HP DesignJet 430, 450C and 455CA printers
HPデザインジェット430､450Cプロッタ

この情報はHPデザインジェット430､450Cプロッタ用です｡

このヘルプ･ファイルと関連のAutoCADプリンタ記述(APD)ファイルは"Hewlett-Packard HP-GL/2デバイスv4.0､ADI 4.x -HP製"ドライバの一部です｡

最高のパフォーマンスを得るには､パラレル･インタフェースを選択してください｡シリアルも可能です｡

次の事項をチェックするには､いずれもプロッタのセットアップシートを使います｡

またセットアップシートを使ってこれらのプロパティを再設定することもできます｡

•	シリアル･インタフェース設定: ボー･レート､パリティ

•	グラフィック言語(デフォルトの" HP-GL/2、HP-GL(7586B) "が適用です).

•	ペン設定: 幅､グレースケール(シェード) (ペン設定メニュー).

重要: AutoCADのペン設定をご使用になる場合は､プロッタのセットアップシートの設定をソフトウェアにする必要があります｡この設定が行われない場合はプロッタのセットアップシートの設定が使用されます｡

このリストに設定が現われない場合､このドライバの使用時に､それらの設定がプロッタから制御されていない場合があります｡HPCONFIGを使ったプロッタ設定の概要 - ｢一般的な考慮｣のセクションを参照｡またソフトウェア､プロッタのどちらを設定するか.の決定も参照してください｡

メモリ設定

AutoCADリリース12､13ではラスタ･オブジェクトを出力できません｡しかしラスタ印刷をサポートしているAutoCADのリリースでは､これをサポートするようにドライバを設定する必要がある場合があります｡次の個所を参照してください｡:

•	プロッタ･メモリ

•	メモリ設定

•	ラスタ印刷

ハーフトーン

HPデザインジェット430､450Cはデフォルトで"スキャタ"ハーフトーンを装備､またオプションで"パターン"ハーフトーンを提供します｡

関連トピック

•	HPデザインジェット430､450Cプロッタのトラブルの解決

ｩ Hewlett-Packard Company 1997


Plotter memory
プロッタ･メモリ

[メモリ使用の最適化]チェック･ボックスにはお使いのHPプロッタで使用可能なメモリ量を指定する必要があります｡

関連トピック

•	ラスタ印刷.


Memory configuration
メモリ設定

現在一部のAutoCADリリースは一般に写真などのイメージであるラスタ･オブジェクトを図に混在させています｡つまりラスタ･オブジェクトのある図を表示､操作、プロットできるということです｡しかしその性格上ラスタ･オブジェクトはベクトルやテキストのデータに比べてはるかに大きなメモリ容量を使います｡それでラスタ･オブジェクトを使うと､その結果プロットが出力されなかったり､不完全だったりというメモリ容量の問題に直面することがあります｡詳しいことはラスタ･プリントを参照してください｡

メモリ使用の最適化

こういった潜在的な問題を解決するために､ドライバは[メモリ使用の最適化]チェック･ボックスを備えていて､たいていの環境で図がプロットされるように働きます｡その場合、データ処理に要する時間が増大する場合があります｡

メモリの必要量

[メモリ使用の最適化]チェック･ボックスにはお使いのHPプロッタで使用可能なメモリ量を指定する必要があります｡

この機能を働かせるには､メインHPCONFIGダイアログ･ボックスで[メモリ使用の最適化]のフラグを設定して､隣のボックスにインストールするメモリ量を入力します｡

ラスタ図に大量の追加メモリ容量が必要となったり､処理に時間がかかるということで､文書の最終バージョンに使うものより低い品質でドラフトをプロットしようということになるかもしれません｡この場合プロット･モードを次のように変更することができます｡

•	高速/ドラフト(低解像度でプロット)

•	標準/最終(中程度の解像度)

•	高品質/高度(高解像度)

必要に応じて選択してください｡メインHPCONFIGダイアログ･ボックスの適当なフィールドをチェックします｡


Raster printing
ラスタ･プリント

ラスタ機能のあるデバイス

お使いのAutoCADの図にはラスタ･イメージを含めることができます。ただしすべてのデバイスがそれを印刷できるわけではありません｡ペン･プロッタ､レーザージェット･プリンタ、デザインジェット600プロッタ､ペイントジェット･プリンタではこのドライバを使ってラスタ･イメージを印刷することはできません｡デザインジェット･シリーズの他の機種のプロッタとプリンタであればラスタ･イメージを印刷することができます｡

メモリ使用の最適化

HPプロッタ設定ダイアログ･ボックスの[メモリ設定]フィールドはラスタ･イメージを印刷できないデバイスの場合､グレーになります｡またこのオプションをサポートしていないデザインジェット200､220､650Cの場合も同様です｡このオプションをサポートしていないデバイスで大きなラスタ･イメージをプロットしようとするとメモリ不足に陥ります。詳しいことはメモリ不足を参照してください｡デザインジェットの他の機種では､このオプションが使用可能です｡[メモリ最適化]オプションを利用するには､プロッタで使用可能なメモリ量を指定する必要があります｡詳しいことはPlotterプロッタ･メモリ memoryを参照してください｡


Troubleshooting for the HP DesignJet 430, 450C and 455CA plotters
デザインジェット430､450Cプロッタのトラブルの解決

•	図の一部しかプロットされない､またとメモリ不足.いうメッセージが現われる場合｡

関連トピック

•	トラブルの解決


Out of memory
メモリ不足

現在の図をプロットするにはプロッタのメモリが十分ではありません｡

メモリを追加して､もう一度プロットしてみてください｡

デバイスからメモリ不足のメッセージが告げられる場合､元の図(通常はベクトル)の一部が失われてしまったのがその理由です｡プロットは出力されますが､不完全であったり､損なわれたりしてしまいます｡こうした状況はプロットに大きなラスタ･イメージがあったり､イメージの先頭にベクトルがある場合によく起きます｡

この状況を解決するには､ドライバのメモリ最適化機能を働かせてみます｡インストールされているプロッタ･メモリの正確な量を入力して､もう一度プロットしてみてください｡プロッタ･メモリ.を参照してください｡

それでも問題が解決しないときや、現在のデバイスにメモリ最適化機能がサポートされていないときは､デバイスにRAMを追加インストールすることを考えてください｡その場合､ HPCONFIGのプロッタ･メモリの値を忘れずに変更してください｡