HPペイントジェットXL300カラー プリンタ

このヘルプ ファイルおよび関連の Auto CAD プリンタ解説(APD)ファイルは"Hewlett-Packard HP-GL/2デバイスv4.0, ADI 4.x - HP製"ドライバの一部です。これらのファイルはHP-GL/2モードのHP ペイントジェット XL300 プロッタ用です。

HP ペイントジェット XL300 はパラレル インタフェースを使った場合、次のプロットを開始する前に現在出力中のプロットを終了してしまわなければなりません。現在のプロットが終了する前に次の図をプロットしようとすると、HP ペイントジェット XL300 はリセットされて、メモリがクリアされ、元のプロットがその時点で終了してしまいます。

HP ペイントジェット XL300 をシリアル デバイスとして設定するには、スイッチを[ダウン]の位置にセットしてください。

このプリンタでラスタ(ビットマップ)図をプリントすることはできません。

ｩ Hewlett-Packard Company 1997


ペイントジェット XL300 のトラブルの解決

このデバイスについて特別な情報はありません。