HPデザインジェット650Cプロッタ

このヘルプ ファイルおよび関連の AutoCAD プリンタ解説(APD)ファイルは"Hewlett-Packard HP-GL/2デバイスv4.0, ADI 4.x - HP製"ドライバの一部です。これらのファイルはHPデザインジェット650Cプロッタ用です。

よりよいパフォーマンスを得るにはパラレル インタフェースを使用してください。またシリアルインタフェースの使用も可能です。

次のものをチェックするするにはいずれも、プロッタのフロントパネル メニューを使います。またこれらのプロパティをフロントパネルを使って再設定することもできます。

•	マージ(ペン設定メニュー)

•	ペン設定: 幅、濃度(シェード) (ペン設定メニュー)

重要: AutoCAD のペン設定を使用する場合には、プロッタのペン設定/パレット メニューの設定は[ソフトウェア]としてください。そうでなければプロッタのフロントパネルの設定が使われます。

設定がこのリストに表示されない場合、このドライバを使うにはそれらの設定をプロッタが制御できないということがあります。HPCONFIGを使ったプロッタ設定の概要という環境設定を扱ったセクションや、ソフトウェア、プロッタのどちらを設定するか を参照してください。

これらのプロッタでロング プロットを出力することができます。

これらのプロッタにはオプションで狭いマージンのモードがあります。これを使うには[ページフォーマット/マージン]プロッタ メニューの[ヒロイ]を選択して、HPCONFIG のアドバンスト メディア オプションで[Expand On]にセットします。これを使えるのはロール紙の場合だけです。

大きなラスタ イメージをプリントするとき、インク領域とネスティング設定が無効になっていることがあります。

推奨プロット領域

ユーザーズ ガイドの表に AutoCAD で標準用紙サイズにセットする上で適当なプロット領域が挙げられています。[プロット設定]ダイアログボックスからアクセスできる[サイズ...] ダイアログボックスにこれらの値を[ユーザー サイズ]としてセットします。これらのサイズを使えば、プロッタのネスティング機能を使うとき、最も効率の良い用紙節約を行います。標準サイズが必要でないときには、[ページフォーマット/サイズ]を[インクリョウイキ]にセットします。これによって最も効率のよい用紙使用を行います。

プロッタのフロントパネル メニューには現在プロッタに取り付けられているカット紙のx、yの最大値が表示されます。この情報はプロッタのフロントパネルの[ユーティリティ/ジョウホウ]メニューに記録されています。

フロントパネル設定

このプロッタには次に挙げるオプションをセットする必要があります。:

プロットカンリ:	キューイング=オン

ページフォーマット:	サイズ=ソフトウェア
マージン=フツウ

I/Oセッテイ(RS-232-C):	コウセイ=コウセイA
ボーレート=9600
パリティ=ナシ(0)

プロッタセットアップ:	ゲンゴ=HP-GL/2,
カンソウジカン=フツウ
ペンチェック=オン
コントラスト=フツウ

参照:

•	フロントパネル メニュー.

関連トピック

•	HP650Cデザインジェットのトラブルの解決.

ｩ Hewlett-Packard Company 1997


フロントパネル メニュー

前メニュー、上矢印、下矢印、入力の各ボタンを使ってメニュー システムを操作し、適切な値をセットします。

•	前メニューを押すとメニュー選択の変更無しに前のメニュー レベルが示されます。下記のリストで(またはフロントパネル メニューのプロットで)ある列から1つ左の列に移動することに相当します。

•	 (上矢印)、 (下矢印)を押すとメニューのオプションを上下します。下のリストで行を上下することに相当します。オプションのリストは連続的に最下段から最上段に、また最上段から最下段に移動します。

•	入力を押すとそのオプションが選択され、次のメニュー レベルに移動します。下のリストの列を1つ右の列に移動することに相当します。

•	メニュー システムの最下位のレベルで入力を押すと、オプションを選択して、それを設定に加えることになります。この場合次の上位メニュー レベルに逆移動することになり、下のリストのある列から１つ左の列に移動することに相当します。

