にこのボタンを使用して無音のファイルを作成することはできません。


キャプチャパラメータの設定

キャプチャパラメータの設定（キャプチャモード）

オプション設定ボタンをクリックしてキャプチャパラメータを設定します。

以下に示す各パラメータを設定してキャプチャファイルのフォーマットを決定します。設定内容を有効にするには［ＯＫ］、破棄する場合は［キャンセル］をクリックします。

※ 各タブには以下のボタンがあり、設定内容を簡単に元に戻すことができます。

●[デフォルト]

設定内容をすべて破棄し、デフォルトの設定に戻します。

●[元に戻す]

設定内容をすべて破棄し、前回[ＯＫ]をクリックした時の設定に戻します。

◇MPEGタブ

●種類

ファイル形式を設定します。「Video CD」は、Video CD形式に準拠したMPEG1ファイルを作成したい場合に選択します。各形式によって後述のパラメータ設定の設定範囲が変わります。デフォルトは「MPEG2」に設定されています。

●ストリーム

ストリームの種類を設定します。「オーディオ＋ビデオ」は同時に２つのファイルを作成します。ファイル形式としてMPEG1を選択した時は、「プログラムストリーム」は「システムストリーム」に置き換わります。ファイル形式としてVideo CDを選択した時は設定できません。デフォルトは「プログラムストリーム」に設定されています。

●バッチキャプチャ

バッチキャプチャを行ないます。バッチキャプチャは、DV機器から複数の動画ファイルを連続して自動的に録画します。

◇ビデオタブ

●プロファイルとレベル

プロファイルとレベルを設定します。MPEGタブで「MPEG2」を選択した時のみ設定できます。

●スタンダード

ビデオ信号形式を設定します。デフォルトは「NTSC」に設定されています。

●画像サイズ

キャプチャファイルの画像サイズを設定します。

●アスペクト比

アスペクト比を設定します。

●ビデオビットレートと符号化形式

ビデオデータのビットレートと符号化形式を設定します。ビデオビットレートは400bps単位で設定します。400bps単位で指定しなかった場合は自動的に400bps単位の設定値に変更されます。ビットレートを高くすると画質は良くなりますが、ファイルサイズが大きくなります。ビデオデータの符号化形式はCBR、VBRのいずれかに設定します。可変ビットレート「VBR」を選択した場合はピークビットレート「最大」も設定します。

●GOPパターン

GOP内のピクチャ枚数（N）と周期（M）、GOP完結、Closed GOPを設定します。ピクチャ枚数（N）は１から３０まで、周期（M）は１から３までの値が設定できます。「Ｉ Ｆｒａｍｅ」を選択すると N＝M＝１ 固定となります。「GOP完結」は、GOP完結プログラムストリームを作成する場合に設定します。「Closed GOP」は、ビデオ・エレメンタリストリームに対するClosed GOPを設定します。

デフォルト設定値

MPEGタブの設定	MPEG1 + システムストリーム以外	MPEG1 + システムストリーム	VideoCD	MPEG2 + プログラムストリーム以外	MPEG2 + プログラムストリーム
プロファイルとレベル	設定不可	設定不可	設定不可	MP@ML	MP@ML
平均ビットレート	1,500,000	1,500,000	1,150,000固定	6,000,000	6,000,000
ピークビットレート	設定不可	設定不可	設定不可	12,000,000	12,000,000
CBR/VBR	CBR	CBR	CBR	CBR	CBR
GOPパターン	IBBP	IBBP	IBBP	IBBP	IBBP
ピクチャ枚数	15	15	15	15	15
周期	3	3	3	3	3
GOP完結	設定不可	設定不可	設定不可	なし	なし
Closed GOP	なし	なし	なし	なし	なし
画像サイズ	352×240	352×240	352×240	720×480	720×480
アスペクト比	設定不可	設定不可	設定不可	4:3	4:3

