目次

  Remote-Disk for Windows

はじめに

導入方法

稼働方法

ボタン、メニュー

メッセージ

回線の接続／切断

注意事項

サポート及び連絡先


はじめに

　本取扱い説明書では、特記事項が無い限り
IBM XT、AT、PS2、PS/55 及び 互換機を IBM-PC、
NEC PC-9801 (標準解像度機)、PC-9821、EPSON 互換機を PC-9801、
と表記します。

　本取扱い説明書は、Remote-Disk の Windows ドライバー用です。本書を読む前に、必ず RDisk.DOC (Remote-Disk 取扱い説明書) 及びDriver.DOC (Remote-Disk 通信ドライバー取り扱い説明書）をよく読み、Remote-Disk に付いて理解を深めて下さい。

　本プログラムは、Windows 3.1 の 386 エンハンスド・モードで稼動するWindows 汎用プログラムとして作成されていますので、IBM-PC 及び NECPC-9801 共に、またパラレル接続 及び シリアル同期接続共に同一のプログラムを御使用下さい。但し、シリアル接続では御使用になれませんので、御注意下さい。

　また、本プログラムは日本語 Windows 以外でも稼働できますが、その場合には、「ヘルプ」が使用できません。（「ヘルプ」は日本語。）但し、メニューやメッセージは英語(?) 表示になりますので御使用頂けます。

　本プログラムを使用するには、必ず導入作業を行わないといけません。導入作業に付いては、導入方法を参照して下さい。また稼働前には、必ず注意事項を御確認して下さい。


導入方法

　Remote-Disk を Windows で使用するためには、Remote-Disk for Windows実行モジュールを御使用中の Windows に導入（セット・アップ）する必要があります。これは、以下の方法に従い行って下さい。

1). Remote-Disk （解凍後のファイルのすべて）を御使用中の
    HDD にコピーします。(RDISK 等のディレクトリーを作成し
    てコピーされる方が、メンテナンスが楽です。）

2). Windows を起動します。

3). プログラム・マネージャーより、コピーしたディレクトリー
    中の RDiskWin.EXE を起動します。

4). 起動後、「ファイル」メニュー中の「導入」を選択します。
    その後は、メッセージにしたがって下さい。

5). 導入が完了すれば、本プログラムをスタートアップ・
    グループへ登録して下さい。次回の Windows 起動時より
    Remote-Disk が使用可能な環境になります。

　導入作業では、Remote-Disk 導入に使用された Remote-Disk のディレクトリーに、変更前の Windows の SYSTEM.INI をバック・アップします。万が一の場合は、これを御使用下さい。

　但し、導入した Remote-Disk の削除は、「導入取り消し」を「ファイル」メニュー中に用意しています。導入した Remote-Disk を取り消すには、必ずこの作業を行って下さい。

　Remote-Disk を Windows で使用する手順に付いては、稼働方法を参照して下さい。導入しただけでは、Remote-Disk は Windows で使用できません。


稼働方法

　導入方法に従い、Remote-Disk の導入が完了すれば、以下の手順で稼働できます。

サーバー機能の使用

　Windows 起動前に DOS より Remote-Disk サーバー機能を起動します。その後、Windows を起動し、本プログラムを起動すれば、Windows でサーバー機能が稼働します。本プログラムを毎回起動するのが面倒な場合は、本プログラムをスタートアップ・グループへ登録しておけば、DOS でサーバー機能が有効であれば、Windows起動後に自動的に使用可能となります。

クライアント機能の使用

　Windows 起動前に DOS より Remote-Disk クライアント機能を起動します。その後、Windows を起動すれば、自動的にクライアント機能は有効となります。


