Copyright: (C) 1994-2000 Symantec Corporation. All rights reserved.
Citation: (C) 1994-2000 Symantec Corporation. All rights reserved.


Norton AntiVirus 検疫プログラムからは分析用のファイルをインターネット経由で SARC に直接送信できます。

バックアップ項目: データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。

SARC に提出した項目: 分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定してください。


Norton AntiVirus 検疫について

ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。Norton AntiVirus 検疫プログラムを使うと分析用のファイルをインターネット経由で SARC に送信できます。ファイルが感染していない場合、SARC は結果を提出者に報告します。提出物の中に新種のウィルスが見つかった場合、SARC はその新種のウィルスを検出して除去するための特別な更新済みウィルス定義を作成して提出者に送信します。

サンプルを提出するにはインターネット接続が必要であり、返信を受け取るには電子メールアドレスが必要です。分析の結果は電子メールで届きます。

検疫場所には検疫ファイルのほかに次の 2 つの項目のグループが格納されます。

バックアップ項目: データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。

SARC に提出した項目: 分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定してください。


Norton AntiVirus 検疫コンソール

ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。Norton AntiVirus 検疫プログラムを使うと分析用のファイルをインターネット経由で SARC に送信できます。提出物の中に新種のウィルスが見つかった場合、SARC はその新種のウィルスを検出して除去するための特別な更新済みウィルス定義を作成して提出者に送信します。

サンプルを提出するにはインターネット接続が必要であり、返信を受け取るには電子メールアドレスが必要です。分析の結果は電子メールで届きます。

検疫場所には検疫ファイルのほかに次の 2 つの項目のグループが格納されます。

バックアップ項目: データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。

SARC に提出した項目: 分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定してください。


チェックマークを付けると Norton AntiVirus 検疫プログラムが起動時に新しく更新済みのウィルス定義を検出した時点でスキャンを開始するかどうか質問するメッセージを表示します。


チェックマークを付けると選択した検疫サーバーへの検疫ファイルの転送が有効になります。


検疫ファイルの転送先になる検疫サーバーを指定 (名前を入力またはブラウザで選択) します。


チェックマークを付けると検疫のパスワード保護が有効になります。


クリックすると［パスワードの設定］ダイアログボックスが表示されパスワードを入力または変更できます。


［新しいパスワードを入力してください(N)］テキストボックスにパスワードを入力し、それを再び［新しいパスワードの確認(C)］テキストボックスに入力します。


［新しいパスワードを入力してください(N)］テキストボックスにパスワードを入力し、それを再び［新しいパスワードの確認(C)］テキストボックスに入力します。


［古いパスワードを入力してください(E)］テキストボックスに既存のパスワードを入力します。


パスワードの設定/変更

パスワードの長さは半角 1 文字から 16 文字までで大文字と小文字は区別されません (a と A は同じと見なされます)。

［古いパスワードを入力してください(E)］: パスワードを初めて作成する場合には、このテキストボックスは淡色表示になっています。パスワードを変更するときは、ここに古いパスワードを入力します。

［新しいパスワードを入力してください(N)］: このテキストボックスには新しいパスワードを入力します。新しいパスワードを入力したときは、セキュリティ上、画面にはアスタリスク (*) が表示されます。

［新しいパスワードの確認(C)］: テキストボックスに再び新しいパスワードを入力します。選択した機能は Norton AntiVirus を次に起動したときからパスワードで保護されます。


チェックマークを付けると項目を修復するオプションが有効になります。検疫コンソールに修復アイコンが表示されます。


チェックマークを付けると項目を削除するオプションが有効になります。検疫コンソールに削除アイコンが表示されます。


チェックマークを付けると項目を復元するオプションが有効になります。検疫コンソールに復元アイコンが表示されます。


チェックマークを付けると項目を提出するオプションが有効になります。検疫コンソールに提出アイコンが表示されます。


クリックするとネットワークブラウザが表示され検疫項目の転送先になる検疫サーバーを指定できます。


ネットワークをクリックするとネットワーク上の検疫サーバーが指定されます。


このブラウザで検疫項目の転送先になる検疫サーバーを指定できます。


検疫オプションの検疫項目ページ

ときには Norton AntiVirus が検出した未知のウィルスを現在のウィルス定義のセットで除去できないことがあります。または、感染しているはずのファイルが検出されないこともあります。このページでは検疫項目に対して適用可能な処理を指定できます。


検疫オプションのバックアップファイルページ

データの安全のために、Norton AntiVirus は修復を試みる前にファイルのバックアップを作成するように事前設定されています。作成したバックアップファイルも検疫場所に格納されます。修復したファイルを検証した後でオプションを選択すれば感染項目を検疫場所から削除できます。このページではバックアップ項目に対して適用可能な処理を指定できます。


検疫オプションの提出ファイルページ

分析用に SARC に提出したファイルは隔離されます。分析の結果を受信した後で項目をどう処理するかを決定できます。このページでは SARC に提出した項目に対して適用可能な処理を指定できます。


検疫オプションの全般ページ

このページには次のオプションがあります。

新しいウィルス定義がある場合にメッセージを表示(M)

チェックマークを付けると Norton AntiVirus 検疫プログラムが起動時に新しく更新済みのウィルス定義を検出した時点でスキャンを開始するかどうか質問するメッセージを表示します。

転送を有効にする(E)

チェックマークを付けると選択する検疫サーバーに検疫ファイルを自動的に転送できます。下の［サーバー名］フィールドで検疫サーバーを指定します。フィールドの右にあるアイコンをクリックするとネットワークブラウザが表示され、転送先にしたい検疫サーバーを選択できます。

パスワードを有効にする(N)

チェックマークを付けると右にある［パスワードを設定(P)］ボタンが選択可能になり、検疫オプションの変更を防ぐためのパスワードを設定または変更できます。


チェックマークを付けるとすべての項目がエクスポートされます。


チェックマークを付けると現在表示している項目のみがエクスポートされます。


チェックマークを付けると標準形式でファイルがエクスポートされます。


チェックマークを付けるとカンマ区切り形式でファイルがエクスポートされます。


ファイルのエクスポート

エクスポートを使うと現在の検疫項目のリストを概略情報と合わせてファイルに保存できます。このダイアログボックスでエクスポートの対象になる検疫項目と保存するファイルの形式を指定します。保存するファイルの名前と場所を指定して［保存(S)］をクリックするとエクスポートが開始されます。


チェックマークを付けるとファイルを検疫用に選択した時点で元の場所から削除されます。