◇オーディオタブ

●サンプリングレート

オーディオ信号のサンプリングレートを設定します。デフォルトは「４８０００Hz」に設定されています。

●オーディオビットレート

オーディオデータのビットレートを設定します。ビットレートを高くすると音質は良くなりますが、ファイルのサイズが大きくなります。デフォルトは「２２４Kbps」に設定されています。

●形式

MPEGオーディオレイヤⅡ形式「Layer2」かPCM形式かを設定します。PCM形式はステレオ「PCM Stereo」かモノラル「PCM Mono」かを選択できます。プログラムストリーム（システムストリーム）の場合は「Layer2」固定となります。デフォルトは「Layer2」に設定されています。

●チャネル

オーディオチャネルの種類を設定します。デフォルトは「ステレオ」に設定されています。

●エンファシス

エンファシスエンコードを行いたい場合に設定します。デフォルトは「なし」に設定されています。

●プロテクション

CRCエラーの検出が行えるファイルを作成したい場合にチェックをつけます。デフォルトはオフ（チェックがついていない状態）に設定されています。

●オリジナル

オリジナルビットをつけたファイルを作成したい場合にチェックをつけます。デフォルトはオフ（チェックがついていない状態）に設定されています。

●コピーライト

著作権情報をつけたファイルを作成したい場合にチェックをつけます。デフォルトはオフ（チェックがついていない状態）に設定されています。

デフォルト設定値

MPEGタブの設定	MPEG1 + システムストリーム以外	MPEG1 + システムストリーム	VideoCD	MPEG2 + プログラムストリーム以外	MPEG2 + プログラムストリーム
サンプリングレート	44100	44100	44100	48000	48000
オーディオビットレート	224	224	224	224	224
形式	Layer2	Layer2	Layer2	Layer2	Layer2
チャネル	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ	ステレオ
エンファシス	なし	なし	なし	なし	なし
プロテクション	なし	なし	なし	なし	なし
オリジナル	なし	なし	なし	なし	なし
コピーライト	なし	なし	なし	なし	なし


画質の調整（キャプチャモード）

画質調整ボタンをクリックすると画質調整項目が表示されます。その中から画質調整を行なう項目を選択して画質調整画面に移ります。

※画質の調整を行う前に入力画像をモニタ表示する設定をしてください。

◇ビデオ入力画像の画質調整

以下に示すパラメータにより入力画像の画質を調整します。

●Brightness

入力画像の明るさを調整します。0が最も暗い状態、99が最も明るい状態で、値が大きいほど輝度が高くなり値が小さいほど輝度が低くなります。

●Contrast

入力画像のコントラストを調整します。値が50より大きいほどコントラストが高くなり、値が50より小さいほど入力信号の輝度成分が反転した状態でコントラストが高くなります。値が50の時にはコントラストを決めるための輝度成分がない状態になります。

●Hue

入力画像の色合いを調整します。値が50より大きいほど、赤色→青色がかった色合いになり、値が50より小さいほど、緑色→青色がかった色合いになります。値が50の時には入力信号の色成分を調整しない状態になります。

●Saturation

入力画像の色の濃さを調整します。値が50より大きいほど色が濃くなり、値が50より小さいほど入力信号の色成分を反転した状態で色が濃くなります。値が50の時には色成分がない状態（白黒の状態）になります。

●Default

調整値をデフォルトに戻します。ビデオスタンダード（NTSC／PAL）、ビデオ入力チャネル（S／コンポジット）によってデフォルト値は異なります。

●OK

調整結果を反映し調整値を記憶後、キャプチャモード画面に戻ります。

●Cancel

調整結果を破棄し、キャプチャモード画面に戻ります。

デフォルト設定値

スタンダード	NTSC	PAL
ビデオ入力ソース	Composite	S-Video	Composite	S-Video
Brightness	60	57	54	53
Contrast	79	76	80	77
Hue	50	50	50	50
Saturation	74	75	76	76