ボタン、メニュー

　本プログラムには、以下に示すボタンとメニューが、Remote-Disk の稼働状況により使用可能となります。

ボタン

「ファイル」メニュー
    導入
    導入取り消し
    終了

「回線」メニュー
   サーバー
接続
   クライアント
接続
切断

「ヘルプ」メニュー
    目次
    バージョン情報


CONNECT1

サーバーを回線に接続します。

相手局クライアントを接続する前に、必ずサーバーを

回線に接続し、稼働状態にする必要があります。

回線の接続／切断を参照して下さい。


CONNECT2

クライアントのドライブと相手局サーバーの

ドライブを接続し、使用可能に設定します。

回線の接続／切断を参照して下さい。


CONNECT3

サーバー

サーバーを回線に接続します。

相手局クライアントを接続する前に、必ずサーバーを

回線に接続し、稼働状態にする必要があります。

クライアント

クライアントのドライブと相手局サーバーの

ドライブを接続し、使用可能に設定します。

回線の接続／切断を参照して下さい。


DISCONNECT2

クライアントのドライブと相手局サーバーの

ドライブを切断し、使用不可能に設定します。

回線の接続／切断を参照して下さい。


DCONNECT

サーバー

サーバー機能が導入されていないか、サーバーが回線に

接続されている場合に、このボタンが表示されます。

クライアント

クライアント機能が導入されていないか、クライアントの

ドライブと相手局サーバーのドライブが接続されている場合に、

このボタンが表示されます。

このボタンは使用できません。


DDISCONNECT

クライアント機能が導入されていないか、クライアントの

ドライブと相手局サーバーのドライブが切断されている場合に、

このボタンが表示されます。

このボタンは使用できません。


INSTMENU

Remote-Disk を Windows へ導入します。

導入方法を参照して下さい。


UNINSTALL

導入済み Remote-Disk の稼働環境を破棄します。

Remote-Disk を使用しなくなれば、この作業を行う事により、

安全に Remote-Disk 環境のみ破棄できます。


EXIT

Remote-Disk を終了します。

但し、DOS で Remote-Disk が稼働している場合は、

終了メニューからは終了できません。


HELPCONENTS

このヘルプ・ファイルを表示します。


VERSION

Remote-Disk のバージョン情報を表示します。

また、ユーザー登録の有無も表示します。


メッセージ

　本プログラムが、稼働時に表示するメッセージです。メッセージには、必ずメッセージ番号（MESxxx）が付いています。表示されたメッセージ内容を確認するには、メッセージ番号を元に、以下より選択して下さい。

