HPデザインジェット330、350Cプロッタ

この情報はHPデザインジェット330、350Cプロッタ用です。

このヘルプ ファィルおよび関連のAutoCADプリンタ解説(APD)ファイルは"Hewlett-Packard HP-GL/2デバイスv4.0, ADI 4.x -HP製"ドライバの一部です。

よりよいパフォーマンスを得るには、パラレル インタフェースの使用をお薦めします。シリアル インタフェースの使用も可能です。

以下のものをチェックするにはいずれもプロッタのセットアップシートを使用して下さい。また、セットアップシートを使ってこれらのプロパティを再設定することもできます。

•	シリアル インタフェース設定: ボー レート、パリティ。

•	グラフィック言語(デフォルトの"HP-GL (7586B), HP-GL/2"で十分です。)

•	ペン設定: 幅、グレイスケール(シェード) (ペン設定メニュー)

重要: AutoCAD のペン設定を使用する場合には、プロッタの設定シートの設定は[ソフトウェア]としなければなりません。そうでなければプロッタの設定シートの設定が使われます。

設定がこのリストに表示されない場合、このドライバを使うのにその設定をプロッタが制御できないことがあります。HPCONFIGを使ったプロッタ設定の概要という環境設定を扱ったセクションや、ソフトウェア、プロッタのどちらを設定するか を参照してください。

メモリ設定

AutoCADのリリース12、13ではラスタ オブジェクトのプリントができません。しかしラスタ プリントをサポートしているAutoCADのリリースでは、そのようにドライバを設定する必要があるかもしれません。以下の個所を参照してください。:

•	プロッタ メモリ

•	メモリ設定

•	ラスタ プリント

関連トピック

•	HPデザインジェット330、350Cプロッタのトラブルの解決

ｩ Hewlett-Packard Company 1997


プロッタ メモリ

[メモリ使用の最適化]チェックボックスではお使いのHPプロッタで利用できるメモリ量を指定する必要があります。どのくらいの数字を使ったらよいかわからないときは、セットアップ シートで必要な情報が得られます。

関連トピック

•	ラスタ プリント.


メモリ設定

現在リリースされているAuto CADシリーズの中には、写真映像などのラスタ オブジェクトを図に取り込むことができるものがあります。そういったものを使うとラスタ オブジェクトを含んだ図の表示、操作、プロット出力が可能となります。しかしラスタ オブジェクトはその性質上ベクトルやテキスト データ以上にメモリを必要とするので、使用することによりメモリ トラブルが起きたり、プロットが不完全になったり、出力されなくなることがあります。ラスタ プリントも参照してください。

メモリ使用の最適化

このような起こりがちな問題を解決するためにドライバは[メモリ使用の最適化]チェックボックスを備ており、たいていの状況下では図がプロットされるようにようになっています。しかしこのチェックボックスの使用はデータ処理に要する時間が長くなるということにもなります。それはドライバが図を帯状の区画に分割してから、個々の区画ごとに処理をするからです。

必要メモリ

[メモリ使用の最適化]チェックボックスではお使いのHPプロッタで利用できるメモリ量を指定する必要があります。どのくらいの数字を使ったらよいかわからないときは、セットアップ シートで必要な情報が得られます。

この機能を使用するには[メインHPCONFIG]ダイアログボックスで[メモリ使用の最適化]のフラグをセットして、隣のボックスにインストールするメモリ量を入力します。

ラスタ図の出力には多量の追加メモリと処理時間が必要なので、ドラフトとして文書の最終バージョンに使うものより低い品質を選択することがあります。このような場合にはプロットのモードを以下のように変更します。

•	高速/ドラフト(低解像度でプロットを出力)

•	標準/最終(中解像度)

•	高品質/高度(高解像度)

 [メインHPCONFIG]ダイアログボックスで適当なフィールドをチェックしてください。


ラスタ プリント

ラスタ機能のあるデバイス

お使いのAutoCADの図にラスタ イメージを含むことができても、すべてのデバイスがそれを出力できるわけではありません。ペン プロッタ、レーザージェット プリンタ、デザインジェット600プロッタ、ペイントジェット プリンタはこのドライバを使ってラスタ イメージを出力できませんが、これ以外のデザインジェット シリーズの機種のプロッタとプリンタならラスタ イメージを出力することができます。

メモリ使用の最適化

[HPプロッタの設定]ダイアログボックスの[メモリ設定]フィールドはラスタ イメージをプリントできないデバイスの場合グレーに表示されます。またこのオプションをサポートしていないデザインジェット200、220、650Cに対しても同様です。このオプションをサポートしていないデバイスは大きなラスタ イメージをプロッタするとメモリ不足を起こす場合があります。詳しいことはメモリ不足を参照してください。それ以外のデザインジェット シリーズでは、このオプションが利用できます。[メモリ使用の最適化]オプションを利用するには、プロッタで使用するメモリ量を指定する必要があります。詳しいことはプロッタ メモリを参照してください。


HPデザインジェット330、350Cプロッタのトラブルの解決

•	図の一部がプロットされない場合やメモリ不足のメッセージが表示される場合

関連トピック

•	トラブルの解決


メモリ不足

現在の図をプロットするにはプロッタのメモリが十分ではありません｡

メモリを追加して､もう一度プロットしてみてください｡

デバイスからメモリ不足のメッセージが告げられる場合､元の図(通常はベクトル)の一部が失われてしまったのがその理由です｡プロットは出力されますが､不完全であったり､損なわれたりしてしまいます｡こうした状況はプロットに大きなラスタ･イメージがあったり､イメージの先頭にベクトルがある場合によく起きます｡

この状況を解決するには､ドライバのメモリ最適化機能を働かせてみます｡インストールされているプロッタ･メモリの正確な量を入力して､もう一度プロットしてみてください｡プロッタ･メモリ.を参照してください｡

それでも問題が解決しないときや、現在のデバイスにメモリ最適化機能がサポートされていないときは､デバイスにRAMを追加インストールすることを考えてください｡その場合､ HPCONFIGのプロッタ･メモリの値を忘れずに変更してください｡