◇オーバーレイ出力の画質調整

以下に示すパラメータにより入力画像の画質を調整します。

●Brightness

オーバレイ出力の明るさを調整します。0が最も暗い状態、99が最も明るい状態で、値が大きいほど輝度が高くなり値が小さいほど輝度が低くなります。

●Contrast

オーバレイ出力のコントラストを調整します。値が大きいほどコントラストが高くなります。値が0の時にはコントラストを決めるための輝度成分がない状態になります。

●Saturation

オーバレイ出力の色の濃さを調整します。値が大きいほど色が濃くなります。値が0の時には色成分がない状態（白黒の状態）になります。

●Default

調整値をデフォルトに戻します。

●OK

調整結果を反映し調整値を記憶後、キャプチャモード画面に戻ります。

●Cancel

調整結果を破棄し、キャプチャモード画面に戻ります。

デフォルト設定値

Brightness	…	48

Contrast	…	48

Saturation	…	56


キャプチャ時間の設定

キャプチャ時間の設定（キャプチャモード）

キャプチャ時間設定ボタンをクリックすると次のようなダイアログが開きます。

●キャプチャ時間の制限

チェックされていれば指定した時間でキャプチャを行ないます。デフォルトはチェックされています。

●キャプチャ時間

キャプチャを行なう時間を時・分・秒で設定します。デフォルトは3分です。


通常再生

通常再生（再生モード）

MPEG Stationを起動し、再生モード切替ボタンをクリックした後、以下の操作を行います。

1. ファイル選択ボタンをクリックして再生するファイルを選択します。

2. 再生ボタンをクリックします。ファイルが再生され、再生画像がパソコンのディスプレイ、ビデオ出力端子の両方に出力されます。

※ ビデオ出力のみ行う場合は、オーバーレイ表示ボタンをクリックしてオーバーレイ表示を終了します。

3. 停止する場合は停止ボタンをクリックします。

参照

■プレイバックパラメータの設定

■ファイル情報

■オーバーレイ表示サイズの調整

■音量の調整

■画質の調整


プレイバックパラメータの設定

プレイバックパラメータの設定（再生モード）

再生オプションボタンをクリックするとオプション項目が表示され、「プレイバックパラメータの設定」を選択すると次のようなダイアログが開きます。

●最終フレームの表示

動画ファイルの再生が終わった時の画面の表示方法を以下のいずれかに設定します。

・しない

画面の表示を真っ黒の状態にします。デフォルトではこの設定が選択されています。

・フィールド

フィールドスチルの状態で最終の画面を表示します。

・フレーム

フレームスチルの状態で最終の画面を表示します。

●アスペクト比が１６：９の時にパン＆スキャン表示する。

パン＆スキャン（左右の切れた画面）でファイルを再生します。再生するファイルがパン＆スキャンに対応している必要があります。デフォルトはチェックされていません。

●ビット・ストリーム内のタイムスタンプ（ＰＴＳ／ＤＴＳ）を用いる

チェックされていればデコード時にタイムスタンプを使用して同期再生を行います。デフォルトはチェックされています。通常はデフォルトのままで問題ありません。


ファイル情報

ファイル情報（再生モード）

再生オプションボタンをクリックするとオプション項目が表示され、「ファイル情報」を選択すると再生ファイルの情報（サイズ、ビットレートなど）が表示されます。再生中でも確認できます。

◇全般タブ

ファイル形式や保存されているドライブ、フォルダ名、ファイルサイズを表示します。

◇ビデオ情報タブ

ビデオトラックのフォーマットを表示します。

◇オーディオ情報タブ

オーディオトラックのフォーマットを表示します。


オーバーレイ表示サイズの調整（再生モード）

オーバーレイサイズ設定ボタンをクリックすると設定可能なオーバーレイ表示サイズが表示され、任意のサイズでモニタできます。

●基準サイズ

基準（１倍の画像表示サイズ）をソースサイズ（ファイルの画像サイズ）とするか、６４０ｘ４８０（アスペクト比４：３の標準サイズ）または８５３ｘ４８０（アスペクト比１６：９の標準サイズ）とするかを設定します。