MES201	プログラムを終了します。

MES202	VRDisk.386 がロードされていません。

MES203	タイマーの獲得に失敗しました。

MES204	導入作業を行って下さい。

MES205	SYSTEM.INI ファイルの更新に失敗しました。

MES206	Remote-Disk の導入を行います。

MES207	導入済みの Remote-Disk を削除します。

MES208	導入に必要なファイルがありません。

MES209	Remote-Disk が稼働しています。

MES210	Remote-Disk の導入を行いました。

MES211	導入済みの Remote-Disk を削除しました。


MES201

プログラムの終了が選択されました。

プログラムを終了する場合は、「OK」ボタンを押下して下さい。

終了しない場合は、「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押下して下さい。


MES202

Remote-Disk 用のドライバーがロードされていません。

再度、Remote-Disk の導入作業を行って下さい。


MES203

Windowsのタイマー獲得に失敗しました。

この状態では、Remote-Disk は稼働できません。

Remote-Disk を稼働するには、Windowsを再起動して下さい。


MES204

Remote-Disk が導入されていません。

導入方法に従い、

Remote-Disk の導入作業を行って下さい。


MES205

SYSTEM.INI ファイルの更新に失敗しました。

御使用中のハードディスクの空き容量を調査して下さい。

Remote-Disk ディレクトリーにバック・アップがありますので、

必要に応じて SYSTEM.INI ファイルを復元して下さい。


MES206

Windows で、Remote-Disk を使用できる様に導入します。

処理を継続する場合は、「OK」ボタンを、

中止する場合は、「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押して下さい。


MES207

導入済み Remote-Disk の環境を破棄します。

破棄すると、Remote-Disk は Windows より使用できません。

処理を継続する場合は、「OK」ボタンを、

中止する場合は、「ｷｬﾝｾﾙ」ボタンを押して下さい。


MES208

導入に必要なファイル（VRDisk.386）が、見つかりません。

VRDisk.386 ファイルは、本プログラムと同じディレクトリーに

存在していなければ、導入は行えません。


MES209

終了すると、Remote-Disk は稼働しません。

Remote-Disk が稼働している間は、終了しないようにして下さい。

何らかの事情により、どうしても終了する場合には、Windows の

タスク・リストより「終了」を選択して下さい。


MES210

導入が完了しましたので、本プログラムをスタートアップ・グループに

登録し、Windows を再起動して正常に起動できる事を確認して下さい。


MES211

導入の取り消しが完了しましたので、スタートアップ・グループに

登録済みの本プログラムを削除し、Windows を再起動して正常に

Windows が起動できる事を確認して下さい。


回線の接続／切断

　回線の接続／切断機能を利用する事により、Remote-Disk を使用する 2台の機器で、常時 Remote-Disk が稼働している必要性が無くなります。但し、接続／切断を行われる場合には、以下の手順に従い作業を行って下さい。

　回線の接続は、サーバー側より行います。まず、接続する前に必ずケーブルが２台の機器間で接続されている事を確認して下さい。その後、サーバー側を回線に接続し、そしてクライアント側をサーバーに接続します。

　回線の切断は、クライアント側より行います。クライアント側で切断すれば、サーバー側は自動的に切断されます。ピア・ツー・ピア接続時に、ケーブルを抜き差しする場合は、両方の機器でクライアント機能の切断を行う必要があります。


注意事項

　Remote-Disk を使用するにあたり、以下の注意事項があります。これら注意事項は、Remote-Disk の安定稼働に非常に起因します。必ず、すべての内容を確認して下さい。

すべてに当てはまる注意事項

・DOS/V 系機器での使用時に、DOS 窓で安定しない DOS プロ
  グラムの起動は行わないで下さい。このようなプログラムは、
  DOS 全画面で起動して下さい。

シリアル同期接続の注意事項

・Remote-Disk で使用中のシリアル・ポートと競合する他の通信
  ソフトは稼働しないで下さい。

・シリアル・プリンター用のスプーラーが導入されている場合で、
  Remote-Disk が使用しているシリアル・ポートと競合している
  場合は、印刷作業を行わないで下さい。

パラレル接続の注意事項

・パラレル・ポートが一つしか装備していない機器をご使用の場合
  には、スプーラー（プリンター）が使用するポートと競合します
  ので、Remote-Disk 稼働中は、印刷作業は行わないで下さい。


サポート及び連絡先

　基本的には、京都KEN-NET の Remote-Disk のノートで行いますが、Nifty-Serve と Internet の電子 MAIL を利用して頂いても結構です。

　但し、ご質問には必ず以下の内容を明記して下さい。お手数だとは思いますが、これらの情報は早期問題解決につながります。宜しくお願い致します。

１. ご使用の機器（サーバー／クライアント共）

２. ご使用中の OS (DOS/Windows のメーカーとバージョン)

３. Remote-Disk 接続体系（シリアル同期／パラレル）

４. 現象など

　連絡先

Nifty-Serve

Internet

京都KEN-NET


Nifty-Serve

GHH01155 まで、MAIL にてお問い合わせ下さい。

但し、著作権者の都合により、ご返事が遅れる場合があります。

あらかじめご了承下さい。


InterNet

shige@mbox.kyoto-inet.or.jp まで、MAIL にてお問い合わせ下さい。

但し、著作権者の都合により、ご返事が遅れる場合があります。

あらかじめご了承下さい。


京都KEN-NET

京都KEN-NET : 075-501-3434 (14,400bps 対応)

Remote-Disk のサポート・ノートがあります。

このノートには、最新情報やバグ情報等が随時アップされます。

また、最新版や修正版等もテスト兼ねて 京都KEN-NET へ

一番に登録します。

このノートは、ログイン後のトップ・メニューより、

open pasocon -b58 で入れます。

京都KEN-NETは、入会手数料もアクセス課金も必要ありません

のでお気軽にアクセスして下さい。