太字の項目は通常フロントパネルに表示されます。他の項目が使えるのは、ユーティリティ -->メニュー モード-->フルがセットされている場合だけです。

アスタリスク(*)が付いた項目はデフォルトの値です。

プロッタセッテイ
ゲンゴ=
7586, HP-GL/2*
タイムアウト=
0.1フン, 0.5 フン, 1.0 フン, 2.0 フン*, 5.0 フン,
10.0 フン, 15.0 フン, 20.0 フン, 30.0 フン
ターミネータ=
フツウ*
スペシャル
HP-GL/2
PostScript
スケール=
419%, 400%, 352%, 282%, 258%,
210%, 200%, 141%, 129%, 100%*
カンソウジカン=
ミジカイ
フツウ*
ナガイ
ナシ
コントラスト=
ヒクイ
フツウ*
タカイ
ペンチェック=
オン*
オフ
メディア バイパス=
オン
オフ*
ヒンシツ=
ソフトウェア*
プロッタ

プロットカンリ
キューイングカンリ
（ファイル位置番号）：ｎkベクトル
（ファイル位置番号）
ジョウホウ
ハバ=ナガサ、シヨウメモリ=
コピーマイスウ=
1*, ... 99
プロットファイルサクジョ
キューノセントウニイドウ
キューイング=
オン*
オフ
ネスティング=
サイテキ
ネスティングマチ=
2フン*､30ビョウ､5ビョウ
オフ*
ジュンバン[上のサイテキと同じ]

ページフォーマット
カイテン=
0*, 90, 180, 270
マージン=
フツウ*
カクチョウ
ミラー =
オフ*
オン
サイズ=
インクリョウイキ*
ソフトウェア
ISO
ベストISO A
ISO A0/A1-A4
ANSI
ベストANSI
ANSI E/D-A
JIS
ベストJIS B
JIS B1/B2-B4
ARCH
ベストARCH
ARCH E/D-A
オーバーサイズ
オーバーA2
オーバーA1

ペンセッテイ
パレット=
ソフトウェア*
デフォルト
パレットA
パレットB
パレットテイギ
パレットＡ
ペン 15, ..., 0
ハバ=
0.13mm, 0.18mm, 0.25mm, 0.35mm*, 0.50mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.80mm,
0.90mm, 1.0mm, 1.40mm, 2.0mm, 3.0mm, 5.0mm, 8.0mm, 12.0mm
カラー =
0, ... 255
パレットB
マージコントロール=
オフ*
オン

ユーティリティ
デフォルトメニュー
コウセイプロット
セイド
デフォルトセイド
サイコウセイ
プロットサクセイ
プロットソクテイ
メニュー モード=
ショート*
フル
データコマンドプリント

ジョウホウ
サイダイX=
サイダイY=
ROMバージョン=
RAMメモリ =
ヨウシ=
ROM SIMM=

デモ
サンプル*
パレット

I/Oセッテイ
RS-232C
コウセイ=
デフォルト*
コウセイA
コウセイB
コウセイテイギ
ボーレート=
38400, 19200, 9600*, 4800, 2400, 1200
ハンドシェイク=
ハードウェア
Xon/Xoff
リョウホウ*
パリティ=
ナシ(0)*、グウスウ、キスウ、マーク
モジュラ
[MIO用メニュー]


HPデザインジェット650Cのトラブルの解決

発生しがちな問題についてのヒントを挙げてあります。適当な語をクリックしてください。

•	図の一部がプロットされない場合やメモリ不足のメッセージが表示される場合

•	モノクロのプロットの品質が悪い場合:お使いのHPデザインジェット650Cのフロントパネルがモノクロでプリントするようにセットされている場合、AutoCAD の設定もグレイスケールでプリントするようにセットしてください。モノクロデータを受信するよう待機しているデバイスにカラーのイメージを送ると、最終的な仕上がりに問題が起きることがあります。

関連トピック

•	トラブルの解決.


メモリ不足

図をプロットするのに十分なメモリがプロッタにありません。

メモリを追加して、再度出力してみてください。

お使いのデバイスが"メモリ不足"を表示する場合は、もとの図(通常ベクトル)のいくつかの部分が失われているのがその理由です。その場合プロットが出力されたとしても、不完全であるか損なわれてしまいます。