●１倍

基準サイズで設定されたサイズに変更します。

●２倍

基準サイズの縦・横をそれぞれ２倍に拡大したサイズに変更します。デスクトップの解像度により選択できない場合があります。

●３倍

基準サイズの縦・横をそれぞれ３倍に拡大したサイズに変更します。デスクトップの解像度により選択できない場合があります。

●アスペクト比固定

画像表示サイズを変更する際にアスペクト比を基準サイズのものに固定する場合にチェックします。

●フルスクリーン

再生映像をフルスクリーン表示します。


音量の調整（再生モード）

再生音声の音量レベルを調整します。音量調整フェーダー上で右クリックすると「左右のボリュームを同時に調整する」というメニューが表示され、チェックをつけると左右チャネルの音量を同時に調整することができます。左右独立して調整するには、もう一度フェーダー上で右クリックして「左右のボリュームを同時に調整する」のチェックを外します。

音声のレベルをゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。


画質の調整（再生モード）

再生オプションボタンをクリックするとオプション項目が表示され、「オーバーレイ出力調整」を選択すると画質調整画面に移ります。

※画質の調整を行う前に入力画像をモニタ表示する設定をしてください。

◇オーバーレイ出力の画質調整

以下に示すパラメータにより入力画像の画質を調整します。

●Brightness

オーバレイ出力の明るさを調整します。0が最も暗い状態、99が最も明るい状態で、値が大きいほど輝度が高くなり値が小さいほど輝度が低くなります。

●Contrast

オーバレイ出力のコントラストを調整します。値が大きいほどコントラストが高くなります。値が0の時にはコントラストを決めるための輝度成分がない状態になります。

●Saturation

オーバレイ出力の色の濃さを調整します。値が大きいほど色が濃くなります。値が0の時には色成分がない状態（白黒の状態）になります。

●Default

調整値をデフォルトに戻します。

●OK

調整結果を反映し調整値を記憶後、再生モード画面に戻ります。

●Cancel

調整結果を破棄し、再生モード画面に戻ります。

デフォルト設定値

Brightness	…	48

Contrast	…	48

Saturation	…	56


プログラム再生

プログラム再生（再生モード）

MPEG Stationを起動し、再生モード切替ボタンをクリックした後、以下の操作を行います。

1. プログラム再生ボタンをクリックしてプログラム再生モードに切り替えます。

※ プレイリストが編集されていない場合はプレイリストの編集画面が表示されます。

2. プレイリスト設定ボタンをクリックしてプレイリストを編集します。

※ プレイリストの編集方法は、「プレイリストの編集」を参照ください。

3. 再生ボタンをクリックします。プレイリストの内容に従ってファイルが再生され、再生画像がパソコンのディスプレイ、ビデオ出力端子の両方に出力されます。

※ ビデオ出力のみ行う場合は、オーバーレイ表示ボタンをクリックしてオーバーレイ表示を終了します。

4. 停止する場合は停止ボタンをクリックします。

参照

■プレイバックパラメータの設定

■ファイル情報

■オーバーレイ表示サイズの調整

■音量の調整

■画質の調整


プレイリストの編集

プレイリストの編集（再生モード）

プレイリスト編集ボタン、もしくはプログラム再生ボタン（プレイリストが編集されていない場合のみ）をクリックすると以下の画面が表示されプレイリストの編集を行うことができます。編集完了後、[OK]をクリックするとプレイリストを閉じてMPEG Stationに戻ります。編集を破棄したい場合は[キャンセル]をクリックします。

※ プレイリストを開いたままMPEG Stationを操作することはできません。

◇ファイルの登録

[追加]をクリックします。以下のウィンドウが表示されますので、リストに登録したいファイルを選択して[開く]をクリックします。登録されたファイルには上から順番に１から始まるファイル番号がつきます。

