HP LaserJet printers
HPレーザージェット･プリンタ

このヘルプ･ファイルと関連のAutoCADプリンタ記述(APD)ファイルは"Hewlett-Packard HP-GL/2デバイスv4.0, ADI 4.x -HP製"ドライバの一部です｡このファイルはHPレーザージェット(標準)､HPレーザージェット(11x17､A3)プリンタ(LaserJet4V)用です｡

リーガル用紙サイズ

リーガル用紙に図をプロットしたいとき､横13.5 in.､縦8.0 in.のカスタム用紙サイズを作成できます｡これによりレーザージェット・プリンタは､用紙がセットされていれば､リーガル･サイズの用紙に印刷できるようになります｡

レッジャー用紙サイズ

HPレーザージェット(11x17､A3)プリンタでは､サイズ･メニューで"B"用紙サイズを選択するとレッジャー･サイズの用紙に印刷できるようになりますが､必要以上に広いマージンを残してしまいます｡これらのプリンタの印刷領域をフルに使おうとする場合は､10.5in.×16.5 in.のカスタム用紙サイズを作成し、出力時にこのサイズを選択してください｡

A3用紙サイズ

HPレーザージェット(11x17､A3)プリンタでは､サイズ･メニューで"A3"用紙サイズを選択するとA3サイズの用紙に印刷できるようになりますが､必要以上に広いマージンを残してしまいます｡ これらのプリンタの印刷領域をフルに使おうとする場合は､408mm×285mmのカスタム用紙サイズを作成し、出力時にこのサイズを選択してください｡

ｩ Hewlett-Packard Company 1997


Troubleshooting for LaserJet printers
レーザージェット･プリンタのトラブルの解決

これらのデバイスについて特に情報はありません｡