※ Ctrlキーを使って選択すると複数選択することができます。

◇登録の削除

削除したいファイルをマウスで選択し、[削除]をクリックします。すべての登録を削除する場合は[全て削除]をクリックします。

◇ファイルの挿入

プレイリスト上の任意の位置にファイルを挿入することができます。

※ 例としてファイル番号１と２の間にファイルを挿入する手順を説明します。

１．マウスでファイル番号２のファイルを選択します。

２．[挿入]をクリックします。以下のウィンドウが表示されますので、リストに登録したいファイルを選択して[開く]をクリックします。

※ Ctrlキーを使って選択すると複数選択することができます。

３．選択したファイルがファイル番号２の位置に登録され、登録前のファイルは下の位置に移動します。

◇再生順番の変更

移動ボタン（[上へ移動][下へ移動]）を使ってファイルを再生する順番を変更することができます。

※ ファイル番号１のファイルを３番目に再生する設定の手順を説明します。

１．マウスで再生する順番を変更したいファイルを選択します。

２．移動ボタン使用してファイルを３番目の位置に移動します。


ファイルサーチ

ファイルサーチ（再生モード）

プログラム再生モード時に再生、もしくは停止時に再生したいファイルをサーチすることができます。

◇サーチボタンを使用したサーチ

現在再生されているファイルの次のファイルをサーチします。

現在再生されているファイルの前のファイルをサーチします。

◇テンキーを使用したサーチ

再生したいファイル番号（プログラムリストに表示されている番号）を指定します。


リピート再生

リピート再生（再生モード）

通常再生、プログラム再生モード時にファイルをリピート再生することができます。

再生中、もしくは停止中にリピートボタンをクリックするとリピート再生します。プログラム再生モード時はプレイリストに登録されているすべてのファイルをリピート再生します。再生中、もしくは停止中にもう一度クリックするとリピート再生が解除されます。


キャプチャモード機能一覧

終了ボタン

ホームページアクセスエリア

バージョン情報表示エリア

最小化ボタン

キャプチャモード切替ボタン

再生モード切替ボタン

オーバーレイ表示ボタン

ビデオ出力ボタン

インフォメーションディスプレイエリア

ステータスバー

キャプチャボタン

プレビューボタン

ソース切替ボタン

画質調整ボタン

キャプチャ時間設定ボタン

キャプチャファイル設定ボタン

オプション設定ボタン

オーバーレイサイズ設定ボタン

モニタレベル調整フェーダー

ミュートボタン


終了ボタン

MPEG Stationを終了します。


ホームページアクセスエリア

インターネットが使用できる環境でここをクリックするとカノープス株式会社のホームページへアクセスします。


バージョン情報表示エリア

ここをクリックするとMPEG Stationのバージョン情報を表示します。


最小化ボタン

MPEG Stationを最小表示します。Windowsタスクトレイの「MPEG Station」を選択すると元の表示に戻ります。


キャプチャモード切替ボタン

MPEG Stationをキャプチャモードに切り替えます。


再生モード切替ボタン

MPEG Stationを再生モードに切り替えます。


オーバーレイ表示ボタン

プレビューボタンが押されている時に入力画像をオーバーレイ表示します。もう一度クリックするとオーバーレイ表示を終了します。


ビデオ出力ボタン

プレビューボタンが押されている時に入力画像をビデオ出力端子にスルー出力します。もう一度クリックするとビデオ出力を終了します。


インフォメーションディスプレイ

入力信号の種類、ファイル名、キャプチャ時間、フレーム数などの情報を表示します。


ステータスバー

キャプチャ時間を棒グラフで表示します。


キャプチャボタン

キャプチャを開始します。キャプチャ中にクリックするとキャプチャを終了します。


プレビューボタン

入力画像をプレビュー表示します。プレビュー表示の方式は、オーバーレイ表示ボタン、ビデオ出力ボタンの操作に依存します。もう一度クリックするとプレビュー表示を終了します。


ソース切替ボタン

ビデオ入力端子（Sビデオもしくはコンポジットビデオ）を切り替えます。


画質調整ボタン

入力画像の画質を調整します。


キャプチャ時間設定ボタン

キャプチャ時間の制限の有無と、制限をつける場合のキャプチャ時間を設定します。


キャプチャファイル設定ボタン

キャプチャファイルのファイル名と保存先を設定します。


オプション設定ボタン

キャプチャファイルのフォーマットなどを設定します。


オーバーレイサイズ設定ボタン

入力画像をオーバーレイ表示する際の表示サイズを設定します。


モニタレベル調整フェーダー

ビデオ機器からの入力音声をモニタする際の音量レベルを調整します。左右独立で調整することもできます。キャプチャ時の録音レベルの調整はできません。


ミュートボタン

音声のモニタレベルをゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。キャプチャ時にこのボタンを使用して無音のファイルを作成することはできません。


再生モード機能一覧

終了ボタン

ホームページアクセスエリア

バージョン情報表示エリア

最小化ボタン

キャプチャモード切替ボタン

再生モード切替ボタン

オーバーレイ表示ボタン

インフォメーションディスプレイエリア

ファイル名ディスプレイ

一時停止ボタン

サーチボタン（前ファイル）

再生ボタン

サーチボタン（次ファイル）

停止ボタン

リピートボタン

プログラム再生ボタン

ファイル選択ボタン

再生オプションボタン

オーバーレイサイズ設定ボタン

プレイリスト設定ボタン

テンキー

スライダー

音量調整フェーダー

ミュートボタン


オーバーレイ表示ボタン

再生画像をオーバーレイ表示します。もう一度クリックするとオーバーレイ表示を終了します。


インフォメーションディスプレイ

動作状態、ファイル名、ファイル番号、再生時間などの情報を表示します。


ファイル名ディスプレイ

現在選択されているファイル名を表示します。


一時停止ボタン

ファイルの再生を一時停止します。


サーチボタン（前ファイル）

プログラム再生モード時に前のファイルをサーチします。


再生ボタン

ファイルの再生を開始します。


サーチボタン（次ファイル）

プログラム再生モード時に次のファイルを頭出しします。


停止ボタン

ファイルの再生を停止します。再生位置はファイルの先頭に戻ります。


リピートボタン

現在選択されているファイルをリピート再生します。プログラム再生時にはプレイリストに登録されているすべてのファイルをリピート再生します。


プログラム再生ボタン

プレイリストの内容に従って複数のファイルを任意の順番で再生するモードに切り替えます。プレイリストが編集されていない場合はプレイリストの編集画面が表示されます。


プレイリスト設定ボタン

プログラム再生モードで使用するファイルの選択と再生の順番を決めるプレイリストを編集します。


テンキー

プレイリストで設定されているファイル番号を直接入力すると、指定したファイルが再生されます。


再生位置スライダー

再生を開始する位置を指定します。


ファイル選択ボタン

再生するファイルを選択します。


再生オプションボタン

再生時の設定や、現在選択されているファイルの内容（画像サイズ、ビットレートなど）を表示します。


オーバーレイサイズ設定ボタン

オーバーレイ表示する際の表示サイズを設定します。


音量調整フェーダー

再生時の音量を調整します。左右独立で調整することもできます。


ミュートボタン

再生時の音量をゼロにします。もう一度クリックすると元に戻ります。


画質調整モード機能一覧

終了ボタン

ホームページアクセスエリア

バージョン情報表示エリア

最小化ボタン

キャプチャモード切替ボタン

再生モード切替ボタン

オーバーレイ表示ボタン

ビデオ出力ボタン

キャプチャボタン

明るさ

コントラスト

色合い

色の濃さ

デフォルトボタン

ＯＫボタン

キャンセルボタン

モニタレベル調整フェーダー

ミュートボタン


Brightness

入力画像の明るさを調整します。0が最も暗い状態、99が最も明るい状態で、値が大きいほど輝度が高くなり値が小さいほど輝度が低くなります。


Contrast

入力画像のコントラストを調整します。値が50より大きいほどコントラストが高くなり、値が50より小さいほど入力信号の輝度成分が反転した状態でコントラストが高くなります。値が50の時にはコントラストを決めるための輝度成分がない状態になります。


Hue

入力画像の色合いを調整します。値が50より大きいほど、赤色→青色がかった色合いになり、値が50より小さいほど、緑色→青色がかった色合いになります。値が50の時には入力信号の色成分を調整しない状態になります。


Saturation

入力画像の色の濃さを調整します。値が50より大きいほど色が濃くなり、値が50より小さいほど入力信号の色成分を反転した状態で色が濃くなります。値が50の時には色成分がない状態（白黒の状態）になります。


Default

調整値をデフォルトに戻します。


OK

調整結果を反映し調整値を記憶後、キャプチャモード画面に戻ります。


Cancel

調整結果を破棄し、キャプチャモード画面に戻ります。


Brightness

オーバレイ出力の明るさを調整します。0が最も暗い状態、99が最も明るい状態で、値が大きいほど輝度が高くなり値が小さいほど輝度が低くなります。


Contrast

オーバレイ出力のコントラストを調整します。値が大きいほどコントラストが高くなります。値が0の時にはコントラストを決めるための輝度成分がない状態になります。


Saturation

オーバレイ出力の色の濃さを調整します。値が大きいほど色が濃くなります。値が0の時には色成分がない状態（白黒の状態）になります。


OK

調整結果を反映し調整値を記憶後、再生モード画面に戻ります。


Cancel

調整結果を破棄し、再生モード画面に戻ります。


[キャプチャ時間の設定] ダイアログボックス項目一覧

キャプチャの時間制限

キャプチャ時間

OK

CANCEL


キャプチャを行なう時間を制限します。時間制限しない場合は、［Record］ボタンによりキャプチャを開始した後、再度［Record］ボタンによりキャプチャを終了するまで実行されます。


キャプチャを行なう時間を設定します。時間を設定する場合は、［キャプチャの時間制限］をチェックしてください。


このダイアログボックスを閉じ、変更内容を保存します。


変更内容を保存せずに、このダイアログボックスを閉じます。


[キャプチャパラメータ設定（MPEG）] ダイアログボックス項目一覧

MPEG1

MPEG2

Video CD

オーディオ

ビデオ

オーディオ＋ビデオ

プログラムストリーム

システムストリーム

バッチキャプチャ

デフォルト

元に戻す

OK

CANCEL


ファイル形式をMPEG1に設定します。


ファイル形式をMPEG2に設定します。


ファイル形式をVideo CDに設定します。


ストリームの種類をオーディオに設定します。


ストリームの種類をビデオに設定します。


ストリームの種類をオーディオ＋ビデオに設定します。この設定の場合、オーディオとビデオの２つのファイルが作成されます。


ストリームの種類をファイル形式がMPEG1の時はシステムストリームに設定し、MPEG2の時はプログラムストリームに設定します。


バッチキャプチャを行ないます。バッチキャプチャは、DV機器から複数の動画ファイルを連続して自動的に録画します。


デフォルトの設定に変更します。


設定内容を変更する前の状態に戻します。


[キャプチャパラメータ設定（VIDEO）] ダイアログボックス項目一覧

MP@ML

MP@LL

SP@ML

NTSC

PAL

Standard

SIF

Half-D1

ビデオビットレート

最大ビデオビットレート

ピクチャ枚数

ピクチャ周期

CBR

VBR

I Frame

IBBP

デフォルト

元に戻す

OK

CANCEL


プロファイルとレベルをMP@MLに設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


プロファイルとレベルをMP@LLに設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


プロファイルとレベルをSP@MLに設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


ビデオ信号形式をNTSCに設定します。


ビデオ信号形式をPALに設定します。


キャプチャファイルの画像サイズをStandardに設定します。


キャプチャファイルの画像サイズをSIFに設定します。


キャプチャファイルの画像サイズをHalf-D1に設定します。


ビデオデータの平均ビットレートを400bps単位で設定します。400bps単位で指定しなかった場合は、自動的に400bps単位の設定値に変更されます。ビットレートを高くすると画質は良くなりますが、ファイルサイズが大きくなります。


ビデオデータのピークビットレートを400bps単位で設定します。400bps単位で指定しなかった場合は、自動的に400bps単位の設定値に変更されます。ビットレートを高くすると画質は良くなりますが、ファイルサイズが大きくなります。この設定は、「VBR」を選択している場合に有効になります。


GOP内のピクチャ枚数を設定します。この設定は、「IBBP」を選択している場合に有効になります。


GOP内のIピクチャまたはPピクチャが現れる周期を設定します。この設定は、「IBBP」を選択している場合に有効になります。


ビデオデータの符号化形式をCBRに設定します。


ビデオデータの符号化形式をVBRに設定します。


GOPパターンをI Frameのみに設定します。


GOPパターンをIBBPのみに設定します。


アスペクト比を４：３に設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


アスペクト比を１６：９に設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


GOP完結プログラムストリームに設定します。ファイル形式としてMPEG2を選択した時のみ設定できます。


ビデオ・エレメンタリストリーに対するClosed GOPに設定します。


[キャプチャパラメータ設定（AUDIO）] ダイアログボックス項目一覧

MPEG

PCM Stereo

PCM Mono

サンプリングレート

オーディオビットレート

ステレオ

ジョイント

ディアル

モノラル

なし

50/15μs

CCITT J.17

プロテクション

オリジナル

コピーライト

デフォルト

元に戻す

OK

CANCEL


MPEGオーディオレイヤⅡ形式「Layer2」に設定します。


ＰＣＭ形式ステレオに設定します。


ＰＣＭ形式モノラルに設定します。


オーディオ信号のサンプリングレートを設定します。


オーディオデータのビットレートを設定します。ビットレートを高くすると音質は良くなりますが、ファイルサイズが大きくなります。


オーディオチャネルの種類をステレオに設定します。


オーディオチャネルの種類をジョイントに設定します。


オーディオチャネルの種類をデュアルに設定します。


オーディオチャネルの種類をモノラルに設定します。


エンファシスエンコードを行なわない設定にします。


エンファシスエンコードを50/15μsで行なう設定にします。


エンファシスエンコードをCCITT J.17で行なう設定にします。


CRCエラーの検出が行なえるファイルを作成します。


オリジナルビットを付けたファイルを作成します。


著作権情報を付けたファイルを作成します。


[プログラム設定] ダイアログボックス項目一覧

追加

挿入

削除

全て削除

上へ移動

下へ移動

プレイリスト

OK

CANCEL


プレイリストにファイルを追加します。


プレイリストにファイルを挿入します。


プレイリストで選択されているファイルを削除します。


プレイリストに登録されている全てのファイルを削除します。


プレイリストで選択されているファイルを上へ移動させます。


プレイリストで選択されているファイルを下へ移動させます。


プログラム再生を行なうために登録されているファイルの情報を表示します。さらに登録されているファイルをダブルクリックすると詳細情報が表示されます。


[プレイバックパラメータ設定] ダイアログボックス項目一覧

タイムスタンプ

OK

CANCEL


MPEG1システム・ストリーム/MPEG2プログラム・ストリームの再生時、ビット・ストリーム内のタイムスタンプ(PTS/DTS)を用いるか否かを指定します。タイムスタンプを用いない場合は、ビデオとオーディオの同期が外れる可能性があります。この設定は、再生開始時に有効になります。


パン＆スキャン（左右の切れた画面）でファイルを再生します。再生するファイルがパン＆スキャンに対応している必要があります。この設定は、再生開始時に有効になります。


動画ファイルの再生が終わった時、画面を真っ黒の状態にします。この設定は、再生開始時に有効になります。


動画ファイルの再生が終わった時、フィールドスチルの状態で最終の画面を表示します。この設定は、再生開始時に有効になります。


動画ファイルの再生が終わった時、フィールドスチルの状態で最終の画面を表示します。この設定は、再生開始時に有効になります。